# Почему Жириновскому так и не присвоили звание генерала?

Владимир Владимирович Михайловский

Почему Жириновскому так и не присвоили звание генерала?

Владимир Жириновский так и не получил звание генерала при жизни по нескольким официальным и формальным причинам:

Юридические ограничения: В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что действующее законодательство не предусматривает присвоение высших офицерских званий (генеральских) офицерам, находящимся в запасе или отставке. Для получения звания генерал-майора необходимо находиться на действительной военной службе и занимать соответствующую штатную должность.

"Неоформленный" указ: Сам Жириновский утверждал, что еще первый президент России Борис Ельцин подписал указ о присвоении ему звания генерал-майора, однако это решение так и не было надлежащим образом оформлено и исполнено профильными ведомствами.

Потолок званий: Жириновский имел звание полковника в отставке (присвоено в 1995 году). Это максимально возможное звание для старшего офицерского состава, которого он смог добиться как политик. Вместо генеральских погон государство отмечало его заслуги высшими гражданскими наградами: в свой 75-летний юбилей в 2021 году он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", получив из рук Владимира Путина орден I степени.