# Какой танк сильнее Panther Kf51 или Т-90

Владимир Владимирович Михайловский

какой танк сильнее Panther KF51 или Т-90

Сравнение Panther KF51 (Германия) и Т-90 (Россия) - это сопоставление перспективного прототипа следующего поколения и проверенного в боях серийного танка.

Главные отличия

Огневая мощь: Panther KF51 оснащена мощной 130-мм пушкой, которая на 50% эффективнее стандартных 120-мм орудий NATO и превосходит 125-мм пушку Т-90 по дульной энергии. Кроме того, "Пантера" может нести барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) для поражения целей вне прямой видимости.

Защита и выживаемость: Т-90 (особенно модификация Т-90М) полагается на комбинированную броню и динамическую защиту "Реликт". Panther делает ставку на цифровую архитектуру и комплексную систему защиты: активную (APS StrikeShield), реактивную и защиту от атак сверху (Top Attack Protection).

Технологии и экипаж: Оба танка используют автомат заряжания. Panther рассчитана на экипаж из 3-4 человек (дополнительное место для оператора дронов/командира подразделения) и имеет полностью цифровую систему управления. Т-90 более компактен и имеет низкий силуэт, что затрудняет его обнаружение и поражение.

Характеристики

Параметр Panther KF51 Т-90М "Прорыв"

Орудие 130 мм (L/52) 125 мм (2А46М-5)

Вес ~59 тонн ~48-50 тонн

Мощность дв. 1475 л. с. 1130 л. с.

Макс. скорость 70 км/ч 70 км/ч

Статус Прототип / В разработке Серийное производство

Итог: На бумаге Panther KF51 сильнее за счет превосходства в калибре орудия, современных систем активной защиты и интеграции дронов. Однако Т-90 - это реальная боевая единица, выпускаемая массово, в то время как "Пантера" пока остается технологическим демонстратором.

Интересует ли вас сравнение Panther KF51 с его прямым конкурентом - российским Т-14 "Армата"?