# Космос - дело тонкое

Виталий Васильевич Маймистов

Американцы послали к Луне трёх астронавтов, четвёртым взяли сантехника, женщину. Невесомость... лететь далеко и долго, санузлы часто барахлят. Нужен глаз да глаз. Руководство думало, думало и подсунуло команде деваху. Обучили, конечно - прошла полный спецкурс. Баба толковая, машину водит, паркуется нормально... Но на второй же день полёта что-то пошло не так. Отсос не справлялся с объёмом работы. Земля советует проверить то, подтянуть это. Но толку никакого. Корабль заливало. Последовала команда: меню урезать до минимума, по четвергам только яблоки, бабу кормить через день! Дотянете!

Так в "невесомости" прошёл весь полёт. Вернулись все, но похудевшими и с некоторым душком.

Да, сантехника - дело тонкое, особенно в невесомости...