# Дуэль Тигра-3 и Ис-3

Владимир Владимирович Михайловский

Дуэль Тигра-3 и ИС-3.

На 13 февраля 2026 года историки и эксперты по бронетехнике рассматривают дуэль Тигра-3 (E-75) и ИС-3 как столкновение двух самых совершенных концепций тяжелых танков середины 40-х годов. Это бой "высоких технологий и объема" против "рационального бронирования и низкого силуэта".

📊 Сравнение ТТХ

Параметр Тигр-3 (E-75) ИС-3 ("Щука")

Вес 75-80 тонн 46 тонн

Орудие 128-мм KwK 44 L/55 122-мм Д-25Т

Броня лба 180 мм под углом 50╟ 110 мм ("щучий нос")

Высота ~3 метра (высокая цель) ~2,4 метра (скрытная цель)

Оптика Стереодальномер + Цейсс ТШ-17 (стандарт)

⚔️ Сценарий дуэли: "Снайпер против Бронированного хищника"

1. Дистанция 2000-2500 метров: Немецкая дистанция

Благодаря встроенному в башню дальномеру и длине ствола 128-мм пушки, Тигр-3 имеет колоссальное преимущество.

Ход боя: Немец видит ИС-3 первым. Несмотря на низкий силуэт "щуки", 128-мм снаряд летит очень точно.

Результат: На такой дистанции 128-мм снаряд способен пробить маску орудия ИС-3 или стык башни. Однако знаменитый "щучий нос" ИС-3 при небольшом довороте может вызвать рикошет даже такого тяжелого снаряда.

2. Дистанция 1000 метров: Вступает "Щука"

ИС-3 выходит на дистанцию эффективного огня своей 122-мм пушки.

Действие: ИС-3 стреляет остроголовым бронебойным снарядом. Снаряд попадает в ВЛД (верхнюю лобовую деталь) Тигра-3.

Результат: Непробитие. 180-мм броня E-75 под углом практически неуязвима для пушки Д-25Т в лоб. Единственный шанс ИС-3 - попасть в нижний бронелист (НЛД) или в командирскую башенку.

3. Ближний бой и скорострельность

Развязка: У обоих танков раздельно-гильзовое заряжание (у 128-мм и 122-мм пушек), что делает их медлительными в стрельбе.

Финал: ИС-3 значительно маневреннее и быстрее (40 км/ч против тяжеловесного немца). Он может попытаться зайти в борт. Но Тигр-3 на базе E-серии должен был иметь более надежную трансмиссию и мощный двигатель, что позволяло ему быстрее доворачивать корпус, чем старому "Королевскому тигру".

🏆 Итог дуэли

Победитель: Тигр-3 (E-75) (с вероятностью 70/30)

Почему?

СУО и дальномер: Тигр-3 попадает первым и с большей дистанции. В танковом бою это 90% успеха.

Защищенность: Броня E-75 избыточна для 122-мм пушки ИС-3, в то время как 128-мм пушка немца "шьет" ИС-3 гораздо увереннее.

Габариты: Единственный плюс ИС-3 - в него трудно попасть, но немецкая оптика 1945-46 гг. нивелировала этот плюс.

Резюме: ИС-3 был великолепным танком прорыва, но Тигр-3 создавался как специализированный "убийца танков". Против Тигра-3 мог выстоять только более тяжелый ИС-4 или сверхмощный ИС-7.

Хотите узнать, как бы против этого Тигра-3 выступил ИС-7, чья 130-мм корабельная пушка не оставила бы немцу шансов даже в лоб?

Или обсудим, какую роль сыграли бы ночные прицелы "Vampir", если бы дуэль произошла в сумерках?