# Календарь королевства Гарм

Эрциния Леди

Единицы, используемые в календаре:


•

Сутки единица измерения времени, равная периоду обращения Земли вокруг своей оси. Сутки равны 24 часам, где 12 часов это день, и 12 часов ночь.


•

Декада единица времени, большая чем день, и меньшая месяца. Одна декада равна 10 суткам.


•

Месяц единица измерения времени, равная периоду обращения Луны вокруг Земли 30 суткам. Двенадцать месяцев составляют год.


•

Год условная единица измерения времени, которая исторически означала однократный цикл сезонов (лето, зима). В настоящее время употребляется также в качестве временной характеристики обращения Земли вокруг Солнца. Год равен 360 суткам.


•

Век единица измерения времени, равная 100 годам. Десять веков составляют тысячелетие.