# Дуэль Тигра-2 и Ис-2

Владимир Владимирович Михайловский

Дуэль Тигра-2 и ИС-2.

На 13 февраля 2026 года историки и эксперты по бронетехнике рассматривают дуэль Tiger II ("Королевский тигр") и ИС-2 (обр. 1944 г.) как классическое столкновение двух предельных концепций тяжелого танка конца Второй мировой.

Это бой "хирургического скальпеля" против "кузнечного молота".

📊 Сравнение ТТХ

Параметр Tiger II (Henschel) ИС-2 (мод. 1944)

Вес 68 тонн (монстр) 46 тонн (тяжелый атлет)

Орудие 88-мм KwK 43 L/71 122-мм Д-25Т

Пробитие (1 км) ~200 мм (феноменально) ~150-160 мм (достаточно)

Скорострельность 5-8 выстр/мин 1,5-2 выстр/мин

Броня лба 150 мм под наклоном (непробиваемо) 120 мм (спрямленный нос)

⚔️ Сценарий дуэли: "Снайпер против Гладиатора"

1. Дистанция 2000-1500 метров: Немецкий триумф

На этой дистанции "Королевский тигр" - абсолютный король. Его 88-мм "длинная рука" с цейсовской оптикой TZF 9d позволяет поражать ИС-2 в силуэт.

Результат: ИС-2 на такой дистанции практически не может пробить ВЛД (верхнюю лобовую деталь) немца. Единственный шанс советского танка - фугасное воздействие, которое может сорвать башню с погона, но попасть в танк фугасом на 2 км крайне сложно.

2. Дистанция 1000-800 метров: Смертельная зона

Здесь шансы начинают выравниваться. 122-мм снаряд ИС-2 (особенно остроголовый БР-471Б) на этой дистанции уже способен пробить маску орудия или лоб башни Тигра-2 (где всего 180 мм без сильного наклона).

Ход боя: Если ИС-2 попадает первым, 25-килограммовая болванка наносит чудовищный урон. Даже без пробития энергия удара часто вызывала растрескивание брони Тигра (из-за низкого качества немецкой стали в 1944-45 гг.).

3. Ближний бой и скорострельность

Если дистанция сократилась, а ИС-2 промахнулся - он обречен.

Развязка: Пока заряжающий ИС-2 заталкивает снаряд, а потом гильзу (раздельное заряжание), немец успевает сделать 3 прицельных выстрела. 88-мм снаряд Тигра гарантированно прошивает борта или нижнюю деталь ИС-2.

🏆 Итог дуэли

Победитель: Tiger II (в дуэли 1 на 1 в чистом поле)

Почему?

СУО и Оптика: Немец видел дальше и бил точнее.

Скорострельность: В 3-4 раза выше, чем у ИС-2.

Бронирование корпуса: Лоб корпуса "Королевского тигра" не пробивался 122-мм пушкой ни с какой дистанции (кроме редких случаев разрушения сварных швов).

Однако в реальности войны:

ИС-2 был на 20 тонн легче, проходил по любым мостам и не ломался каждые 50 км. В наступлении 1945 года ИС-2 работали группами и часто использовали фугасные снаряды, которые просто превращали экипаж "Тигра" в кашу внутри целого танка.

Хотите узнать, как бы против "Королевского тигра" выступил британский Black Prince (Черный принц) с его 17-фунтовкой? Или обсудим, какую роль в этой дуэли сыграло бы появление кумулятивных снарядов, если бы они были у ИС-2?