# Все говорят, что мир сошёл с ума

Зиновий Давидович Лернер

Все говорят, что мир сошёл с ума,

Но в этот тезис верится с трудом:

Нельзя сойти с того, чего нема.

Наш мир давно походит на дурдом,

В котором персонал не при делах.

Узнать, где санитар, где пациент,

Кто болен больше, может лишь аллах.

. . . . . . . . .

А им взорвать наш мир - один момент.