# Тест

Михал Михалыч

Михалыч МихалТестOrigin: http://samlib.ru/m/mihal_m/test.shtmlСоздан: 18/12/2014, изменен: 18/12/2014, 73kСтатья: Нет============================================================

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мiнiстерства освiти i науки,

молодi та спорту Укра╖ни

29 березня 2012 року N 384

Форма N Н-6.01

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Кафедра "Комп'ютерних технологiй в управлiннi та навчаннi"

КУРСОВА РОБОТА

з дисциплiни "Обладнання обчислювальних центрiв в системi освiти"

на тему: Проектування та обладнання кабiнету iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання професiйно-технiчного навчального закладу

Студента V курсу 502 групи

напряму пiдготовки 6.010104

спецiалiзацiя Комп'ютернi системи та мережi

УзяковаО.М.______________________

(прiзвище та iнiцiали)

Керiвник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступiнь, прiзвище та iнiцiали)

Нацiональна шкала ________________

Кiлькiсть балiв: __________Оцiнка: ECTS _____ Члени комiсi╖ ________________ ___________________________

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

________________ ___________________________

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

________________ ___________________________

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали

м. Бердянськ - 2014 рiк

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Кафедра "Комп'ютерних технологiй в управлiннi та навчаннi"

Напрям пiдготовки: 6.010104 Професiйна освiта (Комп'ютернi технологi╖)

Спецiалiзацiя: Комп'ютернi системи та мережi

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

з дисциплiни

"Обладнання обчислювальних центрiв в системi освiти"

Студента 502 групи Узякова Олександра Миколайовича

Тема: Проектування та обладнання кабiнету iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання в професiйно-технiчному начальному закладi

Строк подання роботи до захисту: "___________" 20___р.

Вихiднi данi:__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Структура:

Керiвник роботи:______________________________________________

Завдання прийняв до виконання:________________________________

Бердянськ 2014

ПЕРЕЛIК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ДБН - Державнi будiвельнi норми.

ДСанПiН - Державнi санiтарнi правила i норми.

ДСТУ - Державний стандарт Укра╖ни.

КВ - комплект вчителя.

КIIКТ - кабiнет iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.

КПО - коефiцi╓нт природного освiтлення.

КУ - комплект учня.

ЛОМ - локальна обчислювальна мережа.

НКК - навчальний комп'ютерний комплекс.

ОС - операцiйна система.

ПЗ - програмне забезпечення.

ПМК - програмно-методичний комплект.

ЗМIСТ

ВСТУП.................................................................................... | 5
РОЗДIЛ I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ ТА IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.............................................................................. | 7
 | 7
 | 9
РОЗДIЛ II. ПРОЕКТУВАННЯ Й ОБЛАШТУВАННЯ КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ ТА IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI......................................................... | 15
 | 15
 | 21
 | 23
 | 27
ВИСНОВКИ.............................................................................. | 29
ВИКОРИСТАНА ЛIТЕРАТУРА..................................................... | 30

ВСТУП

Актуальнiсть. Завдання сучасно╖ освiти не навчати, а створювати умови для успiшного навчання. У суспiльствi знань основними ресурсами ╓ знання, основною продуктивною силою суспiльства ╓ видобування нових знань - науковi дослiдження. Iнформатика навча╓ методам та засобам проведення таких дослiджень, тому однi╓ю iз ключових компетентностей членiв суспiльства знань ╓ iнформацiйна компетентнiсть. Курс iнформатики у ПТНЗ вiдiгра╓ у формуваннi iнформацiйно╖ компетентностi провiдну роль, крiм того, сприя╓ формуванню у студентiв наукового свiтогляду, розумiння сутностi прикладно╖ та практично╖ спрямованостi iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, оволодiння методами комп'ютерного моделювання, розвитку особистостi студента.

Розвиток технiчних i програмних можливостей персональних комп'ютерiв, розповсюдження нових видiв iнформацiйних технологiй створюють реальнi можливостi ╖х використання, вiдкриваючи перед професiйно-технiчною освiтою якiсно новi шляхи подальшого розвитку й адаптацi╖ до потреб суспiльства.[8]

Це призводить до збiльшення часу роботи студентiв за комп'ютерами, що становить певну загрозу для ╖хнього здоров'я. Тому питання щодо правильного спроектованого кабiнету iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй ста╓ не менш актуальним нiж будь яке iнше.

Об'╓кт дослiдження: процес облаштування та проектування кабiнету iнформатики професiйно-технiчного навчального закладу.

Предмет дослiдження: спроектований та облаштований кабiнет iнформатики для професiйно-технiчного навчального закладу.

Мета дослiдження: проаналiзувати основнi положення щодо проектування та облаштування кабiнету iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, спроектувати та облаштувати кабiнет iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.

Завдання дослiдження:

Курсова робота склада╓ться з двох роздiлiв.

Робота мiстить: 31 сторiнку, 7 рисункiв. РОЗДIЛ I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ ТА IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Вiдповiдно до наказу МОН Укра╖ни N614 вiд 21 червня 2010 року, який визнача╓ основнi вимоги щодо кабiнетiв iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчальних закладiв системи загально╖ середньо╖ освiти, при проектуваннi та облаштуваннi КIIКТ основним нормативним актом слiд вважати Положення про кабiнет iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання загальноосвiтнiх навчальних закладiв затвердженого наказом МОН вiд 20.05.2004 р. N407 i заре╓строваного в Мiнiстерствi юстицiй 14.06.2004 року за N730/9329.[1]

Згiдно з цим положенням основним завданням створеного КIIКТ ╓ забезпечення навчально-виховного процесу та технiчних i методичних передумов для формування iнформацiйно╖ культури студентiв, розв'язання завдань, визначених цiлями та змiстом освiти.

Заняття у КIIКТ забезпечують:

-- формування в учнiв сучасно╖ iнформацiйно╖ картини свiту;

-- формування умiнь i навичок використання iнформацiйних технологiй як важливо╖ складово╖ продуктивно╖ дiяльностi громадянина в сучасному iнформацiйному суспiльствi;

-- формування творчо╖ особистостi, розвиток в учнiв теоретичного мислення, пам'ятi, уяви;

-- виховання пiдростаючого поколiння, спрямованого на формування у навчаючих високих громадянських i моральних якостей.

У КIIКТ проводяться:

-- навчання iнформатики (вивчення базового курсу i профiльних курсiв навчально╖ дисциплiни "iнформатика";

-- вивчення iнших навчальних предметiв з використанням засобiв iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй;

-- експериментальнi уроки i практичнi заняття;

-- позаурочнi (гуртковi i факультативнi) заняття.[3]

На КIIКТ поширюються вимоги Правил безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загально╖ середньо╖ освiти, затвердженим наказом Держнаглядохоронпрацi Укра╖ни вiд 16.03.2004 року N81, заре╓строваним у Мiнiстерствi юстицiй Укра╖ни 17.05.2004 за N620/9219 (Далi правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики).[2]

Створення та реконструкцiя КIIКТ передбачають попереда╓ визначення особливостей його майбутнього функцiонування вiдповiдно до профiлю навчання у конкретному навчальному закладi, передбачувано╖ наповненостi класiв (навчальних груп). Кабiнет повинен розмiщуватися в окремому примiщеннi i мати допомiжне примiщення (лаборантську). Лаборантська повинна мати два входи -- з кабiнету та з коридору.

Облаштування, обладнання, реконструкцiя КIIКТ здiйсню╓ться вiдповiдно до вимог Державних санiтарних правил i норм влаштування, утримання загальноосвiтнiх закладiв та органiзацi╖ навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санiтарного лiкаря Укра╖ни вiд 14.08.2001 р. N 63 (далi ДсанПiн 5.5.2.008 - 01), та Державних санiтарних норм i парвил улаштування i обладнання кабiнетiв комп'ютерно╖ технiки в навчальних закладах та режиму працi учнiв на персональних комп'ютерах, затвердженних постановою Головного державного санiтарного лiкаря Укра╖ни вiд 30.12.1998 р. N 9 (далi - ДсанПiн 5.5.6.009 - 98). На кожний КIIКТ вiдповiдно до додатка N 1 ДсанПiн 5.5.6.009 - 98 створю╓ться паспорт кабiнету.

Вимоги пожежно╖ безпеки для всiх примiщень КIIКТ визначаються Правилами пожежно╖ безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти Укра╖ни, затвердженими спiльним наказом Мiносвiти Укра╖ни i Головного управлiння Державно╖ пожежно╖ охорони МВС Укра╖ни вiд 30.09.1998 р. N 348/70, заре╓строваним у Мiнiстерствi юстицi╖ Укра╖ни 17.12.1998 р. за N 800/3240 (далi -- Правила пожежно╖ безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти Укра╖ни).

Введення в експлуатацiю КIIКТ пiд час його приймання до нового навчального року проводить комiсiя, створена вiдповiдно до Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-виховного процесу в установах i закладах освiти, затвердженого наказом МОН Укра╖ни вiд 01.08.2001р. N 563 i зареестрованого в Мiнiстерствi юстицi╖ 20.11.2001р. за N 969/6160 (далi-Положення про органiзацiю роботи з охорони працi), за наказом органу виконавчо╖ влади (держадмiнiстрацi╖), до яко╖ входять представники обласного, районного (мiського) вiддiлiв освiти (залежно вiд пiдпорядкування), профспiлки галузi, керiвник навчального закладу, а пiд час уведення в дiю новоутвореного або переобладнаного кабiнету також i представники вiдповiдних органiв державного нагляду (охорони працi, пожежно╖ безпеки, санiтарно-епiдемiологiчно╖ служби).

Комплектацiя обладнання кабiнетiв здiйсню╓ться вiдповiдно до нормативних документiв МОН Укра╖ни, якi регламентують склад, кiлькiсть та основнi технiчнi характеристики вiдповiдних засобiв навчання.

Електротехнiчне обладнання КIIКТ повинно вiдповiдати вимогам електробезпеки, передбаченим Правилами безпечно╖ експлуатацi╖ електроустановок споживачiв, затвердженим наказом Комiтету по нагляду за охороною працi Укра╖ни Мiнiстерства працi та соцiально╖ полiтики Укра╖ни вiд 09.01.1998 р. N 4, заре╓строваними у Мiнiстерствi юстицi╖ Укра╖ни 10.02.1998 р. за N 93/2533, Правилам безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики, iншими чинними нормативними документами.

Обов'язковою ╓ наявнiсть засобiв аварiйного вiдключення живлення, якi спрацьовують не тiльки в разi перевищення струму споживання, а також i в разi витоку струму через захисне заземлення (занулення). КIIКТ повинен бути обладнаний окремою три провiдною системою електроживлення 220 В, 50 Гц (фазний провiдник, нульовий робочий провiдник, нульовий захисний провiдник). Основна система електроживлення повинна використовуватися тiльки для пiдключення навчального комп'ютерного комплексу. Для додаткового електротехнiчного обладнання (у тому числi призначеного для освiтлення i кондицiювання повiтря) створю╓ться окрема система живлення. Нульовий захисний провiдник використову╓ться тiльки для захисного занулення. Використання нульового робочого провiдника як нульового захисного провiдника забороня╓ться.

Системне програмне забезпечення, яке встановлю╓ться на апаратних засобах КIIКТ, складають:

-- операцiйна система, яка повинна забезпечувати багатозадачнiсть, роботу в мережах ЕОМ, у тому числi пiдтримку роботи локально╖ обчислювально╖ мережi (далi -- ЛОМ), стiйкiсть до помилкових дiй неквалiфiкованих користувачiв;

-- сукупнiсть системних утилiт, якi повиннi забезпечувати адмiнiстрування ЛОМ, функцi╖ обмеження доступу до ресурсiв та ╖х розподiлу, ведення протоколу роботи кожного користувача, спостереження за роботою i керування комп'ютерами учнiв з комп'ютера вчителя;

-- програмне забезпечення доступу до глобальноi iнформацiйно╖ мережi з одночасним протоколюванням i фiльтруванням такого доступу та забезпеченням роботи сервера ЛОМ.

До складу програмного забезпечення базових iнформацiйних технологiй, яке встановлю╓ться на апаратних засобах КIIКТ, входять:

-- текстовi редактори загального призначення для використання у навчально-виховному процесi та для створення i тиражування дидактичних матерiалiв;

• програми, призначенi для створення i опрацювання електронних таблиць, для використания у навчально-виховному процесi та для створення i тиражування дидактичних матерiалiв;

• системи управлiння базами даних для використання у навчально-виховному процесi та забезпечення управлiння навчально-виховним процесом;

• системи для створення електронних презентацiй, призначенi для використання у навчально-виховному процесi та створення дидактичних матерiалiв;

• системи для опричного розпiзнавання друкованого тексту та введення його в комп'ютер для подготовки документiв(тиражувавня);

• системи для пiдтримки основних телекомунiкацiйних технологiй: електроно╖ пошти, роботи з факсимiльними повiдомленнями (документами).

До обладнання кабiнету як необхiдна складова повиннi входити апаратно-програмнi засоби для виконня обслуговування i ременту апаратних складових обладнання кабiнету, перевiрки i вiдновлення функцiонування програмних складових (спецiалiзованi тестери, анти-вiруснi програмнi засоби, програми для обслуговування накопичувачiв на жорстких магнiтних дисках).[4]

Вiдповiднiсть функцiональних i технiчних характеристик складових частин обладнання кабiнету вимогам, викладеним у цьому Положеннi, iнших документах та в сертифiкатi вiдповiдностi, перевiря╓ться на етапi приймання до експлуатацi╖ стороною -- замовником, яку представля╓ вiдповiдно до чинного законодавства директор навчального закладу.

Для зберiгання навчально-наочних посiбникiв, технiчних засобiв навчання i навчального обладнання кабiнет оснащу╓ться спецiальними меблями (секцiйними шафами, шафами-стелажами) та пристроями до них (шафи-ящики для таблиць, полицi з напрямними для зберiгання тек, коробок, змiнних носi╖в даних у вертикальному положеннi, пристосуванням для зберiгання i демонстрування плакатiв тощо).

При обладнаннi робочого мiсця вчителя меблями необхiдно забезпечити вiдповiднiсть конструкцiй його складових частин та ╖х вза╓много розташування вимогам чинних нормативних документiв з урахуванням комплектностi робочого мiсця, характеру дiяльностi та форм органiзацi╖ працi.

Шафи, стенди та iншi меблi i додаткове обладнання повиннi розмiщуватися зручно для користування та не захаращувати проходи.

Матерiали i сировина, з яких виготовленi конструкцi╖ НКК, меблi та iнше додаткове обладнання, не повиннi видiляти шкiдливих речовин, в тому числi при горiннi (п.2.6 ДСанПiН 5.5.6.009-98).[2]

Гiгi╓нiчнi та ергономiчнi характеристики меблiв повиннi вiдповiдати вимогам п.8.5 та п.8.6 ДСанПiН 5.5.6.009-98 i ДНАОП Н 10.02.99 N21. Матерiали, якi використовуються для виготовлення меблiв повиннi вiдповiдати вимогам ДНАОП Н 10.02.99 N21 за iнтенсивнiстю хiмiчно╖ емiсi╖.

Склад комплекту обладнання робочого мiсця вчителя визнача╓ться специфiкацi╓ю навчального комп'ютеризованого комплексу. Обов'язковими складовими комплекту ╓: персональний комп'ютер учителя, принтер, сканер, модем. Допуска╓ться розмiщення принтера, сканера i модема окремо вiд робочого мiсця учителя, наприклад-- у пiдсобному примiщеннi, якщо у ньому встановлено додатковий комп'ютер, який може використовуватись як сервер ЛОМ i сервер друкування.

Робочий стiл вчителя повинен забезпечувати розмiщення на ньому комплекту робочого мiсця учителя з урахуванням ергономiчних вимог:

-- робоче мiсце повинно комплектуватися робочим столом, крiслом, двома тумбами та комплектом обладнання робочого мiсця вчителя (КВ);

-- робочий стiл повинен забезпечувати розмiщення на ньому КВ з урахуванням ергономiчних вимог. Висота столу, ширина i глибина робочо╖ поверхнi столу повиннi забезпечувати виконання роботи в межах моторного поля i бути вiдповiдно - 725 мм та 1200х1000 мм;

-- Крiсло вчителя повинно забезпечувати поворот ╠180 кутових градусiв, змiну висоти сидiння у межах 400...500 мм та нахил сидiння i спинки.

Робоче мiсце вчителя обладну╓ться системою управлiння електроживленням НКК, яка забезпечу╓ його Включення (Вiдключення). Робоче мiсце вчителя необхiдно розташувати на пiдвищеннi висотою 130...200 мм. Важливiсть дублювання керуванням електроживленням з робочого мiсця учителя поляга╓ у тому, що забезпечу╓ться можливiсть оперативного вимкнення живлення НКК у випадку виникнення загрози пожежi, ураження електричним струмом. На робочому мiсцi учителя достатньо розташувати кнопкову станцiю.

Робоче мiсце учня, призначене для роботи з комп'ютером, комплекту╓ться одномiсним столом i стiльцем, якi виконанi дотриманням вимог пп. 8.5, 8. 6 ДСанПiН 5.5.6.009-98, та комплектом обладнання робочого мiсця учня, склад та технiчнi характеристики якого визначаються вiдповiдними нормативними документами МОН У кра╖ни. Стiл учня повинен мати двi рiзновисотнi горизонтальнi поверхнi - робочу i додаткову. Ширина i глибина робочо╖ поверхнi столу та додатково╖ поверхнi повиннi забезпечувати виконання роботи у межах моторного поля i мати розмiри 750х600 мм та 750х350 мм вiдповiдно. Обидвi поверхнi повиннi регулюватися по висотi у межах 460-760 мм. Стiл учня, який використову╓ться для обладнання комп'ютеризованого робочого мiсця учня, повинен допускати крiплення до пiдлоги, або фiксування його положення iншим чином. Стiлець учня повинен забезпечувати змiну висоти сидiння у межах 260-460 мм.

При розташуваннi робочих мiсць учнiв необхiдно дотримуватися таких основних вимог: вiдстань вiд стiн з вiкнами повинна становити (не менше) - 1 м, вiд iнших стiн - 0,5 м; вiдстань мiж бiчними поверхнями вiдеомонiторiв - не менше 1,2 м (ДСанПiН 5.5.6.009-98).

Мультимедiйний проектор, призначений для використання як пристрiй колективного спостереження, ма╓ забезпечувати свiтловий потiк не менше 1000 люменiв, роздiльну здатнiсть не гiршу за 800 х 600 (бажано 1024 х 768). Обов'язковим для мультимедiйного проектора ╓ наявнiсть додаткового розняття для одночасного використання проектора i звичайного дисплея. Допуска╓ться використання як пристро╖в колективного спостереження телевiзiйних приймачiв з розмiром екрана та кiлькостi, якi забезпечують умови видимостi зображення.

Класна (аудиторна) дошка розмiщу╓ться у кабiнетi на переднiй стiнi. Допуска╓ться використання рiзних видiв класних (аудиторних) дощок -- на одну, три та п'ять робочих площ (щитiв) у розгорнутому або складеному виглядi. Слiд передбачити мiнiмум одну магнiтну основу з пристосуваннями (магнiтними крiпленнями) для демонстрацi╖ навчально-наочних посiбникiв (таблиць, моделей-аплiкацiй тощо). У КIIКТ бажано встановлення класно╖ (аудиторно╖) дошки, призначено╖ для використання маркерiв (фломастерiв).

До КIIКТ пiдводиться окрема телефона лiнiя для встановлення зв'язку з установою (провайдером), яка нада╓ послуги доступу до мережi Iнтернет, або видiлена лiнiя зв'язку з вiдповiдною установою.

КIIКТ обладну╓ться системою автоматично╖ пожежно╖ сигналiзацi╖ та переносними вогнегасниками, придатними для використання в умовах кабiнету вiдповiдно до Правил пожежно╖ безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти Укра╖ни та наказу Держнаглядохоронпрацi Укра╖ни вiд 10.02.1999р. N21, заре╓строваного в Мiнiстерствi юстицi╖ Укра╖ни 17.06.1999 р. за N 382/3675. Установлювати вогнегасники слiд з використанням передбачено╖ конструкцi╓ю встановлювально╖ арматури. РОЗДIЛ II. ПРОЕКТУВАННЯ Й ОБЛАШТУВАННЯ КАБIНЕТУ IНФОРМАТИКИ ТА IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДI  Рис. 2.1 План КIIКТ Кабiнет iнформатики:

КIIКТ побудований на 2 поверсi професiйно-технiчного навчального закладу. Вiкна мають пiвденно-захiдну орi╓нтацiю.

Основнi параметри:

Ширина - 5,5 м.

Довжина - 10,7 м

Висота - 3,8- м.

Площа - 59 кв. м.

Об'╓м - 224,2 кб. м.

Пiдлога вкрита лiнолеумом з антистатичним покриттям Grabo Diamond Standart Metal (Рис 2.2)

Рис 2.2 Пiдлога, вкрита лiнолеумом

Стiни мають матовий колiр.

Встановлена пiдвiсна стеля, використовувалася плитка Armstrong Dune Supreme Board (600x600x15мм) (Рис 2.3)  Рис 2.3 Пiдвiсна стеля

Примiщення ма╓ природне й штучне освiтлення.

Для штучного освiтлення був обраний люмiнесцентний свiтильник, що ма╓ у собi 4 лампи T5 FHO Luxline Plus 24W/865 (Рис 2.4)

Рис 2.4 Люмiнесцентний свiтильник

Природне освiтлення представлене трьома двостулковими вiкнами (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Двостулкове пластикове вiкно

Параметри вiкон:

Ширина - 1,28 м

Висота - 1,34 м.

Загальна площа - 5,14 кв.м.

На вiкнах розмiщеннi горизонтальнi жалюзi бежевого кольору.

Для забезпечення ефективного обмiну повiтря та пiдтримання стало╖ температури був встановлений кондицiонер Gree GWH24MD-K1NNA3A (рис. 2.6)

.

Рис. 2.6 Кондицiонер Gree GWH24MD-K1NNA3A

Основнi характеристики кондицiонеру:

Режим роботи: охолодження, обiгрiвання

Рекомендований для примiщення площею: 65 кв. м.

Потужнiсть у режимi охолодження: 6.5 кВт

Потужнiсть у режимi обiгрiвання: 7.0 кВт

Тип блоку: Настiнний

Розмiри внутрiшнього блоку: 1007x315x219мм

Розмiри зовнiшнього блоку: 955x700x422мм

Встановлена централiзована охоронна сигналiзацiя, датчики руху.

Були встановленi дверi пiдвищено╖ стiйкостi, на вiкнах були встановленi грати. (Рис 2.7)

Рис 2.7 Грати на вiкнах

Кабiнет iнформатики також оснащений системою автоматично╖ пожежно╖ сигналiзацi╖ й переносним порошковим вогнегасником - ВП-1.

Для забезпечення електробезпеки обладнання використовуються засоби захисту вiд ураження електричним струмом. Наявнi мережнi фiльтри стабiлiзатори й джерела аварiйного електроживлення.

Майно, що входить до складу кабiнету iнформатики:

-- Комп'ютернi столи APT 80366 - 10 шт.

-- Парти двомiснi - 2

-- Парти одномiснi - 10

-- Робочий стiл вчителя - 1 шт.

-- Стiльцi учнiвськi - 25 шт.

-- Стiлець викладача - 1шт.

-- Iнтерактивна дошка - 1шт.

-- Шкiльна дошка.

Робоче мiсце викладача склада╓ться з робочого столу, стiльця, урни для паперiв, двi тумби та комплекту обладнання робочого мiсця викладача (КВ).

Параметри робочого столу:

Висота - 740 мм.

Ширина 1600 мм.

Довжина - 1000 мм.

Крiсло викладача забезпечу╓ поворот на 180 кутових градусiв, змiну висоти сидiння у межах 400-500 мм та нахил спинки.

Робоче мiсце викладача було обладнано системою управлiння електроживленням НКК, яка забезпечу╓ його включення (вiдключення).

Робоче мiсце склада╓ться з комп'ютерного столу, стiльця та комплекту обладнання робочого мiсця учня (КУ).

Параметри комп'ютерного столу:

Ширина - 750 мм.

Довжина - 600 мм.

Висота - 720 мм.

Параметри учнiвського стiльця:

Ширина - 450 мм.

Довжина - 445мм.

Висота - 430 мм.

Вiдстань мiж робочим мiсцем учнiв та стiнами з вiкнами - 0.5, вiдстань мiж робочим мiсцем учня й стiнами без вiкон - 0,35 м, вiдстань мiж бiчними поверхнями вiдео монiторiв - 1 м.

Класна дошка обладнана спецiальними затискачами для крiплення плакатiв, наочних посiбникiв. Вона розмiщена в межах кута спостереження з усiх робочих мiсць учнiв й призначена для роботи з маркерами. Основнi параметри:

Ширина - 1200 мм

Довжина - 2000 мм

Ширина зони перед дошкою - 2,65 м.

Лаборантська

Параметри:

Ширина - 5,5 м.

Довжина - 2,5 м

Висота - 3,8 м.

Площа - 13,75 кв. м.

Об'╓м - 52,25 кб. м.

Як i у кабiнетi iнформатики, у лаборантськiй пiдлога вкрита антистатичним лiнолеумом, ╓ двостулкове пластикове вiкно з горизонтальними жалюзями бежевого кольору. Стiни матового кольору. Майно лаборантсько╖:

-- Стiл вчительський - 1 шт.

-- Стiлець викладача - 1 шт.

-- Стiлець учнiвський- 5 шт

-- Комп'ютернi столи- 2 шт.

-- Парта двомiсна - 1шт.

-- Вiшалка напiльна Y-311 - 1шт.

-- Книжкова шафа комбiнована с двома шухлядами - 1шт

-- Шафа для журналiв та книг - 1шт.

-- Тумба - 1шт.

-- Сейф металевий Valberg AW-1 - 1шт.

У процесi вибору программного та аппаратного забезпечення було враховано всi необхiднi норми та правила, враховувалися вимоги до сучасного апаратного забезпечення та повноцiнно╖ роботи програмних продуктiв, мета та завдання КIIКТ.

Складовi НКК:

-- комплект викладача - 1;

-- комплект учня - 13;

-- система електроживлення й захисту;

-- програмне забезпечення (ПЗ);

-- меблi;

-- обладнання локально╖ обчислювально╖ мережi (ЛОМ);

-- додаткове обладнання (проектор, комутатор, зовнiшнiй ADSL роутер (маршрутизатор) з точкою доступу Wi-Fi), ADSL-сплiтер iнтерактивна дошка).

Склад КВ:

-- Склад персонального комп'ютера вчителя. Характеристики:

-- Корпус - Cooler Master CMP-350, тип корпусу - miditower;

-- Двоядерний процесор четвертого поколiння Intel Celeron G1850, тактова частота 2,9 ГГц;

-- Материнська плата - Asus H81M-E, socket 1150, формафактор microATX

-- RAM - Kingston DDR3-1600 4 ГБ, тип пам'ятi SDRAMM;

-- жорсткий диск Seagate Barracuda 7200 об'╓мом 500 ГБ;

-- Вiдеокарта представлена графiчним чипсетом Intel HD Graphics;

-- блок живлення Chiftec GPA-500S8 500W;

-- звуковий контролер 8-канальний HD кодек Realtek ALC887.

-- Монiтор 17" Dell E1715S. Характеристики:

-- тип матрицi - TN;

-- покриття - матове;

-- спiввiдношення сторiн - 5:4;

-- максимальна роздiльна здатнiсть -1280х1024;

-- час реакцi╖ матрицi - 5мс;

-- яскравiсть дисплею - 250 кд/м2;

-- контрастнiсть - 1000:1.

-- Клавiатура Genius KB-06XE White USB.

-- Мишка Genius NetScroll 100 Black+Silver USB.

-- Принтер лазерний HP LaserJet P1102 (CE651A). Максимальна роздiльна здатнiсть друку - 600х600 dpi, швидкiсть друку до 18 стр/хв.

-- Колонки Logitech S-120 2.0 Black. Вихiдна потужнiсть 2.3 Вт, дiапазон частот 50-20 кГц.

-- Джерело безперебiйного живлення Powercom BNT-400AP Кiлькiсть розеток - 2; вихiдна потужнiсть - 400 ВА/240Вт, час роботи при повному навантаженi 3-5 хв.; час заряду батаре╖ - 6 годин.

Додаткове обладнання:

-- Комутатор Сisco SB SF100D-16-EU. 16xFast Ethernet портiв.

-- Маршрутизатор TP-LINK TD-W8961ND.

-- Сплiт тер D-Link DSL-30CF.

-- Проектор Acer X113. Яскравiсть 2800 ANSI люмен; розширення - 800x600; спiввiдношення сторiн - 3:4; фiзична розподiльна здатнiсть - 800х600, пiдтримуване розширення 1920x1200.

-- Iнтерактивна дошка Intech M-76. Дiагональ - 80"; розмiр робочо╖ областi 167х117 см; спiввiдношення сторiн 4:3; розширення16560x12500; iнтерфейс:USB 2.0; точнiсть - 0,05мм; швидкiсть курсору - 120т/с; принцип роботи - електромагнiтна iндукцiя; робоча температура - вiд -20С до +50С; електроспоживання - 2 Вт.

Склад КУ:

-- Персональний. комп'ютер учня. Характеристики:

-- Процесор двоядерний трет╓го поколiння Intel Celeron G1620, з частотой 2,7 ГГц Socket 1155;

-- Материнська плата - Asus H61M-K, формфактор MicroATX, зовнiшнi порти: VGA, 4хUSB 2.0, DVI-D, 2xPS/2, 1xLAN, 3xАудио;

-- RAM Kingston PC3-12800 2 ГБ, тип пам'ятi SDRAM DDR3-1600;

-- жорсткий диск Seagate Barracuda 7200 об'╓мом 500 ГБ;

-- графiчний чипсет Intel HD Graphics;

-- Блок живлення Chiftec GPA-450S потужнiстю 450 ВА/Вт;

-- звуковий контролер Realtek ALC887;

-- Корпус Cooler Master CMP-350, тип -Miditower.

-- Монiтор 17" Dell E1715S. Характеристики:

-- тип матрицi - TN;

-- покриття - матове;

-- спiввiдношення сторiн - 5:4;

-- максимальна роздiльна здатнiсть -1280х1024;

-- час реакцi╖ матрицi - 5мс;

-- яскравiсть дисплею - 250 кд/м2;

-- контрастнiсть - 1000:1.

-- Клавiатура Genius KB-06XE White USB.

-- Мишка Genius NetScroll 100 Black+Silver USB.

Програмне забезпечення:

-- Операцiйна система Windows 7 Pro Ukr.

-- пакет програмних засобiв офiсного призначення Microsoft Office 2007 Pro Ukr у складi: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher.

-- Система програмування мовою Pascal та Visual Basic

-- система для оптичного розпiзнавання тексту з пiдтримкою укра╖нсько╖ мови iнтерфейсу, з словниковою пiдтримкою укра╖нсько╖ мови та вбудованою перевiркою укра╖нсько╖ орфографi╖, з можливiстю пошуку та виправлення невпевнено розпiзнаних символiв - Fine Reader

-- антивiрусна программа - ESET NOD32

-- Закон Укра╖ни Про освiту;

-- Закон Укра╖ни Про загальну середню освiту;

-- Державний стандарт базово╖ i повно╖ середньо╖ освiти - вiд 14 сiчня 2004 (для 7-11 класiв);

-- Нацiональна доктрина розвитку освiти

-- Загальнi правила поведiнки учнiв пiд час навчально-виховного процесу у ЗНЗ Укра╖ни;

-- Закон Укра╖ни Про авторське право i сумiжнi права.

-- Положення про навчальнi кабiнети загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

-- Положення про кабiнет iнформатики;

-- Iнструктивно-методичнi матерiали;

-- Методичнi рекомендацi╖ щодо облаштування i використання кабiнету iнформатики-N111-1927;

-- Типовi перелiки навчально-наочних посiбникiв, технiчних засобiв навчання та обладнання загального призначення для загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

-- Правила використання комп'ютерних програм;

-- Iнструкцiя з iнвентаризацi╖ матерiальних цiнностей;

-- Акт введення в експлуатацiю кабiнету iнформатики;

-- Акт-дозвiл на проведення занять у кабiнетi iнформатики у поточному роцi;

-- Рекомендацi╖ щодо заземлення кабiнету iнформатики;

-- Паспорт кабiнету iнформатики;

-- Графiк роботи кабiнету iнформатики;

-- Рiчний план роботи кабiнету iнформатики;

-- Перспективний план роботи кабiнету iнформатики;

-- Схема локально╖ мережi кабiнету iнформатики (ЛОМ);

-- Копiя наказу по школi про призначення завiдуючого кабiнетом iнформатики.

-- ДСанПiН 5.5.6.009-98 влаштування i обладнання кабiнетiв комп'ютерно╖ технiки;

-- Правила охорони працi пiд час експлуатацi╖ електронно-обчислювальних машин;

-- Правила користування електричною енергi╓ю;

-- Санiтарний паспорт кабiнету iнформатики;

-- Пам'ятка по перевiрцi дотримання санiтарно-гiгi╓нiчний вимог у кабiнетi iнформатики;

-- Гiгi╓нiчнi вимоги до шкiльних меблiв.

-- Положення про службу охорони працi - НПАОП 0.00-4.35-04;

-- Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-виховного процесу в установах i навчальних закладах;

-- Положення про порядок розслiдування нещасних випадкiв у кабiнетi (вiд 07.10.2013);

-- Правила пожежно╖ безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти Укра╖ни;

-- Положення про розробку iнструкцiй з охорони працi-ДНАОП 0.00-4.15-98;

-- Посадова iнструкцiя учителя iнформатики;

-- Посадова iнструкцiя лаборанта;

-- Посадова iнструкцiя завiдуючого кабiнетом iнформатики;

-- Правила роботи учнiв у кабiнетi iнформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй;

-- Журнал ре╓страцi╖ iнструктажiв з питань охорони працi у кабiнетi iнформатики;

-- Iнструкцiя з пожежно╖ безпеки в кабiнетi iнформатики;

-- Iнструкцiя з охорони працi пiд час роботи на персональному комп'ютерi;

-- Iнструкцiя з електробезпеки у кабiнетi iнформатики;

-- Iнструкцiя надання першо╖ медично╖ допомоги при одержаннi травм у кабiнетi iнформатики;

-- Матерiали на стенд з охорони працi з розмiщенням основних документiв у кабiнетi iнформатики;

-- Методичнi рекомендацi╖ щодо вивчення iнформатики на 2014/2015 н.р.;

-- Навчальний календар на 2014/2015 н.р.;

-- Перелiк пiдручникiв та посiбникiв з iнформатики на 2014/2015 н.р. для старшо╖ школи;

-- Програми з iнформатики;

-- Критерi╖ оцiнювання навчальних досягнень з iнформатики;

-- Iнструкцiя з ведення класного журналу [3];

N з/п | Найменування затрат на облаштування й обладнання КIIКТ | Кiлькiсть | Цiна за одиницю (грн.) | Загальна цiна (грн.)
1 | Двостулкове пластикове вiкно | 4 | 2200 | 8800
2 | Жалюзi | 4 | 566,1 | 2224,4
3 | Плитка для пiдвiсно╖ стелi 60х60 см | 176 | 17,9 | 3150,4
4 | Люмiнесцентнi лампи T5 FHO Luxline Plus 24W/865 | 12 | 205 | 2460
5 | Лiнолеум з антистатичним покриттям | 59 | 119 | 7021
6 | Вита пара 50 м | 1 | 322,5 | 322,5
7 | Аптечка | 1 | 198 | 198
8 | Комп'ютернi столи APT 8036 | 12 | 348 | 4176
9 | Парти двомiснi | 3 | 429 | 1287
10 | Парти одномiснi | 10 | 260 | 2600
11 | Стiльцi учнiвський | 30 | 125 | 3750
12 | Стiлець вчителя | 2 | 172 | 344
13 | Стiл викладача | 2 | 621 | 1404
14 | Книжкова шафа комбiнована с двома шухлядами | 1 | 951 | 951
15 | Шафа для журналiв та книг | 1 | 680 | 680
16 | Вiшалка напiльна Y-311 | 1 | 220 | 220
17 | Тумба | 1 | 254 | 254
18 | Сейф металевий | 1 | 1713 | 1713
19 | Iнтерактивна дошка | 1 | 12084 | 12084
20 | Шкiльна дошка | 1 | 914 | 914
21 | Персональний комп'ютер учня | 10 | 3068 | 30680
22 | Персональний комп'ютер викладача | 1 | 4319 | 4319

23 | Монiтор 17" Dell E1715S | 11 | 2385 | 26235
24 | Клавiатура Genius | 11 | 95 | 1045
25 | Мишка | 11 | 53 | 583
26 | Принтер ч/б лазерний | 1 | 1445 | 1445
27 | Колонки | 1 | 229 | 229
28 | Комутатор | 1 | 1063 | 1063
29 | Джерело безперебiйного живлення | 1 | 794 | 794
30 | Кондицiонер | 1 | 13448 | 13448
31 | Маршрутизатор | 1 | 543 | 543,
32 | Коннектор RJ45 | 25 | 1 | 25
33 | Проектор Acer X113 | 1 | 5999 | 5999
34 | Сплiттер | 1 | 73 | 900
35 | Операцiйна система Windows 7 | 1 | 2540 | 2540
36 | Microsoft Office | 1 | 1800 | 1800
37 | ESET NOD32 | 1 | 300 | 300
38 | Урна для паперiв | 1 | 52 | 52
ВЬОГО: |  | 147017,4 |  | 

ВИСНОВКИ

В данiй роботi було проаналiзовано основнi положення щодо проектування та облаштування КIIКТ, були визначенi основнi норми та правила, якими необхiдно керуватися при розробцi примiщення.

Через великi риски у бiк здоров'я студентiв, кабiнет iнформатики повинен бути спроектований з урахування усiх норм та правил санiтарно╖ та пожежно╖ безпеки, мати заземлення. Мати готовими вогнегасник та аптечку.

КIIКТ ма╓ велику матерiальну цiннiсть, тому кабiнет ма╓ бути обладнаний необхiдними мiрами захисту: сигналiзацiя, датчики, грати на вiкнах, дверi пiдвищено╖ стiйкостi.

В ходi курсово╖ роботи було:

-- Визначено нормативно-правову базу КIIКТ.

-- Спроектоване примiщення пiд кабiнет iнформатики та лаборантську, якi згiдно до законодавчих вимог були облаштованi обладнанням, необхiдним для повноцiнно╖ освiтньо╖ дiяльностi.

-- На основi сучасних вимог до системного та апаратного забезпечення пiдiбрано оптимальнi комплекти вчителя та учня, необхiдне програмне забезпечення.

-- Розраховано приблизна сума спроектованого КIIКТ, яка дорiвню╓ 147017,4 грн.

На основi даних щодо бюджету ПТНЗ в Укра╖нi можна зробити висновок, що розроблений у данiй роботi КIIКТ може дозволити лише деякi з них.

Мета i завдання курсово╖ роботи були досягненнi.

ВИКОРИСТАНА ЛIТЕРАТУРА

2

15

28

29

32

33