# Метод "проб и ошибок" и запас прочности

Зиновий Давидович Лернер

Метод проб и ошибок (метод перебора вариантов, метод подбора, в просторечии - метод (научного) тыка) - врождённый эмпирический метод мышления человека (Википедия).


Трудно найти метод, который был бы более важным для человека. И трудно найти метод, который вызывает больше насмешек и острот. Сколько иронии в самом названии "метод научного тыка"!


Нетривиальным мне кажется вопрос о связи между методом проб и ошибок и запасом прочности объекта, на который направлено воздействие. Почему Перестройка привела к развалу СССР? Не потому, что Горбачёв и его команда осознано вели к этому. А потому, что у СССР не было надлежащего запаса прочности.