# Был ли Фокке-Вульф с шестью авиапушками

Владимир Владимирович Михайловский

Был ли Фокке-Вульф с шестью авиапушками.

Да, серийный "Фокке-Вульф" с шестью авиапушками существовал. Это была модификация Fw 190 A-6/R1.

Особенности вооружения Fw 190 A-6/R1:

В дополнение к стандартному набору из двух фюзеляжных пулеметов, на самолет устанавливалось шесть 20-мм пушек:

2 × MG 151/20 - в корне крыла (синхронизированные).

4 × MG 151/20 - в двух подкрыльевых гондолах WB 151/20 (по две пушки в каждом контейнере).

Почему эта версия не стала основной?

Хотя огневая мощь была колоссальной (суммарно 6 пушек и 2 пулемета), установка подкрыльевых гондол имела серьезные недостатки:

Потеря скорости: Дополнительное сопротивление воздуха и вес контейнеров снижали максимальную скорость самолета примерно на 40 км/ч.

Ухудшение маневренности: Самолет становился перетяжеленным и менее отзывчивым в управлении, что делало его уязвимым в бою с истребителями противника. Эта модификация использовалась в основном на Восточном фронте в качестве штурмовика или перехватчика для борьбы с плотными группами самолетов. В более поздних сериях (например, A-8) немцы предпочли использовать четыре пушки, но более крупных калибров (заменяя внешние 20-мм пушки на мощные 30-мм MK 108) для борьбы с тяжелыми бомбардировщиками.