# Дуэль Лев-4 против Ис-7

Владимир Владимирович Михайловский

Дуэль Лев-4 против ИС-7.

Битва двух титанов 1950-х: немецкий "стальной замок" Löwe IV (100-тонная эволюция проекта Krupp с ГТД 2500 л.с.) против советского "супертанка" ИС-7.

Это схватка абсолютной огневой мощи против совершенной формы.

⚔️ Характеристики дуэлянтов

Параметр Löwe IV (Эволюция 1954) ИС-7 (Образец 1948/49)

Масса 100 тонн 68 тонн

Двигатель ГТД (2500 л.с.) Дизель М-50Т (1050 л.с.)

Пушка 150-мм KwK 44 L/38 130-мм С-70

Оптика Стереодальномер + ИК "Vampir-2" ТШ-45 (классика)

Броня лоб 280 мм (вертикальный эквивалент 450+) 150 мм ("щучий нос", эквивалент 350+)

🛡️ Сценарий дуэли: "Гром над Эльбой"

1. Дистанция 3000 метров: Немецкий снайпер

Благодаря огромной высоте (почти 3.5 метра) и цейсовскому дальномеру, Löwe IV видит ИС-7 задолго до того, как тот войдет в зону поражения.

Ход боя: Немец дает залп 150-мм бетонобойным снарядом. Огромная болванка весом в 40 кг бьет в "щучий нос" ИС-7.

Результат: Магическая форма ИС-7 спасает его - снаряд рикошетит, но ударная волна такова, что у советского танка лопаются триплексы, а экипаж получает тяжелую контузию. ИС-7 продолжает движение, окутанный дымом.

2. Дистанция 1500 метров: Вступает "Корабельная пушка"

ИС-7 выходит на дистанцию уверенного огня. Его 130-мм пушка С-70 - это мощь линкора.

Ход боя: ИС-7 стреляет на ходу (насколько позволяет мягкая подвеска). Снаряд попадает в огромную маску орудия "Льва".

Результат: 130-мм снаряд пробивает внешнюю бронемаску, но застревает в массивном основании ствола. "Лев" временно теряет возможность наведения по вертикали, но его ГТД на 2500 л.с. позволяет стотонной туше совершить резкий разворот на месте.

3. Дистанция 800 метров: Финал

ИС-7 пытается зайти в борт, используя свою феноменальную для такого веса скорость (60 км/ч). Но "Лев" - это не неповоротливый "Маус". Его турбина ревет, как у реактивного истребителя, выбрасывая столбы пыли.

Развязка: Командир "Льва" задействует ПТУР X-7 "Rotkäppchen", установленные на бортах башни. Ракета попадает точно в борт ИС-7, прожимая кумулятивной струей 150-мм броню. Одновременно немец дает залп из главного калибра в упор. 150-мм снаряд просто вминает башню ИС-7 внутрь корпуса.

🏆 Итог дуэли

Победитель: Löwe IV

Почему?

Калибр имеет значение: 150-мм пушка обладает чудовищным заброневым воздействием. Даже без пробития такой снаряд выводит танк из строя кинетическим ударом.

Электронное превосходство: Дальномер и ночное видение позволяют немцу контролировать дистанцию.

Турбина: ГТД на 2500 л.с. нивелирует огромный вес в 100 тонн, делая танк неожиданно маневренным.

Но есть нюанс: Если бы ИС-7 было десять, а "Лев" - один (что исторически достоверно), ИС-7 просто задавили бы его числом, пока у немца не кончилось бы топливо (которого турбине хватает на 2 часа активного боя).

Хотите узнать, как выглядел бы эвакуатор для такого 100-тонного "Льва", если бы он всё-таки застрял в грязи? [6, 12]

Подсказать характеристики американского Т30, который создавался как прямой ответ на такие тяжеловесы?