# Letter to Tennou

Дмитрий Юрьевич Кузнецов

The Tokyo Electric Power Company hides the result of the catastrophe. The intervention of the Emperor is necessary.

Кузнецов Дмитрий Юрьевич

Letter to Tennou

Origin: http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/emperor01.shtml

Создан: 16/03/2011, изменен: 18/12/2012, 7k

Статья: Критика

Series: @Открытые письма

The Tokyo Electric Power Company hides the result of the catastrophe. The intervention of the Emperor is necessary.

____________________________________________________________

to: Tennou Akihito, His Majesty Emperor of Japan. Tokyo, Emperor Palace.

c.c. Naoto Kan, Prime minister of Japan. 1-6-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8968

Dear Tennou Akihito:

Sorry for the language, the urgency of the topic forces me to communicate You before I get sufficient skills to write in Japanese. This letter is about the Fukushima nuclear disaster.

I follow the news and from day to day the analogy with the Chernobyl catastrophe (26 April 1986, USSR) becomes stronger. The most warning is the observation that the map of the radioactive fallout is not available in the internet. Such a map was hidden from the population of the Soviet Union in the case of the Chernobyl accident too; the hiding of such an information may be one of factors that had predetermined the depopulation and decay of the Soviet Union. I would not like Japan to follow such a bad example.

The distribution of the level of ionizing radiation is supposed to be carefully measured, especially in the populated areas. As in the case of the Chernobyl disaster, the results seem to be kept in a secret. I see no reason for the Japanese officials to repeat the errors of the soviet veterans that en fin led to the disintegration of the Soviet Union. The immediate public release of the map based on such measurement is extremely important to help people to make the appropriate decision about the evacuation: who should leave, and which place is safe enough for the evacuation. The indication of the rough estimates of circular zones of radius 20 km and 30 km may serve as a preliminary estimate; but as final recommendation, such a rough estimate does not correspond to the modern level of the Japanese science and technology and sincerity.

The maps of the contamination level, related to this accident, I could found are

http://4.bp.blogspot.com/-Rs5XPVkAC2U/TXuOqCs-L6I/AAAAAAAAAJc/rUv3jrrgVJ4/s1600/9dd863d106538b8d.jpg

http://www.infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2011/03/US-NRC-Japan-Fallout-Map-From-Destroyed-Fukushima-Daiichi-Nuclear-Plant.jpg

and I would qualify both of them (softly speaking) as non-professional. The official publication, with detailed map, covering the territory of Japan, and especially the North-East area, is necessary.

Now You have an opportunity to show to the Japanese nation, to the foreign residents of Japan, and also to the whole World that your position and your personality allow to make significant efforts necessary for the survival and prosperity of Japan. I beg you, use all Your popularity to convince the authorities to publish such an urgent and important information, the detailed map of the fallout.

Sincerely, Dmitrii Kouznetsov, Ph.D., Researcher, 2011 March 16.

Institute for Laser Science, University of Electro-Communications,

1-5-1 Chofugaoka, Chofushi, Tokyo, 182-8585, Japan

Tel.: 81-424-43-5708

Fax: 81-424-85-8960

mobil 81 705016 8081

http://www.ils.uec.ac.jp/~dima

External links:

http://www.bloomberg.com/video/67623536/ Kelley, Grae, Tucker's Own Words on Japan Nuclear Plants. 2011 March 14.

http://www.kunaicho.go.jp/e-okotoba/01/address/okotoba-h23e.html A Message from His Majesty The Emperor (March 16, 2011, English version)

http://livedoor.2.blogimg.jp/cry995/imgs/6/4/64f5e637.jpg IAEA、原発から20キロで通常時の1600倍放射線を測定　{2011 March 23, In Japanese)

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/17/1303724_6_3.pdf 環境放射能水準調査結果 (2011 March 17?, In Japanese)

http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2011/04/a-map-of-fukushimas-radiation.html?ref=hp Jocelyn Kaiser. A Map of Fukushima's Radiation Risks. 22 April 2011, 11:17 AM.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_I_nuclear_accidents

http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster

http://tori.ils.uec.ac.jp/TORI/index.php/Fukushima_disaster

http://www.novinite.com/view_news.php?id=126278 Japan Evacuates Staff from Fukushima NPP, Nuclear Disaster Looms. March 16, 2011, Wednesday. ...evacuation of the staff signifies that the authorities are giving up their attempts to prevent a nuclear disaster...

http://www.hiroshimasyndrome.com/fukushima-accident-updates.html Hiroshima Syndrome. Fukushima Accident. By the state for 2011 March 20: There currently is no info on the status from TEPCO or the Japanese government as to the status of Unit No.2 to get the electrical system re-energized from the emergency cable. This is probably due to the lack of timely communication by the Japanese utility (TEPCO) and or the government in Japan, which is inexcusable...

http://mextrad.blob.core.windows.net/page/13_Tokyo.html Evolution of the Level of contamination in Tokyo, in Japanese; since 2011 April, often updated.

Texts in Vera on similar topics

http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/katyn2razgo.shtml Katyn-2, phrase book

http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/000abc.shtml#e Vera, alphabetic index

Copyleft 2010 by Dmitrii Kouznetsov. This text may be used for free, attribute http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/emperor01.shtml

____________________________________________________________

© Кузнецов Дмитрий Юрьевич. Letter to Tennou

Origin: http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/emperor01.shtml

Создан: 16/03/2011, изменен: 18/12/2012, 7k

Статья: Критика

Series: @Открытые письма