# Какой танк сильнее Пантера-2 или Т-34-85

Владимир Владимирович Михайловский

какой танк сильнее Пантера-2 или Т-34-85

"Пантера-2" (Panther II) и Т-34-85 - это машины разных весовых и технологических категорий. Panther II значительно превосходит Т-34-85 по огневой мощи и бронированию, однако она никогда не участвовала в боях, оставшись на стадии прототипа.

Сравнение ключевых параметров:

Огневая мощь: Panther II планировалось оснастить 88-мм пушкой KwK 43 (как у "Королевского тигра"), которая пробивала броню Т-34-85 на дистанциях свыше 2 км. Орудие Т-34-85 (85 мм) могло эффективно поражать "Пантеру" в лоб башни только с 500 метров, а в корпус - почти никогда.

Бронирование: У Panther II лобовая броня корпуса была увеличена до 100 мм под наклоном, что делало её практически неуязвимой для 85-мм пушки в лоб. Т-34-85 имел 45-мм броню, которая к 1944 году легко пробивалась всеми немецкими противотанковыми средствами.

Живучесть и надежность: Т-34-85 был массовым, надежным и мобильным танком с высокой стратегической эффективностью. Немецкие "Пантеры" страдали от низкой надежности трансмиссии; Panther II была еще тяжелее (более 50 тонн), что создавало огромную нагрузку на ходовую часть.

Итог: В прямой дуэли "один на один" Panther II сильнее благодаря мощнейшей пушке и толстой броне. Однако Т-34-85 выиграл войну за счет своей массовости, простоты и надежности.

Вас интересует сравнение этих танков в контексте истории или их характеристик в какой-то игре (например, War Thunder или World of Tanks)?