# Немцы умели воевать 10 Штурм Кенигсберга

Александр Федорович Ляхов

Ляхов Александр Федорович

Немцы умели воевать 10 Штурм Кенигсберга

Origin: http://samlib.ru/l/ljahow_aleksandr_fedorowich/fgh.shtml

Создан: 25/08/2026, изменен: 25/08/2026, 26k

Статья: Проза

____________________________________________________________

Штурм Кёнигсберга.

Кёнигсберг был заложен в 1255 году как замок контролирующий территорию покорённых прусских племён и обеспечивающий морскую связь с германскими землями.

Защита Кёнигсберга строилась на двух основных линиях укреплений, возведённых в разное время.

Первый пояс был построен в 1626–1634 годах из-за угрозы со стороны Швеции во время польско-шведских войн. Толщина стен этого пояса достигала 15 метров.

Второй пояс был построен в 1843–1859 годах. Он во многом повторял контуры первого. Он включал в себя 12 бастионов, 3 равелина, 7 эспланад, 2 крепости и водяной ров. Десять кирпичных ворот с подвижными мостами, которые служили проходами через эту линию.

В 1872–1890 годах на значительном удалении от города (в радиусе 8-10 км) было возведено кольцо из 12 крупных фортов, соединённых кольцевым шоссе. Каждый форт имел номер и имя, например, форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III»

По форме это были вытянутые шестиугольники, окружённые широким и глубоким рвом с водой, а также мощной земляной насыпью. В 1912 году укрепления фортов модернизировали, заменив кирпичные перекрытия на железобетонные. Каждый из 12 главных фортов был способен вести круговую оборону. Гарнизон форта насчитывал около 300 человек, а вооружение могло включать до 8 орудий, 25 миномётов и 50 пулемётов.

Летом, после разгрома в Курской битве, немецкому командованию стало ясно, что Красная армия, так или иначе, войдёт в Германию. Началось реконструкция старых и усиленное строительство новых укреплений вокруг городов.

Форты в оборонительной линии Кёнигсберга были модернизированы, были сделаны дополнительные бетонные укрепления, были установлены минные поля, созданы противотанковые рвы, заграждения из колючей проволоки. Например, перед фортом №4 минное поле достигало глубины в один километр.

Между фортами была создана классическая полевая оборона. Были отрыто несколько линий траншей полного профиля, соединённых между собой для манёвра войсками вдоль линии обороны. Было установлено около 60 долговременных огневых точек (ДОТов и ДЗОТов) из железобетона, которые простреливали все подходы. Перед всей линией обороны был отрыт противотанковый ров шириной 6–8 метров и глубиной до 3 метров, который во многих местах был заполнен водой.

Вся система обороны Кёнигсберга, даже при всей её модернизации, к 1945 году устарела по своей идеологической концепции. Она была создана в представлениях Первой Мировой Войны, которая носила позиционный характер. Предполагалась, что будет вестись длительная осада крепости, с массированными бомбардировками тяжёлой артиллерией. Обороняющиеся, укрываются в мощных фортах, а своя тяжёлая устаревшая артиллерия (сверх тяжёлые снаряды, но малая дальность выстрелов) находится в глубине, за линией обороны. Немецкое командование, не смогло понять и извлечь урок из своих неудачных штурмов и долгой осады Севастополя, Ленинграда, боев в Сталинграде.

Оборона этих городов была успешной, так как она опиралась на тяжёлую, дальнобойную артиллерию, которая могла вести сконцентрированный огонь по всему фронту атакующих.

Оборона Кёнигсберга строилась по классической схеме войны 1914 года. Каждый форт являлся автономной крепостью, способной вести круговую оборону и поддерживать соседние форты.

Штатный состав форта, например, легендарного форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III», выглядел внушительно.

В форте располагалось до 8 пушек различных калибров, установленных на специальных площадках во внутреннем дворе или в казематах. Сразу отметим, эти орудия имели небольшой калибр (75-мм, 105-мм) соответствующий полевой артиллерии.

Тяжёлую артиллерию ещё по уставам принятым ещё в 1885 году было принято выводить за пределы огня полевой артиллерии.

В форте, для обстрела ближайших подступов к стенам, имелось до 25 миномётов.

Расположение артиллерии форта соответствовало практике войны 1914 года. Основные орудия стояли на открытых бетонированных площадках внутри двора, защищённого земляным валом. Для ближнего боя по рву и валу предназначались орудийные капониры — долговременные огневые пулемётные точки в стенах, ведущие фланговый огонь вдоль стен и рвов.

Немецкая артиллерия фортов, была рассчитана на настильный (прямой) огонь для поражения целей на горизонте и ведения контрбатарейной борьбы на таких расстояниях, она оказалась практически беспомощной против навесного огня, который вели советские орудия и миномёты. Снаряд или мина падали сверху (под углом 45–90°), прямо во внутренний двор, где находилась прислуга, боеприпасы и укрытия.

К моменту штурма пехоты внутренние дворы многих фортов были превращены в огненное месиво, артиллерийские расчёты перебиты, а орудия либо разбиты осколками, либо завалены землёй от взрывов. Гарнизону ничего не оставалось, кроме как сидеть в нижних этажах, молясь, чтобы советские сапёры не заложили фугас в амбразуру.

Вся немецкая тяжёлая артиллерия в Кёнигсберге (включая знаменитые 210-мм мортиры) к 1945 году были или выведены за пределы фортов, или являлись частью полевой артиллерии гарнизона.

Тяжёлая артиллерия была распределена по пехотным дивизиям. Например, на 6 апреля в гарнизоне числилось 48 тяжёлых орудий в составе 367-й дивизии и ещё 48 – в составе 69-й дивизии. Её размещали на специально подготовленных открытых позициях между фортами в глубине обороны, чтобы иметь возможность маневрировать и вести контрбатарейную борьбу. Часть артиллерии было рассредоточено по всей городской застройке. Такое расположение не позволяло, организовать централизованное управление огнём.

Заметим, что оборона всех крупных городов Ленинграда, Севастополя и Сталинграда держалась на централизованном управлении огнём тяжёлых береговых батарей и кораблей.

Например, описывая оборону Сталинграда все историки, мемуаристы делают упор на действия пехоты. Не умаляя её мужество и стойкость надо сказать, что главный фактор, не позволивший немцам взять Сталинград, это централизованная артиллерийская поддержка с восточного берега Волги.

Вся тяжёлая артиллерия левого берега(250 орудий) была объединена под единым жёстким командованием. Линия обороны Красной Армии находилась на линии достижения артиллерийского огня.

Фронтовая артиллерийская группа (ФАГ) подчинялась напрямую начальнику артиллерии Сталинградского фронта (генералу В. И. Казакову). Централизация позволяла мгновенно перенацеливать огонь сотен тяжёлых орудий с одного участка фронта на другой. Например, если немцы атаковали в районе завода «Баррикады», туда переносился огонь батарей, которые ещё полчаса назад поддерживали район Мамаева кургана.

Контрбатарейная борьба велось централизованно на основе данных артиллерийской разведки. Одиночные батареи не имели права самостоятельно отвлекаться на дуэли с врагом.

Другой пример. Кольцо блокады Ленинграда проходило по линии достижения артиллерийского огня флота и тяжёлых береговых пушек (360 орудий большого калибра, дальность 25- 45 километров).

Заметим, что дальность стрельбы тяжёлой немецкой артиллерии была меньше дальности артиллерии Красной Армии.

У вермахта, ни какого централизованного управления огнём тяжёлой артиллерии не было в принципе. Они в штабах не могли представить даже на уровне идей возможность организации такого огня.

Форты помимо того, что имели плохо расположенную артиллерию на открытых двориках, имели ещё ряд существенных недостатков. Амбразуры для пулемётов в напольных стенах были расположены слишком низко, что создавало "мёртвые зоны", куда не мог достать огонь защитников, что позволяло штурмовым группам близко подходить к форту.

Важнейшее слабое место фортов было напольном капонире, выдающаяся вперёд из стен часть форта, которая была создана фланкирующего огня вдоль рва. Его разрушение, например мощным взрывом, создавало пролом в стене и лишало форт возможности вести огонь по рву.

Ещё один недостаток фортов был связан с тем, что при перекрытии единственного горжевого входа в форт (входа с тыловой части форта), форт превращался в ловушку для гарнизона. Защитники оказывались запертые внутри форта и могли проводить вылазки только в одном направлении.

Красная Армия, ещё в 1940 году получила большой опыт взятия современных мощных, бетонных оборонительных сооружений – линии Маннергейма во время Финской войны 1939-1940 года.

При штурме лини Маннергейма, впервые для разрушения бетонных дотов, с многометровыми, толстыми стенами применили стрельбу из пушек большой мощности калибра 203-280 мм прямой наводкой. Эти пушки подтягивались на расстояние 150- 500 метров от дота и били по бетонным стенам. Причём били, как средневековый таран в одно и то же место, добиваясь пробития.

Отдельные попадания при навесном обстреле не приводили к пробитию и разрушению. В этой же войне Красная Армия получена опыт сапёрного подрыва дотов. Сапёры закладывали заряд в полученные проломы и взрывали доты.

При штурме Кёнигсберга, по 5-му форту было выпущено 73 снаряда 280-мм калибра, при этом было получено только два сквозных пробития стен.

Это говорит не только о высокой прочности укреплений, но и о том, что при достаточной концентрации огня можно было нанести критический урон и подавить волю гарнизона к сопротивлению.

Подготовка к штурму Кёнигсберга.

Для операции по прорыву Кёнигсбергского укреплённого района были привлечены войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза А. М. Василевского.

В группировку входили 43-я армия под командованием генерал-лейтенанта А. П. Белобородова и 50-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ф. П. Озерова блокировали Кёнигсберг с севера и востока, а 11-я гвардейская армия, которой командовал генерал-полковник К. Н. Галицкий, занимала рубеж южнее Кёнигсберга фронтом на север; 39-я армия под командованием генерал-лейтенанта И. И. Людникова находилась северо-западнее Кёнигсберга в готовности перерезать коммуникации гарнизона крепости и выйти к побережью залива Фришес-Хафф. Остальные армии фронта действовали на Земландском полуострове.

Относительно количества войск, привлечённых к операции, в литературе есть различные данные, наиболее правдоподобные 130 000 человек. Было привлечено около 5200 орудий и миномётов, 538 танков и САУ, 2400 самолётов. Непосредственно в штурме участвовало менее 25 тысяч человек.

Немецкий гарнизон — 130 000 человек (включая фольксштурм), около 4000 орудий и миномётов, 108 танков и штурмовых орудий и 170 самолётов.

Количественное преимущество Красной армии было примерно такое же как у немцев при штурме Севастополя в 1942, но эффективность действий Красной армии было просто на не доступной высоте. Штурм Севастополя - 250 дней, гигантский потери плавающих и штурм Кенигсберга - 6 дней, потери минимальные. не

В подготовке к штурму Кёнигсберга использовался весь опыт военной советско - русской военной школы.

Большую работу провёл штаб фронта во главе с генерал-полковником А. П. Покровским.

Было принято решение атаковать город с двух направлений. Был создан макет города в масштабе 1:36, командиры всех степеней отработали шаг за шагом план действий своих подразделений. Были отработаны маршруты движения, время движения по маршруту, согласование времени артиллерийской поддержки, авиационной поддержки, выделены очаги сопротивления немцев, варианты их взятия или обхода. Были разработаны варианты и маршруты подхода резервов на поле боя, места развёртывания подвижных пунктов боепитания, горючего, медсанбатов.

Это подготовка нас отсылает к 1790 году, к знаменитому штурму Измаила, когда Суворов в тылу своей армии, создал макет рва и стен Измаила и провёл предварительную подготовку войск.

Заметим, с иронией, что командующий немецким гарнизоном генерал Отто фон Ляш в своих воспоминаниях, написал, что управление войсками было утрачено после бомбардировки города, поскольку немцы не могли ориентироваться в разрушенном городе.

Командованием Красной Армии было принято решение атаковать и взять штурмом 8 фортов из 15, таким образом, 7 фортов совсем своим вооружением фактически не участвовали в обороне Кёнигсберга. Частично гарнизоны этих фортов были выведены на поддержку обороны города, а остальные просто сдались при капитуляции.

Немцы, наступая на Севастополь, равномерно сжимали кольцо вокруг города. Они не сумели выделить главные направления для ударов и в основнм наступали там, где позволяла местность.

Для прорыва Кёнигсбергского укреплённого района вермахта и штурма города в дивизиях и корпусах были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы — как из стрелковых частей, так и из инженерных войск (в составе десяти инженерно-сапёрных бригад, трёх штурмовых инженерно-сапёрных бригад, двух моторизованных инженерных бригад и одной понтонной бригады).

Кроме того, в штурме участвовали советские химические войска — 7 отдельных огнемётных батальонов, 3 батальона химической защиты, рота фугасных огнемётов и 5 отдельных рот ранцевых огнемётов. Кроме того, в составе штурмовых инженерно-сапёрных бригад резерва Верховного Главнокомандования в операции участвовали ещё три отдельных батальона ранцевых огнемётов. Эти подразделения были распределены по штурмовым отрядам и штурмовым группам.

Считается, что первые штурмовые группы начали создавать немцы в 1916-1917 годах на Западном фронте Первой Мировой Войны.

Хорошо укреплённый бетонный дот или дзот очень трудно поразить артиллерией даже крупного калибра. Для этого необходимо прямое попадание тяжёлого снаряда. Учитывая, то, что тяжёлые пушки стреляют с больших расстояний, по навесным траекториям, то такое прямое попадание маловероятное событие. В пехотных подразделениях стали создавать штурмовые группы для уничтожения уцелевших дотов. В эту группу, как правило, входили добровольцы пехотинцы и сапёры. Задач, подобраться к доту или дзоту, забросив заряд взрывчатки в амбразуру, уничтожить огневую точку противника и ворваться в его расположение.

Немцы вступили во Вторую мировую войну именно с таким представлением о роли и значении штурмовой группы, расширив её состав, введя в неё огнемётчиков.

В Красной армии, с учетом боевого опыты, ведения атакующих боев под Москвой, в Сталинграде и в других наступательных действиях привёл к качественному изменению состава штурмовых групп и методов их использования.

Штурмовые группы была универсальным подразделением, способным решать широкий круг тактических задач. Её состав тщательно продумывался и зависел от конкретных задач, то есть не существовало какого-то единого стандарта.

Примерный состав штурмовой группы.

Пехота: Около 50–60 автоматчиков — мобильное ядро для ведения ближнего боя.

Сапёры: Отделение или взвод (до 10 человек) с взрывчаткой для проделывания проходов в стенах, подрыва укреплений и разминирования.

Связисты: Отделение связистов с переносными рациями. Они обеспечивали связь не только с командованием, но и прямую связь с артиллерийскими батареями, выделенными для поддержки группы.

Огнемётчики: Отделение или взвод для "выкуривания" противника из подвалов и укреплений. Это было крайне эффективное психологическое оружие в городских боях.

Миномёты: Взвод 82-мм или 120-мм миномётов для подавления целей за баррикадами, домами, на верхних этажах.

Артиллерия: До 5–6 орудий разных калибров (от 45-мм противотанковых до 122-мм гаубиц) для стрельбы прямой наводкой по хорошо укреплённым огневым точкам в зданиях.

Танки или САУ: 1–2 машины для поддержки атаки, расчистки пути и борьбы с укреплениями.

Общая численность такой группы могла достигать 350–400 человек, превращая её в мощную, автономную боевую единицу.

Взятие каждого форта это уникальная с точки зрения инженерно-сапёрного дела операция. Лобовой подрыв стены ничего не давал. Стена выдержала бы подрыв. Необходимо было найти конструктивно более слабые элементы. Определить, как и где закладывать заряд, разработать путь подхода и отхода группы подрывников. В качестве такого слабого элемента, в форте №5, был выбран напольный капонир. Разрушить его можно было только созданием сверхмощного сосредоточенного заряда взрывчатки.

Перед тем как подорвать стену форта, сапёры должны были провести целый комплекс инженерных работ. Это была кропотливая и смертельно опасная подготовка, от которой зависел успех всей операции.

Весь процесс можно разделить на три ключевых этапа: разведка, расчистка подходов и подготовка самого места взрыва.

Любому действию предшествовала тщательная разведка. Подробно изучались аэрофотоснимки местности, на которые наносились все огневые точки противника, минные поля, проволочные заграждения и форты. Разведка предоставила информацию о внутреннем устройстве форта, о расположении помещений. Это позволило выявить слабые места форта, такие как казематы, ворота или стыки конструкций и принять решение о необходимых средствах подрыва.

Командиры выезжали на передовую, чтобы лично оценить обстановку, уточнить карты и окончательно определить точки для прорыва.

Перед тем как подобраться к стенам, сапёрам нужно было проделать "коридор" через внешнюю оборону форта. Обычно это происходило в ночь перед штурмом и даже во время артподготовки.

Подступы к фортам были густо усеяны минами. Сапёры, под огнём противника обезвреживали и снимали сотни мин, чтобы создать безопасный проход для пехоты и техники. Например, при штурме форта №5 сапёры сняли 200 мин. За минами полями и часто непосредственно на них располагались проволочные заграждения, спирали Бруно и другие препятствия

Форты были окружены глубокими рвами заполнеными водой. Сапёры двумя направленными взрывами обрушили стенки рва (контрэскарп), создав из обломков пологие спуск для переправы. Они же с помощью плавучих средств обеспечивали переправу.

Сапёры доставили несколько десятков килограмм взрывчатки к напольному капониру — выступающей части форта с амбразурами, предназначенные для продольного пристраивания рва.

Заряд надо было не просто положить у стены, его надо было заложить «забить» в пролом или амбразуру так, чтобы энергия взрыва пошла именно на разрушение стены.

Этот метод был блестяще реализован лейтенантом Иваном Сидоровым.

Во время артиллерийской подготовки, сапёры под командованием лейтенанта Сидорова скрытно подобрались стенам форта. Там на месте он сконструировали особый заряд из советской взрывчатки, усилив его трофейными немецкими минами, снятыми с минного поля немцев.

После мощного подрыва в стене образовался крупный пролом. От взрыва внутри капонира погибли десятки немецких солдат.

Хочется указать на важность распространения профессиональной информации в войсках и на производстве. Сейчас принято с иронией относится к советским периодическим производственным газетам. В данном контексте речь идёт о дивизионных и армейских газетах. В них на ряду политической информации, всегда приводилось описание успешных действий отдельных командиров и бойцов, которые предлагались как образец для подражания и внедрения в практику. Именно так был распространён опыт лейтенанта Сидорова на все сапёрные подразделения Красной Армии.

Следующий этап штурма. Штурмовая группа врывается в форт и попадает в абсолютную темноту коридоров, перекрытых стальными дверями с амбразурами для стрельбы вдоль коридоров.

Перед штурмом, при подготовке, каждая штурмовая группа отработала свои действия в этом лабиринте. Данные о внутренней конструкции форта были получены разведкой и из показаний пленных. Огнеметчики выжигали амбразуры, сапёры подрывали двери, штурмовики вступали в бой с уцелевшими немцами.

Бой за форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III» был одним самых ожесточённых эпизодов сражения за Кёнигсберга. Бой длился почти двое суток, а за успех операции 15 солдат и офицеров были награждены званиями Герой Советского Союза.

Высокая инженерная подготовка сапёров Красной Армии определялась всей системой образования СССР. В интернете можно найти очень интересный учебник инженерных войск Наставление по специальному образованию инженерных войск Р.К.К.А.1927–1928 из которого становится понятна вся сложность выполненной сапёрами работы сапёрами при штурме Кёнигсберга

Хроника штурма.

Штурм начался 6 апреля после мощнейшей артиллерийской подготовки. Ключевую роль сыграли мобильные штурмовые группы (стрелки, сапёры, огнемётчики, артиллеристы), которые блокировали и уничтожали долговременные укрепления противника, не давая его гарнизонам взаимодействовать.

6 апреля: советские войска прорвали первую линию обороны между фортами. Форты № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», были блокирован в первый день штурма.

7 апреля: бои переместились на улицы города. Немцы предприняли 35 яростных контратак, но были отбиты. Взяты форты № 8 «Король Фридрих I» (сдался после обстрела и применения огнемётов) и два других форта (южнее Зелигенфельд и северо-восточнее Альтенберг) За день было занято 130 кварталов.

8 апреля: Падение самых мощных укреплений. После ожесточённого боя капитулировал форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», считавшийся одним из сильнейших. В этот же день сдался форт № 6 «Королева Луиза». К исходу дня под контроль Красной Армии перешло около 300 кварталов и 4 форта. Были очищены порт и вокзал.

9 апреля: В 9 утра пал форт № 3 «Король Фридрих III», что стало одной из последних крупных побед перед общей капитуляцией гарнизона.

После ультиматума Василевского и очередного массированного удара («огненного шторма»), комендант города генерал Отто Ляш, осознав безнадёжность положения, подписал акт о капитуляции.

Операция стала триумфом советского военного искусства и имела огромное военно-политическое значение.

Потери: Было уничтожено около 42 тысяч немецких солдат, в плен сдались около 92 тысяч человек (включая 1800 офицеров и генералов).

Потери Красной армии составили примерно 3,7 тысячи убитыми.

Ликвидация мощного плацдарма вермахта в Восточной Пруссии обезопасила фланг советских войск перед решающим штурмом Берлина.

В Москве по случаю взятия Кенигсберга был дан салют высшей категории. Была учреждена медаль «За взятие Кёнигсберга», которой награждены 760 тысяч человек. 98 частей получили почётное наименование «Кёнигсбергских».

Заключение

Падение «колыбели прусского милитаризма» стало для Германии национальной катастрофой. Гитлер заочно приговорил сдавшегося генерала Ляша к смертной казни.

Сравнение штурмов Кёнигсберга и Севастополя показывает качественное превосходство Красной Армии над Вермахтом. Это превосходство выражается в первую очередь в стратегическом планировании операций, в организации и управлении имеющимися средствами, в превосходстве в технической сфере, тяжёлая артиллерия Красной Армии была лучше тяжёлой артиллерии вермахта, и использовалось более эффективно.

Оборонительные сооружения Севастополя, Ленинграда были более совершенны, чем оборонительные сооружения Кёнигсберга. Они превосходили все укрепления в Европе, включая линию Мажино и немецкий Атлантический вал, которые строились по канонам позиционной Первой Мировой войны.

В Севастополе, в Ленинграде и в Сталинграде оборона строилась, как укреплённые отдельные узлы. Тяжёлые дальнобойные орудия размещались в мощных башнях, которые не возможно было поразить артиллерией того времени. Эти орудия объединялись единым центром управления огнём. Для того, что бы прорваться к этим башням, необходимо было пройти через полосу полевых укреплений, оборона которых на всем протяжении поддерживалась всей мощью батарей.

В заключение заметим, что подготовка всех операций Красной Армии, включая штурм Берлина, велась по таким же методика, как штурм Кёнигсберга. Это обеспечивало успех операций при минимальных потерях.

P.S. Взятие Красной Армией Кенигсберга замкнуло исторический цикла в 700 лет. Пруссия окончательно была освобождена от колонизаторов.

В 1255 году крестоносцы захватили прусскую крепость Твангсте, и на ее месте поставили новое укрепление. Крепость которая получила название Кенигсберг, что значит: Королевская гора. Крепость, а затем город были центром первого Дранг Нах Остен – натиска немцев на Восток.

____________________________________________________________

© Ляхов Александр Федорович. Немцы умели воевать 10 Штурм Кенигсберга

Origin: http://samlib.ru/l/ljahow_aleksandr_fedorowich/fgh.shtml

Создан: 25/08/2026, изменен: 25/08/2026, 26k

Статья: Проза