# Если бы у Тигра-4 при весе в восемьдесят тонн, был газотурбинный двигатель в 2000 лошадиных сил?

Владимир Владимирович Михайловский

Если бы у Тигра-4 при весе в восемьдесят тонн, был газотурбинный двигатель в 2000 лошадиных сил?

Если установить на 80-тонный Tiger IV газотурбинный двигатель (ГТД) мощностью 2000 л.с., концепция тяжелого танка полностью меняется. Он превращается из медленной огневой точки в "тяжелый основной боевой танк", обладающий динамикой современного M1 Abrams или Leopard 2.

Это был бы технологический скачок, опережающий свое время на 30 лет.

🚀 Динамика: Мощь современного ОБТ

При весе в 80 тонн и мощности 2000 л.с. удельная мощность танка составила бы:


Для сравнения: у реального "Королевского тигра" она была около 10 л.с./т, а у современного Т-90М - около 24-27 л.с./т.

Скорость: По шоссе такой монстр мог бы разгоняться до 65-70 км/ч.

Маневренность: ГТД позволяет танку сорваться с места почти мгновенно. "Тигр-4" перестал бы быть "мамонтом", он смог бы совершать фланговые обходы, которые раньше были под силу только легким танкам.

🔧 Технические последствия

Установка ГТД на такую массу несет в себе не только плюсы, но и критические проблемы:

Трансмиссия - слабое звено: Передать крутящий момент от 2000-сильной турбины на гусеницы 80-тонной машины в 1950-х годах было бы невероятно сложно. Коробка передач стала бы самым хрупким узлом - её бы буквально "разрывало" при резком старте.

Расход топлива: ГТД потребляет в 3-5 раз больше топлива, чем дизель. Для 2000-сильного двигателя потребовались бы баки объемом в несколько тысяч литров. Запас хода "Тигра-4" составлял бы всего 100-150 км, после чего ему требовался бы целый автопоезд с керосином.

Тепловой след: Огромный выхлоп раскаленных газов демаскировал бы танк. Инфракрасные прицелы (которые немцы активно развивали) видели бы такой танк за километры.

⚔️ Реванш против ИС-7

В дуэли, которую мы обсуждали ранее, наличие ГТД полностью меняет исход:

Уход от удара: "Тигр-4" больше не стоит на месте. Он может резко сдать назад или развернуться на месте (pivot turn), подставляя под выстрел ИС-7 самую толстую броню.

Тактика "ударил-отступил": Немец мог бы вылетать из-за холма, делать выстрел из своей 128-мм или 150-мм пушки и скрываться в дыму прежде, чем советский экипаж успеет навести тяжелую 130-мм С-70.

Проходимость: Огромная мощность позволила бы 80-тонной махине буквально "вылетать" из грязи, в которой обычные танки вязли бы по башню.

Ключевой риск: Главным врагом "Тигра-4" с ГТД стал бы не советский танк, а воздушный фильтр. Турбины крайне чувствительны к пыли. В условиях засушливых степей или городских руин двигатель мог "задохнуться" и выйти из строя через несколько часов боя. Хотите узнать, как выглядела бы концепция "самоходного аэродрома" для таких турбо-танков, чтобы решать проблему их чудовищного расхода топлива в наступлении?