# Вооруженные силы Третьего Рейха. Том 5. Инженерные войска (Pioniere). (краткий обзор 1939-1945 года). Часть 1

И Н Миронов

.Автор: Миронов И.Н.

Вооруженные силы Третьего Рейха.

Том 5. Инженерные войска (Pioniere).

(краткий обзор 1939-1945 года).

Часть 1.

Оглавление.

Введение

Глава I. Инженерные войска.

Раздел.1. Инженерное Командование.

Раздел 2. Инженерные бригады.

Раздел 3. Инженерные полки.

Раздел 4.Инженерные батальоны.

Раздел 5.Понтонно-мостовые инженеры.

Раздел 6.Десантные инженеры.

Раздел 7. Инженеры крепостей.

Раздел 8.Инженерные запасные части и инженерные школы.

Раздел 9. Государственные инженеры и подразделения речной охраны.

Раздел 10. Танковые инженерные роты (G) / роты Голиаф.

Литература.

Введение.

Инженеры были представлены в действующей армии генералом инженеров и крепостей, с 10.09.1942 г. также представлены в крепостных инспекциях.

После перехода из состава Имперской службы, строительные войска сформировали собственный род войск. Строительные войска имели своего инспектора при начальнике боевой подготовки, но не имели собственного отдела вооружений в Главном управлении армии. 02.09.1940 г. генералу инженеров и крепостей было поручено назначить командиров строительных батальонов полевой армии. В 1943 г. строительные войска упразднены; а 19.08.1943 г. строительные батальоны переименованы в инженерно-строительные батальоны.

В действующей армии железнодорожные войска подчинялись командиру железнодорожных частей (позже генералу железнодорожных войск), а последний подчинялся начальнику транспорта.

Благодаря усилению подразделений железных дорог и армейских транспортные служб, зимой 1939/1940 г. они стали называться железнодорожные войска.

В 1942 г. армейские транспортные службы выведены из состава железнодорожных войск. 18.06.1943 г. переименованы в Железнодорожные оперативные войска (Еisenbahnbetriebstruppen). В ноябре они сформировали собственный род войск наряду с железнодорожными войсками. 01.04.1943 г. бронепоезда были переданы бронетанковым войскам.

Технические войска сформированы 27.05.1941 г. из частей аварийно-технической помощи (TechnischenNothilfe) и военно-экономических подразделений (Wehrwirtschaftseinheiten).

С 1944 г. в действующей армии представлены генералом технических войск.

Глава I. Инженерные (саперные) войска (Pionieretruppen).

В начале войны планировалось создать 89 инженерных батальонов и 2 учебных батальона, однако 17 батальонов (40, 53, 55, 56, 61, 63-67, 72, 74-78, 87-й) не были сформированы, остальные 72 были распределены следующим образом:


Батальоны:


1-36, 80, 81, 88


Для пехотных дивизий


37-39, 79, 89


Для танковых дивизий


57-59, 86


Для легких дивизий


54, 82, 83


Для горных дивизий


41-52, 60, 62, 70, 84, 85


Для армейских корпусов


56, 68


Для железнодорожных инженеров (68 -полк)


71, 73


Для пограничных войск


Инженерные батальоны пехотных дивизий имели номер соответствующий номеру дивизии.

Инженерный батальон состоял:

три инженерные роты (одна моторизованная);

мостовая колонна В;

Легкая инженерная колонна;

Горно-инженерный батальон состоял:

горная инженерная рота;

легкая инженерная рота (моторизованная);

мостовая колонна С;

легкая горно-инженерная колонна (моторизованная).

54, 82, 83, 94, 95, 91, 99, 1057, 1818-й батальоны входили в состав 1-й-8-й и 188-й горнострелковых дивизий.

85-й батальон в 1-ю лыжно-егерскую дивизию.

74-й горно-инженерный батальон был армейским.

15.04.1940 г. инженерные батальоны танковых дивизий были переименованы в инженерно-танковые батальоны.

инженерно-танковый батальон состоял (в начале войны):

три легкие инженерные роты (моторизованные);

мостовая колонна К;

легкая инженерная колонна (моторизованная).

Позже 1-я бронетанковая рота (на бронетранспортёрах), получила 2 крупнокалиберных пулемета, 2 средних гранатомета, три 20-мм зенитных орудия и 6 переносных ранцевых огнемета. Две другие (моторизованные) роты также получили по 2 крупнокалиберных пулемета и 2 средних гранатомета.

(Бронетанковая) рота часто использовалась в качестве бронетанковой боевой группы вместе с (бронетанковым) артиллерийским дивизионом, танковым батальоном и (бронетанковым) гренадерским батальоном (первого танково-гренадерского полка дивизии).

батальоны входили в состав:


Инженерные батальоны:


37, 38, 39, 79, 89, 57, 58, 59, 86, 49


в 1-10-й танковой дивизии


209, 32, 4, 13, 33, 16, 27, 98, 19, 92


в 11-20-й танковой дивизии


200 (sp. 220), 50 (statt 140), 51, 40, 87, 23 (sp. 93), 127, 675


в 21-27-й и 116-й танковой дивизии


130


в танково-учебной дивизии


120, 124


в дивизии сопровождения фюрера (Fuhrer-Begleit-Div.) и гренадерской дивизии фюрера (Fuhrer-Grenadier-Div.)


144, 1233


в дивизии Гольштейн и Татра (233).


Инженерный батальон 29-й танково-гренадерской дивизии назывался инженерно-танковый батальон.

Для сформированных зимой 1944/1945 г. танковых корпусов, сформированы 404-й, 424-й и 500-й инженерные батальоны танковых корпусов.

Существовавшие в мирное время корпусные инженеры использовались в качестве армейских инженеров; кроме того, было создано 4 новых инженерных полковых штаба (601-й, 604-й, 617-й, 620-й) и 5 батальонов (627-й, 630-й, 635-й, 651-й и 666-й).

Как количество армейских инженерных батальонов (численностью более 600), так и штабы инженерных полков, увеличилось в ходе войны; особенно зимой 1943/1944 г., когда командиры строительных войск были переименованы в инженерные полковые штабы z.b.V.

Летом 1944 г. часть армейских инженеров были объединены в армейские инженерные бригады (также в народно- инженерные бригады), каждая из которых имела полковой штаб и два батальона, аналогичные артиллерийско-пусковым полковым штабам, но в составе  одного из двух батальонов.

1-4-е Высшие инженерные командования были сформированы в августе-сентябре 1943 г. в группах армий на Востоке и при Главнокомандующем на Западе;

XI-XV-е высшие инженерные Командования z.b.V, сформированы 21.07.1944 г. инженерной школой крепости Берлин-Карлсхорст для расширения оборонительной позиции в Верхней Силезии, Познани, Западной и Восточной Пруссии, и затем и в юго-восточной пограничной зоне (в предгорьях Альп к югу от Вены).

1-3-й старшие инженерные офицеры были развернуты в качестве командиров полков, чтобы возглавить замену инженерных батальонов в Рейхе, 23.03.1940 г., включая несколько воинских групп;

Высшие начальники инженерной службы сформированы 19.08.1943 г. путем переименования главных строительных штабов; подчинялись генералам инженерных войск в группах армий.

101-116-й Высшие начальники инженерной службы были сформирована 31.07.1944 г. в инженерной крепостной школе в Берлин-Карлсхорст, для службы в составе XI - XV-го Высшего инженерного Командования.

Высшим начальникам инженерной службы подчинялся специальный инженерный штаб (Sonderstab) с учебно-тренировочными дивизионами (Einweisungs-Abteilungen).

Первые 70 батальонов были сформированы в Карлсхорсте (с 15.07.1944 г.);

следующие 146 подразделений, в первую очередь позиционно-строительные кадровые батальоны (Stellungsbau-Rahmen-Bataillone), которые с 18.08.1944 г. именовались как учебно-тренировочные дивизионы (Einweisungs- abteilungen), должны были быть пополнены на месте за счет имеющегося личного состава.

: I-XXI-й Командиры инженеров крепости были сформированы 15.05.1939 г. путем переименования инспекций крепостнй и имели того же номера.

В начале войны: инспекция восточных укреплений располагалась в Берлине, а инспекция западных укреплений - в Висбадене, им подчинялись крепостные инженерные штабы.

Структура до начала войны:

Инспекция укреплений Восток:


командир крепостных инженеров/ дислокация


Крепостной инженерный штаб


I-й /Кенигсберг


1-й Кенигсберг, 3-й Летцен, 25-й Алленштайн


II-й/ Дойч-Кроне


4-й Дойч-Кроне, 5-й Нойштеттин


III-й/ Кюстрин


6-й Штернберг, 7-й Циленциг


IV-й/ Глогау


9-й Глогау,16-й Ополе


X-й /Бреслау


8-й Бреслау, 26-й Гляйвиц, 27-й Кройцбург, 28-й Бреслау


XI-й/ Вена


Без штаба


Инспекция укреплений Запад:


командир крепостных инженеров/ дислокация


Крепостной инженерный штаб:


V-й/ Кайзерслаутерн


12-й Пирмазенс, 17-й Гамбург, 20-й Ландау


VI-й/ Саарбрюккен


2-й Сант-Вендель, 24-й Саарбрюккен


VII-й/ Оффенбург


11-й Карлсруэ, 15-й Фрайбург, 18-й Оффенбург


VIII-й/ Трир


13-й Трир, 19-й Трир , 23-й Битбург


IX-й /Кёльн


21-й Джулих, 22-й Дюрен


на позициях рек Майн-Неккар (в составе командира Ландвера)


10-й Хайльбронни, 14-й Ашаффенбург.


В начале войны штабы командиров крепостных инженеров переименованы в Главные строительные штабы; I-й, II-й, IV-й позже были сформированы из оставшихся штабов (Reststaben).

Для Франции, Норвегии и Балкан были созданы XII-XXI-е командиры крепостных инженеров.

Летом 1944 г. должности командиров распределились следующим образом:

Инспекция государственных укреплений Север:


крепостное инженерное Командование


расположение:


XV-е


Северная Норвегия (Альта)


XVI-е


Центральная Норвегия (Дронтхейм)


XVII-е


Южная Норвегия (Осло)


Инспекция государственных укреплений Запад:


крепостное инженерное Командование


расположение:


I-е


южная Франция


IV-е


западная Франция (Бордо)


XVIII-е


северная Франция/побережье Ла-манша (15-я армия)


XIX-е


северо-западная Франция/побережье Ла-манша и Атлантическое побережье (7-я армия)


После эвакуации из Франции (10.1944 г.)


крепостное инженерное Командование


расположение:


I-е


Обернхайм (высшее Командование Вогезов в Страсбурге)


IV-е


Вальдфишбах (высшее Командование Саарпфальц)


XIX-е


Ойскирхен (высшее Командование Эйфель);


XVIII-е


Алмело (высшее Командование Нидерланды)


XXI-е


Командование Крефельд (высшее Командование Нидерланды)


Инспекция государственных укреплений Юго-Запад:


крепостное инженерное Командование


расположение:


XIII-е


Адриатическое море (Удине)


XX-е


Лигурия, Предальпы


Инспекция государственных укреплений Юго-восток:


крепостное инженерное Командование


расположение:


II-е


Греция


XIV-е


Хорватия


Из последних инспекций, при расширении оборонительной позиции Рейха на Восток, следует выделить инспекцию государственных укреплений Юго-восток:

Инспекция государственных укреплений Юго-восток:


высшие инженерное Командование:


расположение


XV-й


Зальцбург


высший начальник инженерной службы:


111-й


Инсбрук (для Тироля),


108-й


Клагенфурт (для Каринтии),


107-й,


Грац (для Штирии)


108-й


Вена (для WK XVII)


110-й


Пьештяны (для охранной зоны Словакии)


Инспекция государственных укреплений Восток


высшие инженерное Командование:


расположение


XI-й


Верхняя Силезия


XII-й


Познань


XIII-й


Данциг


XIV-й


Кенигсберг


Теперь она имела примерно ту же зону ответственности, что и инспекция государственных укреплений, существовавшая к началу войны.

Численность крепостных инженерных штабов за годы войны увеличилась с 28 до 36 и были разделены на группы по 2-4 участка (Abschnitts-Gruppеn); им подчинялись и крепостные инженерные батальоны; после расформирования штабов этих батальонов, роты подчинялись непосредственно крепостным инженерным штабам.

305-308-й крепостные инженерные батальоны были сформированы из пограничных войск зимой 1939/1940 г., но 01.1941 г. были расформированы. Их задачи выполняли 19-й, 40-й, 60-й, 61-й, 77-й, 82-й, 88-й, 89-й, 149-й, 152-й, 157-й, 160-й, 220-й, 242-й и 314-й строительные батальоны, которые 09.12.1939. г. переименованы в крепостные строительные батальоны, и назывались инженерными.

Эти батальоны состояли из 7 рот: 1-я строительная, 2-я бетонно-строительная, 3-я рота строительства тоннелей, 4-я- геологическая, 5-я парковая, 6-я колонна, 7-я техническая роты.

С 01.07.1942 г.. существующие крепостные строительные батальоны были переформированы в 1-й -31-й батальоны, каждый из которых был закреплен за крепостным инженерным штабом с тем же номером, геологические роты стали отдельными.

Батальоны сохранили три строительные и 4-ю парковую роты, 19.08.1943 г. переименованы в крепостные инженерные батальоны.

В июне-июле 1944 г. штабы батальонов были расформированы, а роты подчинялись непосредственно крепостным инженерным штабам.

1418-й, 1420-й, 1427-й, 1430-й, 1422-й и 1426-й крепостные пехотные батальоны, в 10.1944 г. переименованы в 51-56-й (позже 67-й) крепостные инженерные батальоны.

Последними формированиями в 1945 г. были 57-66-я, 68-74-я крепостные инженерные роты для восточных крепостей; 1-39-я геологические роты и 1-40-й, 520-530-й крепостные инженерные парки.

В начале войны были сформированы 521-й, 522-й, 531-й, 548-й, 552-й, 560-й, 566-й, 577-й, 595-й армейские мостостроительные батальоны и 624-й, 638-й, 646-й, 655-й, 674-й, 683-й и 699-й мостостроительные батальоны армейских войск, из них 638-й впоследствии стал железнодорожным мостостроительным батальоном.

27.12.1940 г. в мостостроительные батальоны переименованы 3-й, 4-й, 7-й, 12-й (железнодорожный), 21-й, 26-й, 37-й, 41-й, 42-й, 54-й, 84-й, 145-й, 159-й, 208-й, 210-й и 255-й строительные батальоны, которые сохранили свою нумерацию, но значились как инженерные.

Батальон состоял из: 4-х рот, 1 инженерно-парковой роты, 1 инженерного машинного взвода; 19.8.1943 г. они были переименованы в инженерные мостовые батальоны.

В июле 1944 г. в качестве штабов оперативного руководства (Fuhrungsstab) были сформированы четыре мостостроительных штаба, и 01.04.1944 г. четыре инженерно-мостовых полковых штабов (для мостов через Рейн).

мостовые колонны В пехотных дивизий стали армейскими частями 20.03.1941 г. и сохранили свои номера.

мостовые колонны K и G принадлежали инженерным батальонам танковых и танково-гренадерских, соответственно егерских дивизий.

840-853-е колонны входили в состав армейских войск в качестве тяжелых танковых мостовых колонн J;

В качестве команд материального снабжения (Gerate-Einheiten) существовали 885-922-й и 951-985-й мостовые колонны.

В качестве штабов управления использовались 921-940-й мостовые колонны.

Специальные подразделения инженеров включали:

128-й (мот) переправочный (паромный) батальон, оснащенный паромами Зибель, созданный в Готенхафене в июне 1941 г. и в качестве его преемников были:инженерно-десантные батальоны, инженерно-шхерные батальоны (Pionier-Scharеn); инженерные судостроительные батальоны (Pioniеr-Werft), инженерно-десантный полковой штаб, инженерный батальон штурмовых лодок (Pionier-Sturmboot-Bataillon z.b.V.) и 901-906-я, 911-913-я и 941-942-я роты штурмовых лодок (Sturmboot).

Все эти подразделения обслуживались в Линдау 5-м запасным мостостроительным батальоном, затем инженерным учебным батальоном (SF) и, наконец, в Фредерисии (Дания) инженерно-десантным учебным и запасным полком.

С 04.1944 г. в Берлине располагался Высший начальник десантных инженеров; 750-754-й инженерные батальоны z.b.V. были минными батальонами.

Минный батальон (Minensuch-Bataillon z.b.V) переименован в 1944 г. в 758-й инженерный батальон.

Заградительные батальоны, заградительные роты погранохраны и 8-й заградительный инженерный батальон относились к пограничной охране и после польской кампании были расформированы.

1-4-й инженерные заградительные штабы существовали до 1940 года. Только в августе/сентябре 1944 г. были вновь сформированы инженерные заградительные батальоны (901-й и далее).

В январе 1945 года .вновь сформированы 951-954-й инженерные заградительные штабы, а в феврале 1945 года - инженерный запасной заградительный батальон. Кроме того, имелись 901-950-я инженерные заградительные роты и 52-е и 53-е инженерные заградительные соединения.

Особую группу среди инженеров составляли мостовые караульные роты (Brucken-Wach-Kompanien), которые должны были охранять мосты через Рейн, во время начала войны; с 05.09.1941 г.они переименованы в речные охранные роты (Stromsicherungs-Kompaniеn).

31.12.1942 г. они были объединены в VI-й и XII-й речные охранные полки и V-й батальон (номер соответствует военному округу), а с 13.08.1943 г. - в 6-й и 12-й государственные инженерные полки и 515-й батальон.

В 1942 году были сформированы 502-й, 503-й, 506-й речные охранные батальоны для Дуная и Днестра, а 08.1943 г. - для Вислы, Одера, Эльбы, Вескра и Дуная в качестве государственных инженерных батальонов, но в январе 1944 года они были расформированы.

01.08.1944 г. четыре инженерно-мостовых полка заняли свое место в качестве передовых войск на Рейне.

В военных округах первоначально имелись запасные батальоны, по одному батальону на две дивизии (1-й волны) и по 1-й роте на каждую дивизию (2-4-й волн), позже в округах появились по 2 запасных инженерных батальона, которые были запасными батальонами для танковых инженеров, горных инженеров и мостостроителей.

01.10.1942 г. запасные батальоны были разделены нп запасной и боевой подготовки батальоны. После переброски последних в составе своих дивизий на оккупированные территории, они получили обозначение как резервные инженерные батальоны.

В сентябре 1944 года пять инженерных боевой подготовки полковых штабов (401-405-й) дислоцировались в Келе, Шлангенбаде, Рейнброле, Опладене и Динслакене, в составе 15 (по 3) рейнских инженерных боевой подготовки батальонов (831-845-й).

Раздел.I. Инженерное Командование.


1 высшее инженерное Командование (HoherePionier-Kommandeure: 1-5, XI-XV)


2. старший инженерный офицер (Hohere Pionier-Offiziere: 1-4).


3.высший начальник инженерной службы (Hohere Pionier Fuhrer: 1,5,7-10, 14,17-20, 22,23,30, 32,36,76,101-114)


4.Высший начальник десантных инженеров (Hoher Pionier-Landungs-Fuhrer)


5.командир инженеров крепости (Festungs-Pionier-Kommandeure: I-XXI)


6. крепостное инженерное Командование (Festungs-Pionier-Kommandо: I-III)


1. высшее инженерное Командование (Hohere Pionier-Kommandeure).

1-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier-Kommandeure1).


15. 09.1943


Сформировано в группы армй Юг.


1944/1945


Действовало в Галиции и Верхней Силезии в группе армий А, далее Центр.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


2-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier-Kommandeure.2).


24. 08.1943


Сформировано в группе армий Центр из специального инженерного штаба Воллманна (Sonderstab Wollmann), ранее сформированного 04.08.1943 г.


1945


Действовало в Восточной Пруссии в группе армий Центр, далее Север.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WK I


I-е крепостное инженерное Командование (Festungs-Pionier-Kommando I).

21-й главный строительный штаб (Oberbaustab 21).

3-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier-Kommandeure. 3).


15.03.1939


Сформировано в Кенигсберге в WК I из 1-й крепостной инспекции, ранее сформированной 01.10.1934 г..


02.05.1941


Переименован в 21-й главный строительный штаб.


06.1941


В компании против России действовал на севере России в составе 16-й армии.


09.1943


в составе группы армий Север переименован в 3-е высшее инженерное Командование.


07.19 44


Штаб недолго именовался как инженерный полковой штаб Мюллер.


1944/45


Действовал в Курляндии в группе армий Север, далее Курляндия


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Кенигсберг WK I


4-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier- Kommandeure z.b.V. 4)

XXI-е крепостное инженерное Командование (Festungs-Pionier- Kommandeure XXI).


1944


Сформировано при Главнокомандующем Запад.


28.10.1944


Переименовано в XXI-е крепостное инженерное Командование.


5-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier-Kommandeure 5)


1945


Сформировано при Главнокомандующем Запад.


XI-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier- Kommandeure z.b.V. XI).


21.07.1944


Сформировано в инженерной школе-крепости Берлин-Карлсхорст, одновременно именовался как Командир инженерной службы Верхней Силезии.


1945


Дислоцировалось в Райхенберге (Чехия).


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


WK III


XII-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier- Kdr.. z.b.V. XII)


31.07.1944


Сформировано в инженерной школе-крепости Берлин-Карлсхорст и дислоцировалось в Познане в WK XXI.


03.1945


Дислоцировалось в Магдебурге.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


WK III


XIII-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier-Kdr z.b.V. XIII)


31.07.1944


Сформировано в инженерной школе-крепости Берлин-Карлсхорст и дислоцировалось в Данциге в WK XX.


03.1945


Дислоцировался в Рохлице.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


WK III


XIV-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier-Kdr z.b.V. XIV)


31.07.1944


Сформировано в инженерной школе-крепости Берлин-Карлсхорст и дислоцировалось в Кенигсберге.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


WK III


XV-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier-Kdr. z.b.V. XV)


30.09.1944


Сформировано в инженерной школе-крепости Берлин-Карлсхорст и дислоцировалось в Зальцбурге в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


WK III


2. старший инженерный офицер (Hohere Pionier-Offiziere).

1-й старший инженерный офицер (Hoh.Pionier-Offizier 1).


23.03.1940


Сформирован в Берлине с полномочиями командира полка и отвечал за восточные военные округа WК (I, II, III, VIII, XX, XXI).


27.08.1941


вновь сформирован с полномочиями командира бригады отвечал за военные округа WК (I, II, III, IV, VIII, XX, Прага).


2-й старший инженерный офицер (Hoh.Pionier-Offizier 2) .


23.03.1940


Сформирован в Ганновере с полномочиями командира полка, отвечал за западные военные округа WК (IV, VI, IX, X, XI, XII).


27.08.1941


вновь сформирован с полномочиями командира бригады отвечал за военные округа WК (VI, IX, X, XI. XIII).


11.1944


Дислоцировался в Гердене.


3-й старший инженерный офицер (Hoh.Pionier-Offizier 3) .


23.03.1940


Сформирован в Мюнхене с полномочиями командира полка и отвечал за южные военные округа WК (V, VII, XIII, XVII, XVIII, Прага).


27.08.1941


вновь сформирован с полномочиями командира бригады и отвечал за WК (V, VII, XVII, XVIII).


01.1944


Дислоцировался в Оберштауфене.


4-й старший инженерный офицер (Hoh.Pionier-Offizier 4)


23.03.1940


Сформирован в Висбадене


27.08.1941


вновь сформирован с полномочиями командира бригады и отвечал за военный округ WК XII, в дополнение отвечал за замену конструкции моста и резервное электроснабжение на Рейне в военных округах WК (V, VI, XII).


3.Высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer).

1-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 1).


1945


Сформирован в составе 9-й армии.


5-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 5).


1945


Сформирован в WK V для группы армий G действкющей на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK V


VII-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure VII)

7-й главный строительный штаб (Oberbaust 7).

комендатура крепости Восточная Франция (Festungs-Kommandantur Ostfrankreich).

Комендатура укреплений Восточная Франция (Kommandantur der Befestigungen Ostfrankreich).

7-й высший начальник инженерной службы (Hoherer Pionierfuhrer 7).


15.05.1939


Сформирован в Оффенбурге из VII-й инспекции крепостей, ранее сформированной 12.10.1937 в Пфорцхайме.


26.08.1939


в Оффенбурге в WK V переименован в 7-й главный строительный штаб. Штаб снабжен собственным продовольственным управлением (Verpflegungsamt), топографическим и геодезическим взводами (Druckerei-Vermessungszug) и 607-м полевым почтовым отделением (Feldpostamt 607). Использовался на Ззападе в составе 7-й армии.


05.1940


В кампании против Франции штаб действовал в группе армий С.


08.07.1940


штаб находился в Сент-Дье в составе XII-го армейского корпуса.


25.07.1940


штаб временно именовался Комендатура крепости Восточная Франция, также известная как Комендатура укреплений Восточная Франция.


15.12.1940


Вновь переименован в 7-й главный строительный штаб.


04.1941


Действовал на Балканах в составе 12-й армии.


06.1941


В кампании против России в составе 17-й армии.


07.1942


штаб действовал в составе 2-й армии и в основном использовался в районе Курска.


02.1943


штаб действовал в составе 2-й армии.


19.08.1943


Штаб переименован в 7-го высшего начальника инженерной службы и действовал в составе 9-й армии в центре России и Польше.


1945


действовал на Одере.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK V


8-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 8)


13.10.1943


Сформирован Генералом инженеров группы армий Центр из 1-го инженерного Командования z.b.V., ранее сформированного летом 1941 г. путем переименования специального штаба Пантера, сформированного в 15.03.1941 г.


1944/45


Действовал в составе 3-й танковой армии в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден, WK VI


9-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.9).


13.10.1943


Сформирован командиром инженеров группы армий Центр


1944


Действовал в составе группе армий Центр


1945


Действовал в составе 2-й армии в Западной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


X-й командир инженеров крепости (Festungs -Pionier- Kommandeure X).

10-й главный строительный штаб (Oberbaustab 10).

10-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer10) .


15.05.1939


Сформирован в Бреслау в WK VIII.


26.08.1939


в Бреслау переименован в 10-й главный строительный штаб. Штаб снабжен собственным продовольственным управлением (Verpflegungsamt), топографическим и геодезическим взводами (Druckerei-Vermessungszug) и 610-м полевым почтовым отделением (Feldpostamt 610) и действовал на юге Польши.


06.1941


Участвовал в кампании против России в составе 4-й армии.


Осень 1941


действовал в составе 2-й армии.


11.42 по зима 1942


Штаб действовал в составе 2-й танковой армии. Штабу подчинялся 33-й Штаб строительного участка в составе : 576-го и 580-го дорожно-строительного батальонов, 222-го и 421-го строительных батальонов.

В непосредственном подчинении штаба находился 159-й и 208-й мостостроительные батальоны, а также войска имперской службы труда (RAD) и военно-строительной организации Тодт (ОТ).


19.08.1943


штаб переименован в 10-го высшго начальника инженерной службы.


07.1943


переброшен в Бобруйск


1945


в конце войны дислоцировался в Западной Пруссии в составе 2-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й строительный запасной батальон


Глогау


04.1940


28-й строительный запасной батальон


Нейсе , WK VIII


VI-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure VI).

14-й главный строительный штаб (Oberbaustab14).

Командир переходами через Рейн.(Kommandant der Rheinubergnge).

14-й учебный главный строительный штаб (Lehr-Oberbaustab 14).

14-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer14) .


15.05.1939


Сформирован в Саарбрюккене из VI-й инспекции крепостей, ранее сформированной 06.10.1936 г. в Ашафенбурге.


26.08.1939


в WK XII переименован в 14-й главный строительный штаб. Штаб снабжен собственным продовольственным управлением (Verpflegungsamt), топографическим и геодезическим взводами (Druckerei-Vermessungszug) и 614-м полевым почтовым отделением, использовался в 1-й армии на Западе .


05.1940


В кампании против Франции штаб действовал в группе армий С. После окончания французской кампании переименован в командир переходами через Рейн, и находился в подчинении 12 армии:


29.12.1940


штаб переброшен в Румынию, где был переименован в 14-й учебный главный строительный штаб.


04.1941


Во время Балканской кампании в составе 12-й армии.


05.1941


В компании против России в составе 11-й армии.


1942


В составе 6-й армии на юге России


07.1943


В составе LII-го армейского корпуса.


19.08.1943


в WK XII, при переходе строительных войск в инженерные, штаб переименован в 14- го высшго начальника инженерной службы.


1944/45


дислоцировался в Галиции и в Силезии в составе 17-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Бад-Швальбах, WK XII


14-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 14).

14-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 14).

17-й главный строительный штаб (Oberbaustab 17).

17-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 17).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK V из частей Имперской службы труда (RAD) и Действовал на Западе.


нач.12.1939


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


переименован в 14-й командир строительных войск и переброшен на Запад.


05.1940


В кампании против Франции штаб действовал в группе армий С


16.03.1941


Штаб переименован в 17-й главный строительный штаб.


06.1941


В компании против России действовал в составе 9-й армии.


10.1941


в ходе операции Тайфун в составе 9-й армии


01.1942


Переброшен в состав 4-й армии.


02.1942


Вновь возвращен в состав 9-й армии. В штаб входили:208-й мостостроительный батальон, 91-й и 218-й строительные батальоны, 532-й и 584-й дорожно-строительные батальоны и части Имперской службы труда (RAD) и военно-строительной организации Тодт (ОТ).


19.08.1943


при переходе строительных войск в инженерные, штаб переименован в 17-го высшго начальника инженерной службы.


1944/1945


штаб действовал в составе группы армий Центр, а с 1945 г.- в группе армий Север.


Комплектование (Ersatzgestellung):


15-й строительный запасной батальон


Ульм


01.04.1940


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


18-й главный строительный штаб (Oberbaustab 18)

18-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer18)


25.05.1941


Сформирован путем переименования комендатуры укреплений Нижнего Рейна.


06.1941


В компании против России в составе 4-й армии.


19.08.1943


при переходе строительных войск в инженерные, штаб переименован в 18-й высший начальник инженерной службы


11.1944


Штаб развернут в составе 9-й армии в группе армий Висла.


03.11.1944


Штаб возглавил разведывательные штабы Шимпффа и Буша, 421-й и 830-й (WT) инженерно- строительные батальоны и дивизион Молдау организации Тодта (OT-Abteilung "Moldau").


03.1945


штаб находился в Темплине.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й строительный запасной батальон


Мюнстер, WK VI, затем в Амберге, WK VI


16-й главный строительный штаб (Oberbaustab 16)

комендатура укреклений в Эйфеле (Kommandantur der Befestigungen Eifel

19-й главный строительный штаб (Oberbaustab 19)

19-й высший начальник инженеров (Hoherer Pionierfuhrer 19)


26.08.1939


Сформирован в WK XII при мобилизации путем переименования VIII-го крепостного инженерного Командования в Трире. Штаб снабжен собственным продовольственным управлением (Verpflegungsamt), топографическим и геодезическим взводами (Druckerei-Vermessungszug), и 616-м полевым почтовым отделением (Feldpostamt 616) и использовался на Западе в 5-й, 6-й и 12-й армиях.


26.10.1939


переименован в Комендатуру укреклений в Эйфеле.


25. 05.1941


переименован в 19-й главный строительный штаб и действовал в Трире.


06.1941


В компании против России действовал на юге России в составе 11-й армии.


07.1942


действовал в составе 11-й армии.


19.08.1943


штаб переименован в 19-го высшго начальника инженерной службы.


1944/1945


дислоцировался в Венгрии в группе армий Юг, а с 1945 г.- в составе 6-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII, затем Бад-Швальбах, WK XII


20-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 20)


1945


Сформирован путем переименования Высшего начальника инженерной службы Генерал-губернаторства и действовал в Силезии.


22-й главный строительный штаб (Oberbaustab 22).

22-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 22).


01.11.1941


Сформирован в Генерал-губернаторстве путем переименования штаба II-го крепостного инженерного Командования.


06.1941


В компании против России действовал на юге России в составе 6-й армии.


06.1942


штаб переброшен в состав 2-й армии, затем в состав Королевской венгерской армии. Действовал на юге России.


19.08.1943


штаб переименован в 22-го высшго начальника инженерной службы.


1944/1945


Действовал в Венгрии в составе группы армий Юг.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


23-й главный строительный штаб (Oberbaustab 23).

23-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 23)


23.06.1942


Сформирован и переброшен на Восток в состав 17-й армии, наступающей на Кавказ.


08.1943


штаб расположен в Крыму.


19.08.1943


при переходе строительных войск в инженерные, штаб переименован в 23-го высшго начальника инженерной службы


1944/45


Штаб дислоцировался в Польше и Силезии в составе группы армий А, затем Центр.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


30-й главный строительный штаб (Oberbaustab 30).

30-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 30).


15.04.1942


Сформирован на севере России из мостового штаба Брюнса, бывшего командира переходов Клайпеды и развернут в группе армий Север.


19.08.1943


при переходе строительных войск в инженерные, штаб переименован в 30-го высшго начальника инженерной службы


1944/45


Штаб дислоцировался на юге России и в Венгрии в составе группе армий Южная Украина, позже Юг.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


32-й главный строительный штаб (Oberbaustab 32).

32-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 32) .


26.08.1939


Сформирован в Алленштайне в WK I.


05.1940


В компании против Франции действовал в составе группы армий А.


02.1941


Штаб переброшен на Восток в 18-ю армию.


1941/1942


В компании против России действовал: с 22.06.1941 г.- в составе 4-й танковой группы, с 07.1941 г. - в составе 18-й армии, с 10.1942 в составе 11-й армии, а с 12.1942 г. - в составе 18-й армии.


19.08.1943


при переходе строительных войск в инженерные, штаб переименован в 32-го высшго начальника инженерной службы и действовал на севере России.


1945


переброшен в Курляндю.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Торн, Модлин, Диршау, WKI


36-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer 36).


10.1943


Сформирован.


08.1944


дислоцировался в северной Италии в армейской группе Заген.


1945


переброшен в армию Лигурия.


76-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 76).

76-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrerz. b.V.76).


11.08. 1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорст для крепостных войск.


20. 08. 1944


Переименован в 76-го высшго начальника инженерной службы и дислоцировался в Грауденце в WK ХХ.


1945


В конце войнны дислоциовался в Щецине.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


101-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.101).


31.07. 1944


Сформирован в инженерной школе Берлин-Карлсхорст (бригадный штаб), действовал в составе Xll-го высшего командира инженерной службы, так же использовался в Шрёттерсбурге (Плоцк) со специальными инженерными штабами: 14-й- в Шрёттерсбурге и 15-й -в Леслау.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


102-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.102).


31.07. 1944


Сформирован в инженерной школе Берлин-Карлсхорст в WK III и действовал в составе 9-й армии (излучина Вислы). В конце войны развернут в Богемии и Моравии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


103-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.103).


31.07. 1944


Сформирован в инженерной школе Берлин-Карлсхорст и в составе XII-го высшего командира инженерной службы дислоцировался в Вартбрюккене со специальными инженерными штабами: 18-й-в Велуне, 19-й-в Шираце, 20-й - в Вартбрюккене, 21-й- в Бресте.


1945


в конце войны дислоцировался в районе Котбуса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


104-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.104).


31.07.1944


Сформирован в инженерной школе Берлин-Карлсхорст и дислоцировался в Верхней Силезии в группе армий Центр, затем в А.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


105-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.105).


31.07. 1944


Сформирован в инженерной школе Берлин-Карлсхорст и дислоцировался в WK VI.


1945


в конце войны действовал в Купфердене и Эссене.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


106-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.106).


31.07. 1944


Сформирован в инженерной школе Берлин-Карлсхорст и дислоцировался в WK XX в Торне.


1945


в конце войны дислоцировался на Одере в 9-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


107-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.107).


01.10.1940


Сформирован из 128-го инженерного спецштаба (Сформированного из 76-го инженерного специального штаба Граудена) и дислоцировался в Граце в WK XVIII со строительным участком Штирии с инженерно- заградительным батальоном, 110-м, 112-м, 117-м и 127-м инженерными специальными штабами в Гюркфельде, 1-м и 2-м специальными артиллерийским штабами.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


108-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.108).


01.10.1944


Сформирован из 127-го инженерного спецштаба и дислоцировался в Клагенфурте в WK XVIII с боевым участком Каринтии: с инженерно-заградительным батальоном, инженерным специальным штабом Лайбах (111-й) и 5-м и 6-м специальными артиллерийскими штабами.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


109-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.109).


21.09.1944


Сформирован в инженерной школе Берлин-Карлсхорст и дислоцировался в Вене в WK XVII с инженерно-заградительным батальоном, с боевыми участками Север, Центр, и Юг (65-й, 104-й и 118-й специальные инженерные штабы) и 3-м специальным артиллерийским штабом.


1945


в конце войны дислоцировался в Богемии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


110-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.110).


18.09.1944


Сформирован в инженерной школе Берлин-Карлсхорст и дислоцировался в WK XV в охраняемой зоне Словакии в Пьештяны с инженерно-заградительным батальоном, I-IV-м строительными участками (113-116-й специальные инженерные штабы) и 4-м специальным артиллерийским штабом.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


111-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.111


01.10.1944


Сформирован из 126-го инженерного спецштаба и дислоцировался в WK XVIII в Инсбруке с инженерно-заградительным батальоном, строительным отделом Тироля (123-125-й специальные штабы горных инженеров) и 7-м специальным артиллерийским штабом.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа Берлин-Карлсхорст


WK III


112-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.112).


10.1944


Сформирован. Информации об использовании нет.


113-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.113).


Кон.1944


Сформирован из ранее сформированного 07.1944 г. высшего начальника инженерной службы (Br. = Brucken).


1945


В конце войны дислоцировался в Опладене в WK VI.


114-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrer z.b.V.114).


Кон.1944


действовал на Верхнем Рейне в качестве Командовния переправами через Рейн в группе армий G.


4.Высший начальник десантных инженеров (Hoherer Pionier-Landungs-Fuhrer).


02.1944


Сформирован в Берлине-Ванзее в составе 57 солдат в десантно-инженерной бригаде. Штаб использовался при эвакуации из Крыма.


с 20.9. по 17.10.1944


Использовался для передвижений в Рижском заливе


28.11.1944


руководил эвакуацией с о.Сворб.


03.1944


действовал в районе котла Хайлигенбайль, а с 04.1944 г.- и в районе плацдарма Пиллау.


5. командир инженеров крепости (Festungs-Pionier-Kommandeure).

I-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier-Kommandeure I).


25.10.1941


Сформировано в Кенигсберге из остатков I-й крепостной инженерной команды. Переброшен во Францию и действовал в составе инспекции западных укреплений.


1943


Переброшен на юг Франции.


10.1944


Дислоцировался в Оберенхайме в подчинении Высшего Командования Вогезов.


1945


Действовал на Верхнем Рейне в Баден-Бадене в группе армий G.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Торн , WK XX


II-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure II).


15.05.1941


Сфрмирован в Генерал-губернаторстве и использовался в инспекции государственных укреплений Восток


1944


Действовал в Греции и на Балканах в группе армий Е.


1945


Переброшен в Бюшендорф в WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац, WK IV


III-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure III).

3-й главный строительный штаб (Oberbaustab 3).


15.05.1939


Сформирован в Кюстрине из III-й инспекции крепостей, ранее сформированной 01.10.1934 г.


27.08.1939


Переименован в 3-й главный строительный штаб.


IV-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure IV).

12-й главный строительный штаб (Oberbaustab 12).


15.05.1939


Сформирован в Глогау из IV-й инспекции крепостей, ранее сформированной 15.10.1935 г.


26.08.1939


Переименован в 12-й главный строительный штаб


15.12.1939


вновь сформировн из расформированного 12-го главного строительного штаба и переброшен в Штернберг.

Действовал в составе инспекции Восточного Командования (Inspektion der Ost Befehlshaber) а с 1942 г.- при инспекции государственного Командования Запад.


1941/1942


Переброшен в Бордо на запад Франции.


Осень 44


действовал под Мецем, а с 10.1944 г.- в Вальдфишбахе в подчинении Высшего Командования Саарпфальц.


1945


Действовал в Ландштуле в составе 1-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Нейсе , WK VIII


V-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure V).

15-й главный строительный штаб (Oberbaustab 15).


15. 05.1939


Сформирован в Кайзерслаутерне из V-й инспекции крепостей, ранее сформированной 06.10.1936 г. в Ашафенбурге.


26.08.1939


Переименован в 15-й главный строительный штаб.


VI-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure VI).

14-й главный строительный штаб (Oberbaustab14).


15.05.1939


Сформирован в Саарбрюккене из VI-й инспекции крепостей, ранее сформированной 06.10.1936 г. в Ашафенбурге.


26.08.1939


Переименован в 14-й главный строительный штаб.


VII-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure VII).

7-й главный строительный штаб (Oberbaustab 7).


15.05.1939


Сформирован в Оффенбурге из VII-й инспекции крепостей, ранее сформированной 12.10.1937 г.-в Пфорцхайме.


26.08.1939


Переименован в 7-й главный строительный штаб.


VIII-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure VIII).

16-й главный строительный штаб (Oberbaustab 16).


15.05.1939


Сформирован в Трире из VIII-й инспекции крепостей, ранее сформированной 12.10.1937 г.


26.08.1939


Переименован в 16-й главный строительный штаб.


IX-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure IX).

8-й главный строительный штаб (Oberbaustab 8).

685-й (моторизованный) инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab (mot.) 685).


15.05.1939


Сформирован в Кёльне из IX-й инспекции крепостей, ранее сформированной 12.10.1937 г..


26.08.1939


Переименован в 8-й главный строительный штаб.


15.03.1940


вновь сформировн IX-й командир инженеров крепости из расформированного 8-го главного строительного штаба.


12.08.1940


Переименован в начальника инженеров VIII-го армейского корпуса.


21.11.1940


Переименован в 685-й (моторизованный) инженерный полковой штаб.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й строительный запасной батальон


Лемго , WK VI


X-й командир инженеров крепости (Festungs -Pionier- Kommandeure X) .

10-й главный строительный штаб (Oberbaustab 10).


15.05.1939


Сформирован в Бреслау в WK VII1.


26.08.1939


Переименован в 10-й главный строительный штаб.


XI-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XI).

11-й главный строительный штаб (Oberbaustab 11).

30-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 30).


15.05.1939


Сформирован в Вене из XI-й инспекции крепостей, ранее сформированной 12.10.1937 г.


26.08.1939


Переименован в 11-й главный строительный штаб.


20.06.1941


Остатки штаба в WK XVIII напавлены на формирование 30-го крепостного инженерного штаба.


III-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure III)

3-й главный строительный штаб (Oberbaustab 3)

XII-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XII)


15.05.1939


Сформирован в Кюстринев WК III из III-й крепостной инспекции, ранее сформированной 01.10.1934 г.


27.08.1939


в WK III переименован в 3-й главный строительный штаб.


23.11.1939


Расформирован и направлен на формирование XII-го командира инженеров крепости


1940


Переименован в Крепостную инспекцию восточных укреплений


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


II-е крепостное инженерное Командование (Festungs-Pionier-Kommando II)

2-й главный строительный штаб (Oberbaustab 2)

XIII-е командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XIII).


15. 03.1939


Сформирован в Дойче Кроне в WК II из 2-й крепостной инспекции, ранее сформированной 01.10.1934 г.


26.08.1939


в WK II переименован во 2-й главный строительный штаб.


21.11.1939


переименован в XIII-го командира инженеров крепости.


1941


расформирован


05.06.1944


Вновь сформирован при Командовании Юго-Запад в составе Инспекции сухопутных укреплений Юго-Запад.


1945


Дислоцироваося в районе Удине.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


XIV-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XIV)


15.11.1941


Сформирован и действовал в составе Инспекции сухопутных укреплений Запад.


1944


дислоцировался в Хорватии в составе инспекции сухопутных укреплений Восток


1945


Дислоцтровался в WK XVII (Инсбурк).


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


XV-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XV)


05.12.1941


Сформирован в WK II для Северной Норвегии. Действовал в составе Инспекции сухопутных укреплений Север.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


XVI-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XVI)


08.12.1941


Сформирован в WK XI и дислоцировался в центральной Норвегии (Дронтхейм) в составе инспекции сухопутных укреплений Север.


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


XVII-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XVII)


08.12.1941


Сформирован в WK VI для южной Норвегии и действовал в составе инспекции сухопутных укреплений Север.


03.1945


Переброшен в Вену.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й строительный запасной батальон


Амберг, WK VI


XVIII-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XVIII).


15.12.1941


Сформирован в WK VII для Северной Франции на побережье Ла-Манша в составе 15-й армии в инспекции сухопутных укреплений Запад.


1944/45


Действовал в Нидерландах (Альмело) в группе армий Н (Высшее коммандоание Нидерландов).


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс, WK XII


XIX-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XIX).


15.12.1941


Сформировано в WK V для Северо-западной Франции и дислоцировался на Атлантическом побережье Ла-Манша в составе 7-й армии и в инспекции сухопутных укреплений Запад.


1944


Действовал в Ойскирхене (высшее Командование Ейфель, група армий В);


03.1945


дислоцировался в Лимбурге/Лан.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


XX-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- Kommandeure XX)


08.12.1943


Сформирован при Главнокомандующим Юго-Запад с использованием расформированного штаба береговой обороны Юг (Лигурия, предгорья Альп), и действовал в составе инспекции сухопутных укреплений юго-Запад.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


4-е высшее инженерное Командование (Hohere Pionier-Kdr. z.b.V. 4).

XXI-е крепостное инженерное Командование (Festungs-Pionier- Kdr. XXI)


1944


Сформировано при Главнокомандующем Запад.


28.10.1944


Переименовано в XXI-е крепостное инженерное Командование.

Действовал в составе инспекции сухопутных укреплений Запад при высшем Командовании Нижнего Рейна и использовался в Крефельде в составе 1-й парашютной армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XII


6. крепостное инженерное Командование (Festungs-Pionier-Kommandos).

I-е крепостное инженерное Командование (Festungs-Pionier-Kommando I).

группа сухопутных укреплений армейского начальника инженеров пограничного участка Север (Gruppe Landesbefestigung des Armee-Pionier-Fuhrers Grenzabschnitt Nord).

21-й главный строительный штаб (Oberbaustab 21).


15.03.1939


Сформировано в Кенигсберге в WК I из 1-й крепостной инспекции, ранее сформированной 01.10.1934 г..


21.10.39 по 15.10.1940


штаб временно именовался как группа сухопутных укреплений армейского начальника инженеров пограничного участка Север.


02.05.1941


Переименован в 21-й главный строительный штаб.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WK I


II-е крепостное инженерное Командование (Festungs-Pionier-Kommando II).

2-й главный строительный штаб (Oberbaustab 2).

22-й главный строительный штаб (Oberbaustab 22).


15. 03.1939


Сформировано в Дойче Кроне в WК II из 2-й крепостной инспекции, ранее сформированной 01.10.1934 г.


26.08.1939


переименовано во 2-й главный строительный штаб.


24. 08.1940


Вновь сформировано в Генерал-губернаторстве из штаба генерала инженеров при военном Командующим в Генерал-губернаторстве.


15. 05.1941


Переименовано в 22-й главный строительный штаб.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


III-е крепостное инженерное Командование (Festungs-Pionier-KommandoIII).

3-й главный строительный штаб (Oberbaustab 3).


15. 05.1939


Сформирован в Кюстрине в WК III из III-й крепостной инспекции, ранее сформированной 01.10.1934 г.


27.08.1939


в WK III переименован в 3-й главный строительный штаб.


Раздел 2.Инженерные бригады.


1.армейские инженерные бригады (Heeres-PionierBrigaden: 42, 44, 47 (Volks), 52, 62, 70, 127, 655 (Radf.), 676, 687, 688, 754).


2.армейские штурмовые инженерные бригады (Heeres-Pionier-Sturm-Brigaden:46, 627).


3 армейскиеинженерно-строительные бригады (Heeres-Baupionier-Brigaden: 8, 18, 106, 107, 153, 155, 446, 549, 686).


4.заградительная бригада (Sperrbrigade: 1).

4.инженерно-заградительная бригада (Pionier-Sperr-brigade: 1100).


1.армейские инженерные бригады(Heeres-PionierBrigade).

42-я армейская инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 42).


11.1944


штаб бригады сформирован путем переименования штаба 677-го инженерного полка, I-й батальон - из 42-го инженерного батальона, II-й батальон - из 1-го инженерного учебного батальона.

Бригада действовала в излучине Вислы и в Силезии в составе 17-й армии, 2-й батальон - в составе 9-й армии.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6)


44-я армейская инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 44).


1944


Бргада формировалась в Курляндии. Для её формирования использовался 44-й инженерный батальон. Позже батальон вновь стал армейским, а бригада не была сформирована.


47-я армейская инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 47).

47-я народная инженерная бригада (Volks-Pionier-Brigade47).


11.1944


штаб бригады сформирован в группе армий Центр путем переименования штаба 512-го инженерного полка.

I-й батальон сформирован из 47-го инженерного батальона, II-й батальон- из 21-го инженерного учебного батальона. Бригада переименована в 47-ю народную инженерную бригаду и использовалась на Западе . Принимала участие в арденском наступлении в составе 7-й армии.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6)


52-я армейская инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 52).


11.1944


штаб бригады сформирован в группе армий Юг путем переименования штаба 520-го инженерного полка, I-й батальон сформирован из 52-го инженерного батальона, а II-й батальон - из 666-го инженерного учебного батальона. Бригада дислоцировалась в Венгрии в составе 6-й армии.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6)


62-й армейский инженерный бригадный штаб (Heeres-Pionier-Brigade-Stab 62).


07.1944


Штаб сформирован путем переименования штаба 517 инженерного полка и действовал во 2-й армии на Наревском плацдарме.


1945


дислоцировался в Восточной Пруссии в составе ХХ-го армейского корпуса 4-й армии.


Структура (Gliederung):


1944


штаб


70-я армейская инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 70).


11.1944


штаб бригады сформирован в группе армий А путем переименования штаба 674-го инженерного полка, I-й батальон сформирован из 48-го инженерного батальона и II-й батальон - из 70-го инженерного батальона.

Бригада дислоцировалась в излучине Вислы и в Силезии в составе 4-й танковой армии.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6).


127-я армейская инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 127).


11.1944


штаб бригады сформирован в WK V путем переименования штаба 511-го инженерного полка, I-й батальон сформирован из 127-го инженерного батальона и II-й батальон- из 651-го инженерного батальона. Бригада действовала в Венгрии, где понесла большие потери в Будапеште.


1945


в конце войны развернута в составе 6-й танковой армии.


2. Структура ( Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6)


655-я армейская (велосипедная) инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 655 (Radf.).


11.1944


Бригада сформирована. I-й батальон сформирована из 655-го инженерного батальона, а II-й батальон- из 676-го инженерного батальона.

Бригада действовала на Восточном фронте.


1945


В конце войны дислоцировалась в районе Герлица в составе 4-й танковой армии.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6)


676-я армейская инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 676).


30.06.1944


штаб бригады сформирован путем переименования штаба 690-го инженерного полка. Планировалось сформировать I-й батальон из 676-го (моторизованный) инженерного батальона и II-й батальон из 652-го инженерного батальона.


04.09.1944


Из-за положения группы армий Север, бригада расформирована.


687-я армейская инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 687).


01.1945


Сформирована в WK III в составе 2-х батальонов из 2-х велосипедных батальонов.


16.02.1945


из Ратенова бригада переброшена в Котбусе в бригаду СС Дирлевангер для усиления 36-й дивизии СС


01.03.1945


Включена в состав дивизии СС.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6)


688-я армейская инженерная бригада (Heeres-Pionier-Brigade 688).


01.1945


Сформирована в Вайсенфельсе в WK IV в составе штаба и 2-х батальонов из частей 14-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона. Бригада не использовалась и до конца войны дислоцировалась в Вайсенфельсе.


01.04.1945


Бригада мобилизована движением Вестготов (Westgotenbewegung) и переброшена в Витценхаузен, а 1-й батальон в Зуден-Аллендорф.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6).


754-й армейский инженерный бригадный штаб (Heeres-Pionier-Brigade-Stab 754).


08.1944


штаб бригады сформирован в WK VI путем переименования штаба 23-го инженерного полка z.b.V. В состав штаба входили 754-й и 255-й инженерные батальоны.

В августе 1944 штаб бригады уничтожен на юге Украины и 01.10.1944 г. расформирован.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6)


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WK VI


2.армейские штурмовые инженерные бригады(Heeres-Pionier-Sturm-Brigaden).

46-я армейская штурмовая инженерная бригада (Heeres-SturmPionier-Brig.46).


11.1944


Сформирована в составе 2-х батальонов и действовала в группе армий Б на Западе. В состав бригады входила 7-я рота (Тайфун).


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6) , 7 (Taifun)


627-я армейская штурмовая инженерная бригада (Heeres-Pionier-Sturmbrigade 627).


10.1944


штаб бригады сформирован путем переименования штаба 669-го инженерного полка, I-й батальон сформирован из 627-го инженерного батальона, II-й батальон- из 501-го инженерно-штурмового батальона, III-й батальон- из 500-го инженерно-штурмового батальона. В составе бригады действовал взвод Тайфун.

Бригада развернута на Восточном фронте в составе группы армий Центр.


1944/45


дислоцировалась во 2-й армии на Наревском плацдарме, позднее отступила в Восточную Пруссию.


Структура (Gliederung):


1944


I.:(1-3), II.:( 4-6), III.:( 7-9), взвод Тайфун


3.армейские инженерно-строительные бригады(Heeres-Baupionier-Brigaden).

8-я армейская инженерно-строительная бригада (Heere-Baupionier-Brigade 8).


12.1944


штаб бригады сформирован в группе армий А путем переименования штаба 8-го инженерного полка, I-й батальон сформирован из 81-го, II-й батальон- из 305-го и III-й батальон- из 307-го инженерно-строительных батальонов. Бригада дислоцировалась в Галиции.


1945


В конце войны действовала в Силезии в составе 4-й танковой армии.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-4), II.: (5-8), III.: (9-12)


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен, WK III


18-я армейская инженерно-строительная бригада (Heere-Baupionier-Brigade18).


12.1944


штаб бригады сформирован в группе армий А путем переименования штаба 2-го инженерного полка, I-й батальон сформирован из 18-го, II-й батальон- из 523-го и III-й батальон- из 538-го инженерно-строительных батальонов. Бригада дислоцировалась в Галиции.


1945


В конце войны дислоцировалась в Верхней Силезии


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-4), II.: (5-8), III.: (9-12)


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве, WK II


106-я армейская инженерно-строительная бригада (Heeres-Baupionier-Brigade 106).


1944


О бригаде мало что известно, бригада не получила номера полевой почты. Предлагаемая структура бригады: I-й батальон из 25-го, II-й батальон из 68-го и III-й батальон- из 306-го инженерно-строительных батальонов.


07.1944


В связи со сложной обстановкой, формирование бригады было остановлено. Штаб бригады переформирован в полковой штаб z.b.V.


107-я армейская инженерно-строительная бригада (Heeres-Baupionier-Brigade 107).


11.1944


штаб бригады сформирован в группе армий Юг, I-й батальон сформирован из 109-го, II-й батальон из 24-го и III-й батальон- из 63-го инженерно-строительных батальонов. Бригада дислоцировалась в Венгрии.


1945


В конце войны бригада дислоцировалась в Словакии в 8-й армии.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-4), II.: (5-8), III.: (9-11), 12,13 (азерб.) роты


153-я армейская инженерно-строительная бригада (Heeres-Baupionier-Brigade 153).


11.1944


штаб бригады сформирован в группе армий А из 5-го позиционно-строительного штаба. I-й батальон сформирован из 153-го, II-й батальон из 214-го, III-й батальон из 414-го инженерно-строительных батальонов. Бригада дислоцировалась в Галиции.


1945


В конце войны бригада дислоцировалась в Верхней Силезии в составе 17-й армии


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-4), II.: (5-7(волж-тат),8), III.: (9-12)


155-я армейская инженерно-строительная бригада (Heeres-Baupionier-Brigade 155).


12.1944


штаб бригады сформирован в группе армий А путем переименования штаба 522-го инженерного полкового штаба z.b.V., I-й батальон сформирован из 155-го, II-й батальон- из 410-го, III-й батальон- из 723-го инженерно-строительных батальонов. Бригада дислоцировалась в Галиции.


1944/45


бригада действовала в излучине Вислы.


1945


бригада переброшена в Силезию в группу армий Центр.

В конце войны дислоцировалась на Одере в составе 9-й армии.


2.Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-4), II.: (5-8), III.: (9-12), туркестанская рота


446-я инженерно-строительная бригада (Bau-pionier-Brigade 446).

446-я народного ополчения инженерно-строительная бригада (Volkssturm-Baupionier-Brigade 446).


02.1945


Сформирована под Варшавой из частей фолькштурма. В конце войны дислоцировалась под Данцигом.


Структура (Gliederung):


1945


Штаб IV. (Volkssturm-) Btl:(1-3)


549-я армейская инженерно-строительная бригада (Heeres-Baupionier-Brigade 549).


10.08.1944


штаб бригады сформирован в группе армий Северная Украина путем переименования штаба 549-го инженерного полкового штаба z.b.V., I-й батальон сформирован из 679-го, II-й батальон - из 724-го и III-й батальон - из 733-го инженерно-строительных батальонов. Бригада дислоцировалась в Галиции.


Кон.1944


бригада переброшена во 2-ю армию на Нарев, где понесла большие потери.


1945


В конце войны бригада находилась на восстановлении при Командующем Вермахта в Праге.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-4), II.: (5-8), III.: (9-12)


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


686-я инженерно-строительная бригада (Heeres-Baupionier-Brigade 686).


07.1944


Сформирована в группе армий А путем переименования штаба 686-го инженерного полкового штаба z.b.V.


11.1944


I-й батальон сформирован из 402-го, II-й батальон- из 722-го и III-й батальон- из 726-го инженерно-строительных батальонов. Бригада дислоцировалась в Галиции.


конец 1944


бригада переброшена в центральную Польшу, в конце войны дислоцировалась в Силезии.


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-4), II.: (5-8), III.: (9-12)


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК IV


721-я инженерно-строительная бригада (Heeres-Baupionier-Brigade 721).


31.03.1945


О формировании бригады мало что известно. Штаб бригады формировался в группе армий Центр из 3-го позиционноого строительного штаба, I-й батальон из 721-го, II-й батальон- из 727-го и III-й батальон- из 27-го инженерно-строительных батальонов.


4.1-я заградительная бригада (Sperrbrigade 1).


Кон.1944


Сформирована в Польше из штаба 4-го инженерного полкового штаба z.b.V. инаходилась в составе VIII-го армейского корпуса 9-й армии.


01.1945


Действовала в Западной Пруссии и на Висле в составе XXXXVI-го танкового корпуса 2-й армии.


Структура (Gliederung): на 12.12.1944:


46-й инженерный батальон.

II-й батальон 42-й инженерной бригады.

71-й велосипедный пулеметный батальон.

Разведрота (на БТР).

661-й тяжолый противотанковый дивизион.

855-й легкий артиллерийский дивизион (на гусеничной тяге).

1-й взвод связи.


4.1100-я инженерно-заградительная бригада (Pionier-Sperr-brigade 1100).


04.1945


Сформирована в WК XI в инженерной школе в Дессау в составе штаба бригады и 2-х инженерных батальонов (в батальоне:штаб и 3 роты (в роте-2 взвода, 9 легих пулеметов, 2 средних гранатомета).


Структура (Gliederung):


1944


I.: (1-3), II.: ( 4-6)


Раздел 3. Инженерные полки.


1.инженерные полковые штабы (Pionier-Regiments-Stabez.b.V.: 1, 4, 6-10, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 31-37, 39, 40, 42, 43, 45, 71, 103, 104, 106-108, 112, 405, 413, 500, 504, 507, 511-520, 522, 534, 541, 543-555, 601, 604-606, 614, 617, 620 (Gebirgs), 623, 628, 664, 665, 667,669, 673, 674, 677-681, 683, 685, 686, 690, 700, 747, 770 (S.F.), (Feldherrnhalle).


2.инженерно-танковые полки (Panzer-Pionier-Regiment: 424, Feldherrnhalle).


3.инженерно-десантные полковые штабы (Pionier-Landungs-Regiments-Stabe: 767, 769, 770).


4.инженерно-штурмовой полк (Pionier-Sturm-Regiment:1).


5.инженерные мостовые полковые штабы (Pionier-Brucken-Regiment-Stabe:1-4).


1.инженерныеполковыештабы(Pionier-Regiments-Stabe z.b.V.).

1-йштабстроительногоучастка (Abschnittbaustab 1).

1-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 1).

1-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-RgtStab z.b. V. 1).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK II из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на севере Польши в 4-й армии.


01.12.1939


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


переименован в 1-го командира строительных войск.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе XXVI-го армейского корпуса18-й армии.


06.1941/42


В кампании против России действовал на юге России в составе 17-й армии.


19.08.1943


Штаб переименован в 1-й инженерный полковой штаб z.b.V.


1944/45


Дислоцировался в Восточной Пруссии в составе LV-го армейского корпуса 4-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерно-строительный запасной и боевой подготовки батальон (строительный).


Штеттин, WK II


4-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 4).

4-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 4).

4-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 4).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK II из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на севере Польши в составе 4-й армии.


01.12.1939


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


04.03.1940


переименован в 4-го командира строительных войск.


22.06.1941


В кампании против России действовал в составе LVI-го армейского корпуса 4-й танковой группы, далее в составе 4-й танковой группы.


Лето 1942


штаб действовал в Центральной России в составе IX-го армейского корпуса 3-й танковой армии, далее непосредственно в составе 3-й танковой армии.


19.08.1943


штаб переименован 4-й инженерный полковой штаб z.b.V.


1944


действовал в Польше в составе 9-й армии.


11.1944


Развернут в составе штаба XXXXVI-го танкового корпуса.


Кон.11.44


Штаб преобрзован в 1-ю заградительную бригаду.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерно-строительный запасной и боевой подготовки батальон (строительный).


Шлаве, WK II


6-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 6).

6-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 6).

6-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiment Stab z.b.V. 6).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации во Франкфурте-на-Одере в WK III из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 14-й армии.


01.12.1939


Штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


07.02.1940


Штаб переименован в 6-го командира строительных войск и размещен в Норвегии.


08.1942


Во время компании против России развернут в Центральной России в составе 4-й армии.


19.08.1943


штаб переименован в 6-й инженерный полковой штаб z.b. V.


1944


штаб переброшен в Лапландию в Норвегии и развернут в 20-й горной армии.


1945


штаб размещен в Дании.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерно-строительный запасной и боевой подготовки батальон (строительный).


Кроссен , WK III


7-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 7).

7-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 7).

7-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiment Stab z.b.V. 7).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK III из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 14-й армии.


01.12.1939


Штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


07.02.1940


переименован в 7-го командира строительных войск.


04.1940


штаб переброген на Запад в состав 12-й армии.


01.07.1940


штаб находился в составе штаба военно-воздушного округа (Luftgaukommando) Бельгии / Северной Франции.


06.06.1941


штаб переброшен на Восток.


22.06.1941


Во время компании против России развернут на севере России в составе 16-й армии.


22.01.1942


Переброшен в состав 18-й армии.


19.08.1943


штаб переименован в 7-й инженерный полковой штаб z.b. V.


1944


действовал на севере России в группе армий Север.


1945


штаб развернут в группе армий Курляндия.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерно-строительный запасной и боевой подготовки батальон (строительный).


Кроссен , WK III


8-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 8).

8-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 8).

8-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiment Stab z.b.V. 8).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK III из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе XIV-го армейского корпуса 10-й армии.

Штаб находился в подчинении 3-го главного строительного штаба , позже - 11- го главного строительного штаба.


01.12.1939


Штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


переименован в 8-го командира строительных войск, и переброшен на Запад.


26.07.1940


Штаб дислоцировался в Нидерландах в подчинении Главкома ВМФ.


06.1941


В компании против России штаб развернут на юге России в составе LI-го армейского корпуса 17-й армии.


07.1942


Переброшен в состав 1-й танковой армии.


19.08.1943


штаб переименован в 8-й инженерный полковой штаб z.b. V.


1944


Переименован в штаб 8-й армейской строительно-инженерной бригады.


9-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 9).

9-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 9).

9-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiment Stab z.b.V. 9).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK III из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 10-й армии.


01.12.1939


Штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


переименован в 9-го командира строительных войск и переброшен на Запад.


26.07.1940


штаб действовал в составе Комендатуры Командующего Кенигсберга.


07.12.1940


штаб в подчинении 7-го главного строительного штаба и использовался в WK X и WK XI.


06.1941


В компании против России действовал в составе 9-й армии.


Кон.1941


штаб на короткое время перешел в подчиненииКомандующего тылового прифронтового района Центр, позже снова в составе 9-й армии.


19.08.1943


штаб переименован в 9-й инженерный полковой штаб z.b. V.


07.1944


Разгомлен в центре России.


20.09.1944


штаб расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерно-строительный запасной и боевой подготовки батальон (строительный).


Кроссен , WK III


10-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 10).

10-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 10).

10-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiment Stab z.b.V. 10).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK II из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на севере Польши в составе 4-й армии.


03.12.1939


Штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


переименован в 10-го командира строительных войск и переброшен на Запад.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 16-й армии.


06.1941


В компании против России действовал в составе 3-й танковой группы.


1942/1943


Штаб дислоцировался: с весны 1942 г.-в VI-м армейском корпусе, с осени 1942 г.- в XXVII-го армейском корпусе (оба в 9-й армии) м с начала 1943 г.- в группе армий Центр.


09.02.1943


штаб переименован в 10-й инженерный полковой штаб z.b. V. и действовал в составе группе армий Центр.


1945


В конце войны штаб находился в Восточной Пруссии в составе VI-го армейского корпуса 4-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WК X


15-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 15).

15-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 15).

15-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiment Stab z.b.V. 15).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK V из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в подчинении 7-го главного строительного штаба.


нач.12.1939


Штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


переименован в 15-го командира строительных войск и переброшен на Запад.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе группы армий С


31.05.1941


переброшен на Восток.


06.1941


В компании против России действовал в составе группы армий Центр.


1943


штаб действовал в составе 2-го полевого авиакорпуса ВВС.


19.08.1943


штаб переименован в 15-й инженерный полковой штаб z.b.V.


1944


Действовал в составе 2-й армии.


1945


В конце войны находился в составе 3-й танковой армии в группе армий Центр, далее в Восточной Пруссии.


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WК V


1944


5-й инженерный запасной батальон


Ульм , WК V.


16-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 16).

16-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 16).

16-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiment Stab z.b.V. 16).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK V из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западев подчинении 7-го главного строительного штаба.


29.01.1940


переименован в 16-го командира строительных войск.


05.1940


В кампании против Франции действовал в группе армий С.


16.08.1940


действовал на севере Франции в подчиении Комендующего войсками в Бельгии / Северной Франции.


06.1941


В компании против России действовал в составе 2-го армейского корпуса 16-й армии.


Лето 1941


Перешел в непосредственное подчинение 16-й армии.


Нач.1942


действовал в составе XXVIII-го армейского корпуса 16-й армии.


10.02.1943


переименован в 16-й инженерный полковой штаб z. b.V.


1944/45


действовал в составе группы армий Север.


1945


Дислоцировался в Курляндии, затем в составе группы армий Курляндия.


4.08. 1943 г. при штабе 16-й армии в составе :


656-й инженерный батальон.

мостовая колонна B 3 (оборудование).

566-й и 674-й мосто- строительные батальоны.

132-й, 306-й, 27-й и 19-й строительные батальоны.

2-я и 4-я роты 98-го строительного батальона.


14.09. 1943 г. при штабе 16-й армии в составе:


566-й и 674-й инженерные мостовые батальоны.

132-й, 306-й, 87-й, 98-й и 27-й строительные батальоны.

19-й государственный строительный батальон.


14.10. 1943 г. при штабе 16-й армии в составе:


566-й и674-й дорожно-строительные батальоны.

132-й, 306-й, 87-й, 98-й и 27-й строительные батальоны.

19-й государственный строительный батальон.


24.11. 1943 г. при штабе 16-й армии в составе:


672-й инженерный батальон.

мостовые колонны B 3, B202, B352, B566, B 674, B 87, B 132, B 306

4-я рота 19-го государственного строительного батальона.

Организация Тодта (OT)-Stab Kulka.


Комплектование (Ersatzgestellung):


16-й инженерный запасной батальон


Кельн, WК VI.


18-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 18).

18-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 18).

18-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 18).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK V из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в сосиаве 7-й армии.


Нач.12.1939


Штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


20.02.1940


переименован в 18-го командира строительных войск.


05.1940


В кампании против Франции действовал в группе армий С


04.1941


Штаб действовал в составе 12-й армии.


06.1941


В компании против России действовал в составе 17-й армии.


07.1942


Действовал на юге Россиив состае 2-й армии.


16.03.1943


переименован в 18-й инженерный полковой штаб z.b.V.


1944


Переброшен в Галицию в состав группы армий А.


01.1945


Действовал в составе LXXXVIII-го армейского корпуса.

В конце войны штаб дислоцировался в Нидерландах в составе 25-й армии в группе армий H.


01.1945 г. при штабе LXXXVIII -го армейского корпуса в составе:


310-й строительный батальон.

1-я рота 798-го инженерно-строительного батальона.

752-й армейский инженерный батальон.

913-й легкая инженрная рота штурмовых лодок.

893-й тяжелая танковая мостовая колонна.

мостовая колонна B 624.

части 902-й легкой инженрной роты штурмовых лодок.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бриг, WК VIII


20-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment z.b.V. 20)


Лето 1940


Сформирован со штабом и инженерным парком. Предположительно он стал штабом инженерных частей WК X, которые были переброшены в Данию.


23-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 23).

23-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 23).

23-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 23).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации под Аахеном в WK VI из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в составе 5-й армии.


29.01.1940


В Оснабрюке переименован в 23-го командира строительных войск.


28.03.1940


Штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


19.07.1940


Переброшен в Генерал-губернаторство.


22.06.1941


В компании против России действовал в составе XVII-го армейского корпуса 6-й армии, а с 07.1941 г. -в подчинении 6-й армии.


Лето 1942


Участвовал в наступлении на Сталинград.


01.1943


большая часть штаба уничтожена в Сталинграде.


20.05.1943


Из остатков 23-го командира строительных войск и штаб-офицера инженерных частей Командующего войсками вермахта в Крыму, в группе армий А сформирован 23-й инженерный полковой штаб.

Штаб дислоцировался на юге России.


08.1944


преобразован в штаб 754-й армейской инженерной бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


16-й инженерный запасной батальон


Вестхофен в Кельне, WК VI


24-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 24).

24-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 24).

24-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 24).


26.08.1939


Сформирован под Аахеном в WK VI из частей Имперской службы труда (RAD) в ходе мобилизации и дислоцировался на Западе на Нижнем Рейне в составе 5-й армии.


29.01.1940


В Оснабрюке в WK VI переименован в 24-го командира строительных войск.


29.03.1940


штаб в Оснабрюке преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции штаб действовал в составе 4-й армии в группе армий С.


26.07.1940


Штаб дислоцировался на Атлантическом побережье Франции в подчинении Командующему ВМФ Северной Франции под Командованием адмирала во Франции.

В составе штаба находились 11-й, 26-й и 99-й строительные батальоны.


11.03.1941


штаб переброшен на Восток.


06.1941


В компании против России действовал в центре России в составе XII-го армейского корпуса 4-й армии, с осени 1941 г. - в составе XIII-го армейского корпуса во 2-й армии.


лето1942


штаб действовал в составе 4-й танковой армии.


10.1942


на юге России штаб переброшен в группу армий Дон.


23.02.1943


на юге России штаб переименован в 24-й инженерный полковой штаб z.b. V. и размещен на Дону.


1944


Дислоцировался в Польше в составе 4-й танковой армии.


1945


Переброшен в Силезию и действовал в составе 4-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Хёкстер, WК VI


26-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 26).

26-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 26).

26-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 26).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK VI из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западев составе 5-й армии.


29.01.1940


переименован в 26-го командира строительных войск.


01.03.1940


штаб преобразован в Командованиие военного округа (Wehrbezirkskommando) Оснабрюка, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


06.1941


В компании против России действовал в составе 6-й армии.


Лето 1942


на юге России перешел в состав 4-й танковой армии.


19.08.1943


штаб переименован в 26-й штаб инженерного полка z.b.V. и дислоцировался на юге России.


02.1944


Штаб уничтожен в Черкассах.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Арнсберг, WК VI


31-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 31).

31-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 31).

31-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 31).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 10-й армии.


12.1939


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


переименован в 31-го командира строительных войск.


06.1941


В компании против России действовал на севере России в составе 18-й армии.


Нач.1942


Перешел в состав 16-й армии.


07.1942


действовал в составе 16-й армии в подчинении 21-го главного строительного штаба.


25.02.1943


переименован в 31-й инженерный полковой штаб z.b. V.


19.08.1943


Переименован в штаб полка и дислоцировался на севере России.


1945


В конце войны штаб дислоцироваося в Курляндии в составе L-го армейского корпуса в 18-й армии.


14.09. 1943 при штабе 8-го армейского корпуса:


Pionier-Bataillon 672-й инженерный батальон.

683-й, 562-й и 680-й мостостроительные батальоны.

25-й строительный батальон.


14.10. 1943 при штабе 8-го армейского корпуса:


671-й и 487-й инженерные батальоны.

562- й и 580- й дорожно-строительные батальоны.

25-й строительный батальон.


15.08. 1943 при штабе 8-го армейского корпуса:


672-й инженерный батальон.

5/202, 37/202 снегоуборочные команды.

413-й инженерно-строительный батальон с 350-й строительной ротой.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


32-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 32).

32-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 32).

32-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 32).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Намсау в Силезии в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 8-й армии.


07.02.1940


переименован в 32-го командира строительных войск.


26.04.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


Кон.1940


штаб дислоцировался в Восточной Пруссии.


22.06.1941

/1942


В компании против России действовал: с 22.06.1941 г.- в составе 18-й армии, с 07.1941 г.- в 4-й танковой группе, с начало 1942 г. -в 18-й армии, с 10.1942 г. - в 11-й армии и с 12.1942 г.-в 18-й армии.


19.08.1943


штаб переименован в 32-й инженерный полковой штаб z.b. V. и дислоцировался на севере России, затем в Курляндии.


1945


В конце войны дислоцировался на Одере.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


33-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 33).

33-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 33).

33-й инженерный полковой штаб (Pionier-RgtStab 33).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Бернштадте в Силезии в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 8-й армии.


15.02.1940


переименован в 33-го Командира строительных войск.


23.05.1940


штаб в Намслау в WК VII преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


06.1941


В компании против России действовал в составе 4-й армии, с осени 1941 г. -в составе 2-й армии.


1941/42


действовал в Центре России в составе 2-й танковой армии.


28.06.1942


штаб действовал в составе 10-го главного строительного штаба, в его подчинении находились: 222-й и 421-й строительные батальоны, 576-й и 580-й дорожно-строительные батальоны.


19.08.1943


штаб переименован в 33-й инженерный полковой штаб и дислоцировался в центре России.


11.1944


действовал в составе VIII-го армейского корпуса.


1945


В конце войны развернут на Одере в составе 9-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг, WК VIII


34-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 34).

34-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 34).

34-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 34).

534-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 534).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 8-й армии.


15.01.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


переименован в 34-го Командира строительных войск.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 16-й армии


06.1941


В компании против России действовал в составе 8-го армейского корпуса 9-й армии.


10.1941


в ходе операции Тайфун развернут в составе 9-й армии.


11.1941


Переброшен на юг России в состав 2-й танковой армии.


1942


Действовал в составе LVII-го армейского корпуса.


19.08.1943


штаб переименован 34-й инженерный полковой штаб z.b.V. и дислоцировался на юге России.


21.02.1944


переименован в штаб 534-го инженерного полка.


1945


в конце войны штаб находится на Западе и в подчинении Главнокомандующего Запад.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


21.02.1944


213-й инженерный запасной батальон


Глогау , WК VIII


35-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 35).

35-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 35).

35-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 35).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Глогау в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в сосиаве 10-й армии.


15.01.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


16.02.1940


переименован в 35-го командира строительных войск и дислоцировался на Западе .


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 16-й армии


22.06.1941


В компании против России действовал на севере России в составе 16-й армии, далее в составе X-го армейского корпуса.


07.1942


Находясьв 16-й армии развернут в 21-го главного строительного штаба.


10.1942


действовал под Ленинградом в составе 11-й армии, а с 12.1942 г. - в составе 18-й армии.


17.03.1943


переименован в 35-й инженерный полковой штаб z.b.V.


19.08.1943


Переименован в штаб полка (без z.b.V.) и дислоцировался на севере России.


1945


В конце войны действовал в Курляндии в составе 1-го армейского корпуса 18-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг, Глогау , WК VIII.


36-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 36).

36-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 36).

36-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 36).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 8-й армии.


Кон1939/

нач.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


07.02.1940


переименован в 36-го командира строительных войск и использовался на Западе .


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 16-й армии


06.1941


В компании против России действовал на юге России в составе 6-й армии.


17.03.1943


переименован в штаб 36-й инженерный полковой штаб и дислоцировался на юге России.


1945


В конце войны действовал в Венгрии в составе группы армий Юг.


37-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 37).

37-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 37).

37-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 37).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 10-й армии.


29.01.1940


переименован в 37-го Командира строительных войск.


10.06.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


06.1941


В компании против России действовал на юге России в составе 6-й армии, а с осени - в составе 11-й армии.


19.08.1943


штаб переименован в 37-й инженерный полковой штаб и дислоцировался на юге России.


39-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 39).

39-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 39).

39-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 39).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Качере в Верхней Силезии в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши в составе 14-й армии.


15.01.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


09.02.1940


переименован в 39-го Командира строительных войск и дислоцировался на Западе .


лето 1940


штаб развернут в составе Люфтваффе, расположеного в Бельгии.


Кон.1940


штаб переброшен во Францию, но все еще действовал в составе Люфтваффе.


22.06.1941/

1943


В компании против России штаб действовал:с 22.06.1941 г. - в составе 9-й армии, с осени 1941 г.- в состав 4-й армии и с 1942 г.- вновь в составе 9-й армии.


09.02.1943


переименован в 39-й инженерный полковой штаб z.b.V.


25.09.1943


Переименован в штаб (без z.b.V.) полка и моторизован. Дислоцровался в центре России, в т.ч. в Белгороде и Орше.


1945


В конце войны действовал в Восточной Пруссии в составе XXXXI-го танкового корпуса в 4-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WК IX


40-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 40).

40-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 40).

40-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 40).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на юге Польши.


15.01.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


переименован в 40-го командира строительных войск и использовался на Западе .


22.06.1941


В компании против России действовал в составе VII-го армейского корпуса 4-й армии, затем в составе 2-й танковой группы.


осень 1941


штаб перешел в подчинение 4-й армии.


09.02.1943


переименован в 40-й инженерный полковой штаб и размещен в центре России


1945


Развернут на Западе в составе 5-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WК III


42-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 42).

42-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 42).

42-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 42).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK XII из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Западе в составе 5-й армии.


Нач. 01.40


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


18.02.1940


переименован в 42-го Командира строительных войск и дислоцировался на Западе.


06.1941


В компании против России действовал в составе 9-й армии.


Лето 1942


штаб переброшен во 2-ю армию.


19.08.1943


штаб переименован в 42-й инженерный полковой штаб z.b.V. и размещен в центре России в группе армий Центр.


1945


В конце войны действовал в Западной Пруссии в составе XXIII-го армейского корпуса во 2-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс, WК XII


16.05.1944


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WК XII


45-й щтаб строительного участка (Abschnittbaustab 45).

45-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 45).

45-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 45).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK XII, из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Западе в 15-м главном строительном штабе в составе 1-й армии.


29..01.1940


переименован в 45-го Командира строительных войск.


03. 1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта и действовал на Западе.


05.1940


В кампании против Франции действовал в группе армий С.


04.1940


во время Балканской кампании развернут в составе 12-й армии.


06.1941


В компании против России действовал в составе в XXXXVIII-м армейском корпусе 1-й танковой группы.


1942


действовал в составе 1-й танковой армии в группе армий А.


19.08.1943


штаб переименован в 45-й штаб инженерного полка z.b. V.и размещен на юге России.


1945


В конце войны дислоцировался в Венгрии в группе армий Юг, далее развернут в Штирии.


71-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 71).

71-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 71).

71-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 71).


26.08 1939


сформирован в ходе мобилизации в Берлине-Ланквице в WK III из частей Имперской службы труда (RAD) Гауляйтерство IX и действовал на Западе.


29..01.1940


переименован в 71-го Командира строительных войск.


03.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта и действовал на Западе .


05.1940


В кампании против Франции штаб развернут в составе 16-й армии в группе армий А.


06.1941


В компании против России действовал на севере России в составе ХХХХI-го армейского корпуса 4-й танковой группы.


07.1941


действовал в составе ХХХVIII-го армейского корпуса 18-й армии


Нач. 1942


Перешел в подчинение 18-й армии.


Лето 1942


штаб развернут в составе 1-го армейского корпуса 18-й армии, позже снова в подчинении 18-й армии.


19.08.1943


штаб переименован в 71-го штаба инженерного полка z.b. V. и действовал на севере России.


1945


В конце войны действовал в Курляндии в составе XXXVIII-го танкового корпуса 16-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WК III


31.05.1944


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WК III


103-й Штаб строительного участка (Abschnittbaustab 103).

103-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 103).

103-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 103).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Восточной Пруссии в WK I из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Востоке.


29.01.1940


переименован в 103-го командира строительных войск.


12.02.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта и действовал на Востоке.


06.1941


В компании против России действовал в качестве резерва группы армий Юг, с осени 1941 г. -в составе 11-й армии на юге России.


1942


Действовал в составе 11-й армии.


19.08.1943


в Восточной Пруссии штаб переименован в 103-й инженерный полковой штаб, и размещен на юге России, позже дислоцировался в Венгрии.


1945


В конце войны действовал в Словакии и развернут в составе 558-го коменданта тылового армейского района (Koruck 558) 8-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Модлин, WК I


25.05.1944


311-й инженерный запасной батальон


Летцен, WК I.


104-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 104).

104-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 104).

104-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 104).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Восточной Пруссии в WK I из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Востоке.


29.01.1940


переименован в 104-го командира строительных войск.


03.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта и действовал на Востоке.


22.06.1941

/1942


В компании против России использовался: с 22.06.1941 г. -в составе V-го армейского корпуса 3-й танковой группы, с 09.1941 г. - в составе XXXX-го, XXIII-го и VI-го армейских корпусов 9-й армии, с осени 1942 г. - в составе 9-й армии.


19.08.1943


штаб переименован 104-й инженерный полковой штаб в Восточной Пруссии и размещен в центре России в Бобруйске, позже в излучине Вислы под Радомом.


1945


В конце войны действовал в составе 9-й армии на Одере.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Модлин , WК I


106-й щтаб строительного участка (Abschnittbaustab 106).

106-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 106).

106-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 106).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Восточной Пруссии в WK I из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Востоке.


осень1939


штаб в составе 33-го главного строительного штаба в Генерал-губернаторстве.


29.01.1940


штаб переименован в 106-й командир строительных войск.


01.03.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта и действовал на Востоке.


06.1941


В компании против России действовал в составе IX-го армейского корпуса в 4-й армии и с 07.1941 г. в составе 2-й танковой группы.


Лето 1941


штаб действовал во 2-й танковой группы, а затем во 2-й танковой армии.


Лето 1942


штаб в составе LIII-го армейского корпуса 2-й танковой армии, с осени 1942 г. вновь во 2-й танковой армии.


10.1942


Действовал в составе LIII-го армейского корпуса.


19.08.1943


штаб переименован в 106-й инженерный полковой штаб в Восточной Пруссии и размещен в центре России.


15.02.1944


В составе 1-го армейского корпуса


1945


В конце войны в Западной Пруссии.


Структура (Gliederung):

655-й инженерный батальон

92/202 снегоуборочные команды

502-й дорожностроительный инженерный батальон

28-й и 214-й инженерно-строительные батальоны

OT-Oberbauleitung Polozk


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Модлин , WК I


107-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 107).

107-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 107).

107-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 107).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Восточной Пруссии в WK I из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Востоке.


01.12.1939


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


Переименован в 107-го командира строительных войск.


С 23.02.по 31.07.40


Именовался как 107-й инженерный полк.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 12-й армии.


06.1941


В компании против России действовал на юге России в 17-й армии.


1942


Переброшен в состав 2-й армии.


19.08.1943


в Восточной Пруссии штаб переименован в 107-й инженерный полковой штаб.


1944


действовал на юге России, далее под Ясспми в 8-й армии, затем в Венгрии.


1945


В конце войны действовал в Словакии и развернут в составе 558-го коменданта тылового армейского района (Koruck 558) 8-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Модлин, WК I


108-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 108).

108-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 108).

108-й (моторизованный) инженерный полковой штаб (Pionier-Regiment Stab 108).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Восточной Пруссии в WK I из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Востоке.


01.12.1939


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


29.01.1940


штаб переименован в 108-го командира строительных войск и дислоцировался на Западе.


06.1941


Во время кампании против России штаб действовал в центре России, затем на юге России.


1942


Штаб действовал в составе 2-й армии в группе армий Б..


09.02.1943


переименован в 108-й (моторизованный) инженерный полковой штаб (как штаб z.b.V.).


19.09.1943


Переименован как (моторизованный) штаб полка (без z.b.V.)


11.1944


штаб в подчинении ХХХХ-го танкового корпуса.


1945


Действовал в Восточной Пруссии в составе 4-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Модлин, WК I


112-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 112).

112-й инженерный полковой штаб (Pionier -Regiment Stab 112).


15.06.1943


Сформирован в WK IX и действовал в Италии.


19.08.1943


штаб дислоцировался в Италии где переименован в 112-й инженерный полковой штаб.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца, WК IX


405 -йинженерныйбоевойподготовкиполковойштаб (Pionier-Ausbildungs-Regimentsstab 405).

405-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab 405).


09.1944


Штаб Сформирован в WК VI для руководства 843-м, 844-м, 845-м учебными инженерными батальонами, а затем 843-м, 844-м, 845-м Рейнскими инженерными батальонами. Штаб дислоцировался в Динслакене.


03.1945


Переброшен в Стендаль в WК XI и штаб действовал в составе группы армий Н.


18.04.1945


переименован в 405-й инженерный полковой штаб.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК VI


413-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 413).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WК XII Командованием пограничных войск Саарпфальц и действовал на Западе.


06.1941


В компании против России действовал на юге России.


1942


Развернут в составе 6-й армии в группе армий Б.


01.1943


Разгромлен в Сталинграде.


1944


Штаб вновь восстановлен и действовал в Италии в армейской группе Занген, позже в армии Лигурия, затем в составе 14-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц, WК XII


500-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab (mot.) 500).


20. 12. 1944


Сформирован и использовался в составе танкового корпуса Великая Германия (только штаб)


504-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 504).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в армейском пакете M= Мюнстер в WК VI и действовал в Польше в составе 6-й армии.


1940


Действовал на Западе в составе 16-й армии.


21.03.1941


Переброшен на Восток в состав 4-й армии.


1942


Использовался в группе армий Центр.


1944


В конце войны дислоцировался в Курляндии в составе 16-й армии.


15.02.1944.


ХХХХIII-му армейскому корпусу подчинялись 96-я и 97-я снегоуборочные роты /202.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден , WК VI


507-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 507).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в армейском пакете K= Кассель в WК IV и использовался на Западе.


22.06.1941


Участвовал в кампании против России.


1942


Штаб действовал в составе 2-й армии в группе армий Б.


Нач.1945


действовал в составе 2-й армией на Нареве, в конце войны штаб использовался в Западной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WК IV


511-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 511).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в армейском пакете S= Штутгарт в WК V и действовал на Западе .


22.06.1941


Участвовал в кампании против России.


1942


Штаб действовал в составе 1-й танковой армии на Кавказе в группе армий А


11.1944


Дислоцировался в Венгрии.Штаб напавлен на формирование штаба 127-й армейской инженерной бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм , WК V


512-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 512).


01.02.1941


Сформирован в ходе мобилизации в WК II и действовал в России.


1942


действовал в составе 3-й танковой армии в группе армий Центр.


11.1944


Штаб в группе армий Центр направлен на формирование штаба 47-й армейской инженерный бригады


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч, WК II


5-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 5).

5-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 5).

513-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 513).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK II из частей Имперской службы труда (RAD)и действовал на севере Польши в составе 4-й армии в подчинении 1-го главного строительного штаба.


01.12.1939


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


07.02.1940


переименован в 5-го командира строительных войск.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 16-й армии.


01.02.1941


в WК II переименован в 513-й инженерный полковой штаб z.b.V.и переброшен в Россию.


1942


действовал в составе 9-й армии в группе армий Центр.


1945


в конце войны штаб дислоцировался в Восточной Пруссии в составе 3-й танковой армии, затем в составе XXVI-го армейского корпуса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шлаве, WК II


17-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 17).

17-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 17).

514-й инженерный полковой штаб z.b. V (Pionier-Regiments-Stab .z.b.V. 514).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK V из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Западе в составе 7-й армии.


21.02.1940


переименован в 17-го командира строительных войск.


01.04.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции действовал в группе армий С, где находился до конца 1940 г..


27.01.1941


штаб переброшен из Колмара в Ульм, где переменован в 514-й инженерный полковой штаб z.b.V. Затем штаб переброшен в Россию.


1942


действовал в составе 18-й армии в группе армий Север под Ленинградом, недолгое время в составе 11-й армии.


1945


В конце войны штаб развернут в Восточной Пруссии в составе 3-й танковой армии, затем в составе XXVIII-го армейского корпуса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм, WК V


38-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 38).

38-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 38).

515-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 515).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK VIII из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на юге Польши в составе10-й армии.


Нач.12.39


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


07.02.1940


переименован в 38-го командира строительных войск.


05.1940


В кампании против Франции штаб действовал в составе 16-й армии, затем размещен на востоке Франции.


01.02.1941


расформирован, из штаба сформирован 515-й (моторизованный) штаб инженерного полка z.b. V.


1945


В конце войны штаб находится в составе 4-й танковой армии в излучине Вислы, затем в составе XXXXVIII-го танкового корпуса в Силезии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм, WК V


19-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 19).

19-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 19).

516-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 516).


26.08 1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK V из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Западе в составе 7-й армии.


Кон.1939


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта.


20.02.1940


переименован в 19-го командира строительных войск.


1940


действовал в составе 12-й армии.


Кон.1940


Переброшен в состав 17-й армии.


25.02.1941


штаб переведен в WK V, где переименован в 516-й штаб инженерного полка z.b. V.


1942


развернут в группе армий Центр в составе 3-й танковой армии.


1945


В конце войны штаб дислоцировался в излучине Вислы, в составе 17-й армии, затем в составе 5-го армейского корпуса в Лужице.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WК V


41-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 41).

41-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 41).

517-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 517).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK XII из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Западе в составе 5-й армии.


15.01.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта


01.03.1940


переименован в 41-го командира строительных войск. Штаб действовал на Западе в Эйфеле.


Лето 1940


штаб переброшен во Францию.


01.02.1941


Расформирован; в WК XII из штаба сформирован 517-й штаб инженерного полка z.b. V. и дислоцировался в России.


1942


В подчинении командира автодорог (Kommandeur Autobahn) группы армий Центр.


07.1944


переименован в штаб 62-й инженерной бригады, однако по спискам он оставался 517-м инженерным полком.


1945


действовал в составе 2-й армии в Нареве, затем в XX-м армейском корпусе в Западной Пруссии.


44-й Штаб строительного участка (Abschnittbaustab 44).

44-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 44).

518-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 518).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK XII из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Западе в составе 1-й армии в подчинении 14-го главного строительного штаба.


01.03.1940


переименован в 44-го командира строительных войск.


01.04.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта и продолжал действовать на Западе .


05.1940


В кампании против Франции штаб дислоцировался в группе армий С.


01.02.1941


в WК XII штаб переименован в штаб 518-го (моторизованный) инженерного полка z.b.V.


1942


развернут во 2-й танковой армии в группе армий Центр.


1945


в конце войны штаб дислоцировался в Венгрии в составе 6-й армии, затем в составе III-го танкового корпуса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц, WК V


46-й Штаб строительного участка (Abschnittbaustab 46).

46-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 46).

519-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 519).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK XII из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Западе в составе 1-й армии в подчинении 15-го главного строительного штаба.


29..01.1940


переименован в 46-го командира строительных войск.


01.04.1940


штаб преобразован, заменив служащих Имперской службы труда на военнослужащих Вермахта и продолжал действовать на Западе .


05.1940


В кампании против Франции штаб действовал в группе армий С.


01.02.1941


в WК XII штаб переименован в штаб 519-го (моторизованный) инженерного полка z.b.V. и переброшен в Россию.


1942


действовал в группе армий Север.в составе 18-й армии.


1945


В конце войны развернут в Курляндии в составе 18-й армии


04.07. 1943 г. в штабе X-го армейского корпуса:


656-й инженерный батальон (без 3-й роты)

мостовая колонна B 801

25-й крепостной инженерный штаб

4-я рота 25-го крепостного строительного батальона

3-я рота 566-го мостостроительного батальона

680-й дорожно-строительный батальон

108-й строительный батальон

98-й строительный батальон


04.08. 1943 г. в штабе X-го армейского корпуса:


I-я крепостная инженерная группа./25

мостовая колонна B 801 (с оборудованием)

4-я рота 25-го крепостного строительного батальона

2-я рота 108-го строительного батальона

98-й строительный батальон (без 2-й и 4-й рот)


14.09. 1943 г. в штабе X-го армейского корпуса:


656-й инженерный батальон

мостовая колонна B 801 (с оборудованием)

108-й инженерно-строительный батальон


14.10. 1943 г. в штабе X-го армейского корпуса:


656-й и 488-й инженерные батальоны

мостовая колонна B 801

108-й строительный батальон


15.02. 1943 г.в штабе X-го армейского корпуса:


656-й, 671-й, 652-й, 676-й инженерные батальоны

3-я рота 657-го инженерного батальона

90/202, 91/202, 93/202, 94/202 снегоуборочные команды

31-й инженерный учебный взвод радиоперехвата

(Pionier-Lehr-Horchzug)

680-й дорожностроительный инженерный батальон

108-й, 25-й, 87-й и 306-й инженерно-строительные батальон

414 -й инженерно-строительный батальон (2 роты)


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц, WК V


01.06.1944


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WK XII


47-й штаб строительного участка (Abschnittbaustab 47).

47-й командир строительных войск (Kommandeur der Bautruppen 47).

520-й инженерный полковой штаб z.b.V. (Pionier-Regiments-Stab. z.b.V. 520).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK III из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на Западе в составе 1-й армии в подчинении 15-го главного строительного штаба.


29..01.1940


переименован в 47-го командира строительных войск.


01.04.1940


штаб преобразован, заменив военнослужащих Имперской службы труда (RAD). Штаб продолжал дислоцирвался на Западе.


05.1940


В кампании против Франции штаб в группе армий С.


01.02.1941


в WК XII штаб переименован в штаб 520-го (моторизованного) инженерного полка z.b.V. Затем штаб переброшен в Россию.


09.1941


действовал в составе в XXXXVIII-го танкового корпуса.


1942


действовал на юге России в группе армий Б в составе 4-й танковой армии.


11.1944


В группе армий Юг в Венгрии направлен на формирование штаба 52-й армейской инженерной бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц, WК V


01.06.1944


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WK XII


522-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 522).


Лето 1944


Сформирован в группе группой армий А и дислоцировался в России.


11.1944


находясь в излучены Вислы штаб направлен на формирование штаба 155-й армейской инженерно-строительной бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IV


541-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 541).


19. 08.1939


Сформирован в WK I в армейском пакете О=Восточная Пруссия.До 26.08.1939 г. использовался в качестве учебной части. Участвовал в компании против Польши и Франции.


06.1941


Переброшен на север России.


1942


Действовал в составе 16-й армии в группе армий Север.


1945


В конце войны развернут в Курляндии в составе 18-й армии.


04.07. 1943 г. в штабе II-го армейского корпуса:


660-й инженерный батальон

3-я рота 656-го инженерного батальона

мостовая колонна T 193 (с оборудованием)

мостовая колонна T 196 (с оборудованием)

26-й крепостной строительный батальон (штаб, 1-я и 4-я роты)

Крепостной инженерный штаб II./25


04.08. 1943 г. в штабе II-го армейского корпуса:


660-й инженерный батальон

мостовая колонна T 193 (с оборудованием)

мостовая колонна T 196 (с оборудованием)

26-й крепостной строительный батальон (штаб, 1-я и 4-я роты)

Крепостной инженерный штаб II./25

502-й позиционно-строительный батальон

413-й строительный батальон с 350 и 254-й строительными ротами


14.09. 1943 г. в штабе II-го армейского корпуса:


660-й инженерный батальон

мостовая колонна T 193 (с оборудованием)

мостовая колонна T 196 (с оборудованием)

26-й крепостной строительный батальон (штаб, 1-я и 4-я роты)

502-й позиционно-строительный батальон

413-й строительный батальон с 350 и 254-й строительными ротами


14.10. 1943 г. в штабе II-го армейского корпуса:


660-й инженерный батальон

496-й инженерный батальон

мостовая колонна T 193 (с оборудованием)

мостовая колонна T 196 (с оборудованием)

26-й крепостной строительный батальон (штаб, 1-я и 4-я роты)

254-й строительный батальон

413-й строительный батальон с 350 и 254-й строительными ротами


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WК I


543-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 543) .


10.06.1943


Сформирован в Кюстрине в WК III и действовал в Италии.


1944


развернут в составе 14-й армии.


1945


Затем в составе 10-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


43-й инженерный запасной батальон


Кюстрин , WК III


544-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 544) .


10.09.1943


Сформирован в WК I и действовал на Восточном фронте.


1945


Дислоцировался в Восточной Пруссии в составе 4-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WК I


545-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 545).


12. 09. 1943


Сформирован в WК X и действовал в России.


1944/1945


В конце войны штаб находился в Словакии, а в 1945 г.- в составе 8-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WК X


546-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 546).


09.09.1943


Сформирован в WК VI


1944/1945


В конце войны штаб дислоцировался в Венгрии, в 1945 г.- в составе 6-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


16-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WК VI


547-й инженерный полковой штаб Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 547).


07.09.1943


Сформирован в WК VII.


1944/1945


В конце войны штаб дислоцировался в группе армий Центр, позднее в Восточной Пруссии в составе группы армий Север


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


548-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 548).


09.09.1943


Сформирован в WК VIII.


1944/1945


В конце войны штаб дислоцировался в Венгрии, в 1945 г. - в группе армий Юг.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бриг, WК VIII


549-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 549)


10.09.1943


Сформирован в WК IX.


10.8.1944


Штаб в составе группы армий Северная Украина был преобразован в штаб 549-й армейской инженерно- строительной бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WК IX


550-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 550).


Зима43/44


Сформирован и развернут в 20-й горной армии и действовал в Лапландии и Норвегии до конца войны..


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVIII


551-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 551).


03.1945


Сформирован при Главнокомандующем Запад и развернут в Эйфеле в составе 7-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VII


552-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 552).


03.1945


Сформирован при Главнокомандующем Запад и развернут в районе Дюссельдорфа.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VII


553-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 553)


03.1945


Сформирован при Главнокомандующем Запад и развернут в районе Везеля.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VII


инженерный полковой штаб z.b.V (Pionier-Regimentsstab z.b.V.).

554-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 554).


12.10.1944


Сформирован и действовал в составе группы армий А, затем в группе армий Южная Украина.


05.12.1944


Штаб переименован в 554-й штаб инженерный полк z.b.V. (официально с 03.1945 г.).


1944/45


В конце войны штаб дислоцировался в Венгрии, а в 1945 г. в составе 6-й армии в группе армий Юг.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IV


инженерный полковой штаб полковника Кипа (Pionier-Regimentsstab z.b.V. Oberst Kiep).

555-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 555).


04.1945


Сформирован в группе армий Север из штаба инженерного полка z.b.V полковника Кипа (бывший инженерный штаб участка Чудского озера).


1945


В конце войны штаб дислоцировался под Штеттиномв составе 3-й танковой армии.


601-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 601).


01.08.1939


Сформирован в WК II. До 26.09.1939 г. использовался как учебный полковой штаб. Штаб участвовал в Польской и Западной компаниях.


06.1941


участвовал в компании против России.


1942


Действовал в составе 1-й танковой армии в группе армий А на Кавказе.


1944/1945


В конце войны штаб дислоцировался на Западе в составе 15-й армии, затем размещен в Эйфеле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюх, WКII


604-й инженерный полковой штаб (Pionier -Regiments-Stab z.b.V. 604).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизпции в WК III в Берлине-Шпандау. Штаб участвовал в Польской и Западной компаниях.


06.1941


участвовал в компании против России.


Кон.1942


Действовал в составе 6-й армии в группе армий Б в Сталинграде.


01.1943


Разгромлен в Сталинграде.


01.06.1943


Вновь сформирован в WК III и размещен в Италии.


1944


Действовал в составе 10-й армии.


1945


Переброшен в состав 14-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WК III


605-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 605)


12.12.1941


Сформирован в WК V и дислоцировался в России.


1942


Действовал в составе 6-й армии в группе армий Б.


08.1944


Штаб уничтожен в группе армий Южная Украина и затем расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WК V


606-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 606)


1945


Сформирован и действовал в составе 9-й армии на Одере.


614-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 614)


18.06.1940


Сформирован в WК IV из инженерного учебного штаба Кенигсбрюка, который был ранее сформирован 14.02.1940 г.

Штаб дислоцировался в России в сосиаве 164-й пехотной дивизии.


1942


Действовал в составе 4-й армии в группе армий Центр.


11.1944


штаб перешел в состав LVI-го танкового корпуса.


1945


В конце войны дислоцировался на Висле и Одере в составе 9-й армии.


617-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 617)


26.08.1939


Сформирован в WК VII-го из VII-го командира инженеров и дислоцировался на Западе.


1941


Переброшен на Восточный фронт.


1942


Действовал в Крыму.в составе 11-й армии в группе армий А.


1944/45


дислоцировался в Словакии в составе 8-й армии.


31.05. 1941 в состав штаба входили:


744-й инженерный батальон с мостовой колонной B 536.

521-й мостостроительный батальон.

678-й дорожно-строительный батальон.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


620-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z. b.V. 620) .

620-йгорно-Инженерный полковой штаб (Gebirgs-Pionier-Regimentstab z.b.V.620).


26.08.1939


Сформирован в WK XVII. Штаб участвовал в Польской и Западной компаниях.


27.02.1941


Переименован в 620-й горно-инженерный полковой штаб и переброшен на Восточный фронт.


Лето 1942


Действовал в составе 17-й армии в группе армий А на Кавказе.


1944/1945


В конце войны дислоцировался в Карпатах и Верхней Силезиив составе 1-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


80-й инженерный запасной батальон


Клостернойбург, WК XVII


22.04.1944


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WК XVIII


Инженерный полковой штабБургера (Pionier-RegimentsstabBurger).

623-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 623 ).


03.07.1941


Сформирован штаб инженерного полка Бургер.


03.11.1941


Находясь в составе XXIII-го армейского корпуса 9-й армии в группе армий Центр переименован в 623-й штаб инженерный полк и использовался вРоссии.


1942


Действовал в составе 9-й армии в группе армий Центр.


1944/45


В конце войны дислоцировался в Восточной Пруссии в составе 4-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


253-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WК VI


628-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 628).


11.09.1939


Сформирован в WK XII из 3-го старшего инженерного офицера, который с 25.08.1939 г. вогловлял переправу через Рейн. Штаб дислоцировался на Западе.


1944/45


В конце войны дислоцировался в Восточной Пруссии в составе 3-й танковой армиии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц-Кастель, WК XII


664-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab 664).


Лето1944


Сформирован из строительного штаба Кавезианто и развернут в 20-й горной армии.


1944/45


В конце войны штаб дислоцировался в Лапландии и Норвегии в составе 20-й горной армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК II


665-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab 665).


Лето1944


Сформирован из строительного штаба Ловало иразвернут в 20-й горной армии.


1944/45


В конце войны штаб дислоцировался в Лапландии и Норвегии в составе 20-й горной армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК II


667-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 667).


Нач.1940


Сформирован в WK XVII действовал на Западе, затем переброшен на Восток.


1942


Дислоцировался в составе 18-й армии и временно в 11-й армии под Ленинградом.


1944/45


В конце войны штаб дислоцировался в Курляндии всоставе 16-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVII


669-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab 669).


10.1944


Сформирован и действовал в группе армий Центр. Штаб направлен на формирование штаба 627-й армейской инженерной бригады.


673-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 673).


08.04.1940


Сформирован в WK III и действовал на Западе.


06.1941


Переболшен в Россию.


Лето 1942


Действовал в составе 1-й танковой армии в группе армий А на Кавказе.


1945


дислоцировался в Эйфеле в составе 7-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WКIII


674-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 674).


15.04.1940


Сформирован в WK IV в Вайсенфельс-ан-дер-Зааледействовал на Западе, затем переброшен в Россию.


1943


Действовал в составе III-го танкового корпуса в группе армий Юг.


07-11.1944


штаб именовался так же как 50-й армейский инженерный боигадный штаб.


11.1944


штаб направлен на формирование штаба 70-й армейской инженерной бригады в группе армий А.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WК IV


677-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 677).


20.04.1940


Сформирован в WK VII и действовал на Западе, затем переброшен в Россию.


Лето 1942


Действовал на юге России в составе 6-й армии в группе армий Б.


11.1944


штаб напавлен на формирование штаба 42-й армейской инженерной бригады и действовал в 17-й армии в излучине Вислы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


678-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 678).

Инженерный полковой штаб Фельдхеррнхалле (Pionier-Regimentsstab Feldherrnhalle).


20. 05.1940


Сформирован в WK VIII действовал на Западе, затем переброшен в Россию..


1942


Действовал в составе 2-й танковой армии в группе армий Центр.


Зима 44/45


дислоцировался в Венгрии в составе 6-й армии.


04.1945


штаб напавлен на формирование штаба инженерного полка Фельдхеррнхалле и использовался в Австрии в танковом корпусе Фельдхеррнхалле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау, WK VIII


679-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab 679).


Зима 43/44


Сформирован на Балканах в группе армий F и дислоцировался в Сербии в составе ХХI-го горнострелкового корпусв.


1945


штаб переброшен в Хорватию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK II


680-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 680).

424-й инженерно-танковый полковой штаб (Panzer-Pionier-Regiment 424).


18.05.1940


Сформирован в WK X и действовал в России.


1942


Дислоцировался под Ленинградом в составе в 11-й армии.


27.11.1944


штаб напавлен на формирование штаба 424-го инженерно-танкового полка. Штаб полка сформирован при переформировании XXIV-го танкового корпуса. Сформироан только штаб и действовал в составе корпуса в излучине Вислы и в Силезии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WКX


Инженерный полковой штаб Деннеке (Pionier-Regimentsstab Dennecke)

681-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab 681)


21.07.1944


Сформирован из передвижного командного пункта инженерного полкового штаба Деннеке.


19.08.1944


Переименован в 681-й инженерный полковой штаб и дислоцировался в Словакии в составе 8-й армии.


683-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 683)


20. 07. 1943


Сформирован в WK XIII и использовался на Балканах.


1944


действовал на юге Греции в составе LXVIII-го армейского корпуса.


1945


Переброшен в Хорватию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


46-й инженерный запасной батальон


Регенсбург, WK XIII


VIII-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- KommandeureVIII).

16-й главный строительный штаб (Oberbaustab 16).

685-й (моторизованный) инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab (mot.) 685).

Инженерно-танковый полковой штаб Feldherrnhalle (Panzer-Pionier-Regiment Feldherrnhalle).


15.05.1939


Сформирован в Кёльне из IX инспекции крепостей, ранее сформированной 12.10.1937 г.


26.08.1939


Переименован в 8-й главный строительный штаб.


15.03.1940


вновь сформировн из расформированного 8-го главного строительного штаба.


12.08.1940


Переименован в начальника инженеров VIII-го армейского корпуса.


21.11.1940


В WK VI переименован в 685-й (моторизованный) инженерный полковой штаб и использовался на Западе, затем переброшен на Восточный фронт.


1942


Действовал в излучине Дона в составе 2-й армии группы армий Б.


11.1944


Переименован в штаб инженерно-танкового полка Фельдхернхалле. Действовал в Штирии в составе танкового корпуса Фельдхернхалле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден, WK VI


686-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 686 )


05.1944


Сформирован в группе армий А.


07.1944


Штаб направлен на формирование штаба 686-й армейской инженерно-строительной бригады.


690й (моторизованный) инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 690 (mot.)


20.05.1940


Сформирован в Данциге в WK XX и дислоцировался на Западе , позже переброшен в Россию.


1942


Действовал в Крыму в составе 11-й армии. Вместе с армией переброшен под Ленинград в группу армий Север, позже действовал в составе 18-й армии.


Зима 44/45


Штаб дислоцировался в Курляндии в составе 18-й армии.


31.05.1941 в состав штаба входили:


70-й инженерный батальон с мостовой колонной B 70 и 2./427.

74-й инженерный батальон с мостовой колонной B 535 и 1./410.

546-й мостостроительный батальон.

597-й и 505-й дорожно-строительные батальоны.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Эльбинг, далее Минден, WK VI


700-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab z.b.V. 700).


01.11.1939


Сформирован в WK III в Фюрстенвальде как строительный штаб тяжелого мостостроения и действоваал на Западе.


30.12.1940


Переброшен в Румынию и использовался как 700-й учебный инженерный полковой штаб.


03.1941


действоваал в составе 12-й армии. В подчинении штабанаходились 210-й и 521-й мостостроительные батальоны.


15.06.1941


Переброшен в состав группы армий Юг.


1942


Действовал на Кавказе в составе 1-й танковой армии в группе армий А.


1943


штаб переброшен в состав XXXIX-го горностелкового корпуса 17-й армии.


19.06.1944


Действовал в Словакии в составе 8-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Фюрстенвальде


04.1940


1-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Фюрстенвальде


04.01.1941


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WК III


747-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab 747).


Сер.1944


Штаб Сформирован при гланвноКомандующем Запад и действовал в Нормандии, Лотарингии и Арденнах в составе XXXXVII-го танкового корпуса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XI


ИнженерныйполкБреслау (Pionier-Regiment Breslau).


01.1945


Полк сформирован из части 28-го инженерно-танкового запасного батальона в Бреслау-Козеля и действовал составе 4-х батальонов.


инженерный полк Бриг (Pionier-Regiment Brieg).


01.1945


Полк сформирован в Бриге из 8-го инженерного запасного батальонас включением 54-го горно-инженерного запасного и боевой подготовки батальона.


инженерный полковой штаб Фейт (Pionier-Regimentsstab z.b.V. Feit).


05.1944


Полк сформирован и действовал в составе группы армий C, затем в группе армий Север.


1945


В конце войны штаб действовал в составе группе армий Курляндия.


инженерный полковой штаб Мостар ( Pionier-Regimentsstab Mostar).


Зима 1944/45


Штаб сформирован и действовал в составе группы армий F. Больше сведений нет


инженерный полковой штаб Мюллер (Pionier-Regimentsstab Muller).


07. 1944


Штаб сформирован ненадолго в группе армий Север из штаба 3-го высшего инженерного Командования. Действовал в составе 18-й армии и затем штаб переименован обратно в штаб 3-го высшего инженерного Командования.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг, WК I


Инженерный полковой штабМушнера (Pionier-Regimentsstab Muschner).


1940


Штаб сформирован и действовал в группах армий Север, Б, Центр, и вновь Север.


инженерный полковой штаб Поспих (Pionier-Regiment (mot.) z.b.V. Pospiech).


10.44/02.45


Штаб действовал в составе 18-й армии, больше свндений нет


2.инженерно-танковые полки (Panzer-Pionier-Regimenter).

424-й инженерно-танковый полк (Panzer-Pionier-Regiment 424).


27.11.1944


Сформирован как полковой штаб в ходе переформирования XXIV-го танкового корпуса. Действовал в излучине Вислы и в Силезии в составе корпуса .


инженерно-танковый полковой штаб Фельдхернхалле (Panzer-Pionier-Regiments-Stab Feldherrnhalle).


11.1944


Сформирован как полковой штаб в ходе переформирования его из 685-го инженерного полка и находился в составе танкового корпуса Фельдхернхалле.


3.инженерно-десантные полковые штабы(Pionier-Landungs-Regiments-Stabe).

767-й инженерно-десантный полковой штаб (Pionier-Landungs-Regiments-Stab 767).


12.1944


Поступил приказ о формировании в Норвегии в 20-й горной армии островного инженерного полкового штаба (Pionier-Schren-Rgt.) Норвегия в составе 761-го и 762-го островных инженерных батальонов (Pionier-Schren-Btl.).


03.1945


приказ был изменён и штаб переименован в 767-й инженерно-десантный полковой штаб. Однако формирование полка было завершено только после капитуляции.


769-й инженерно-десантный полковой штаб (Landungs-Pionier-Einsatz-Stab 769).


07.1944


Сформирован на базе инженерно-десантного учебно-запасного полка (Landungs-Pionier-Lehr-und Ersatz-Rgt.) в Фредерике и Колдинге.


05.08.1944


Переименован в 769-й инженерно-десантный полковой штаб. Однако приказ был отменён, и штаб вместе с 775-й инженерно-десантной ротой направлен в Копенгаген.


10.08.1944


штаб направлен в Данциг, затем в Пиллау и Пярну, где 28.08.1944 г. перешел в подчиние 16-й армии.

Здесь штаб проводил разведку посадочных площадок вдоль материкового побережья Рижского залива для переброски подразделений между материком и островами Балтийского моря.


04.09.1944


в подчинение 18-й армии, а с 06.09.1944 г. - 23-й пехотной дивизии.


10.09.1944


Штаб переброшен в Ригу, где включен в состав 770-го инженерно-десантного полкового штаба, но по организационным соображениям остался независимым.


13.09.1944


штаб переброшен в Аренсбургна о. Озель (с.Сааремаа) в Эстонии и возглавил инженерно-саперные части, для переброски на остров 23-й пехотной дивизии


24.09.1944


Штаб отвечал за эвакуацию с о.Вормс, а со 02.10.1944 г.- за эвакуацию с о. Даго.


08.10.1944


Штаб перешел в подчинение XXXXIII-го армейского корпуса и 25.10.1944 г. переброшен в Виндау.


23.11.1944


штаб отвечал за эвакуацию о.Сворбе .


28.11.1944


объединен с 770-м десантно-инженерным полком.


Комплектование (Ersatzgestellung):


инженерно-десантный учебный полк


Фредерика, WK X


770-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab (S. F.) 770).

770-й (моторизованный) инженерно-десантный полковой штаб (Pionier-Landungs-Regiments-Stab (mot.) 770).


24. 01. 1942


сформирован в Линдау.


21.07.1942


Переброшен в 18-ю армию для руководством операцией Северное сияние (взятие Ленинграда). Штабу подчинялись 3-я и 4-я роты инженерного учебного батальона, 902-я легкая команда штурмовых лодок (leichte Sturmboot-Kommando 902), 905-я и 911-я легкие инженерные команды штурмовых лодок (leichte Pionier-Sturmboot-Kommando 905 и 911).


08.-12.1942


штаб находился в Нарве для подготовки высадки в районе Кронштадта, руководству частями по морскому минированию и финской операцией "Rheumatismus" (уничтожение маяка Шепелева 28.09.1942 г.).


01.1943


штаб переброшен в Керчь для управления 86-м и 128-м тяжелыми переправочными батальонами и 777-й инженерно-десантной ротой снабжающих 17-ю армию на Кавказе.


06.05.1943


штаб переименован в 770-й (моторизованный) инженерно-десантный полковой штаб.


27.06.1943


полковник Хенке дополнительно взял на себя обязанности старшего инженерного начальника Керченской переправы.


С 15.09.по 09.10.1943


штаб руководил переправой через Керченский пролив из кубанского плацдарма.


13.10.1943


штаб переброшен в Николаев.


11.43/03.44


Штаб руководил снабжением, охраной и эвакуацией Херсона, Николаева и Отчакова.


с18.03 по 12.04.1944


штаб отвечал за наведение мостов через Днестр-Лиман между Овидиополем и Аккерманом.


13.05.1944


Штаб руководил операциями по высадке в Севастополе и расчистке Херсонесского полуострова, под временным руководством высшего начальника десантных инженеров.


С 17.05.44 по 26.8.44


Штаб руководил переправами в дельте Дуная и в районе Галац-Брэила, и в низовьях Прута и Серета.


26.08.1944


штаб переброшен в Германию для прохождения переподготовки.


10.09.1944


штаб переброшен из Данцига в Виндау, где участвовал в боевых действиях в Курляндии.


04.03.1945


штаб перебрался в Свинемюнде (в Померании) и взял на себя управление высадкой, освещением, снабжением, охраной, разведкой и выполнение боевых задач вдоль побережья Померании, в составе группы армий Висла и 2-й танковой армии, но в основном в Щеттинском заливе и вокруг о.Воллин и Узедом.


1945


Последним боевым пунктом штаба был Зиновиц на о.Узедом. В конце войны штаб переехал в Киль.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й мостостроительный запасной батальон


Линдау , WКVII


инженерно-десантный учебный полк


Линдау . WK VII


4. 1-й инженерно-штурмовой полк (Pionier-Sturm-Regiment 1).


01.10.1944


Сформирован в составе 1-й парашютной армии в качестве армейских войск. III-й батальон сформирован из 600-го (моторизованный) Тайфун армейского инженерного батальона z.b.V., но вскоре батальон вновь стал отдельным.

Полк участвовал в боевых действиях на Нижнем Рейне в районе Ахена и в Хюртгенском лесу.в составе группы армий Б.


Структура (Gliederung):


1944


I.:(1-3), II.:(4-6), III.:(7-9)


5.инженерные мостовые полковые штабы(Pionier-Brucken-Regiments-Stabe).

1-й инженерный мостовой полковой штаб (Pionier-Brucken-Regiment-Stab 1)


28. 07.1944


Сформирован в Дармштадте в WK XII за мостами через Рейн и действовал на Верхним Рейне в районе 19-й армии.


Структура (Gliederung):


1944


Штаб


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Гермерсхайм , WK XII


2-й инженерный мостовой полковой штаб (Pionier-Brucken-Regiment Stab 2)


01.08.1944


Сформирован в Дармштадте в WK XII за мостами через Рейн и действовал на Верхним Рейне в Саарпфальце в районе 1-й армии.


Структура (Gliederung):


1944


Штаб


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Гермерсхайм , WK I


3-й инженерный мостовой полковой штаб (Pionier-Brucken-Regiment-Stab 3)


01.08.1944


Сформирован в WK VI.


1944/1945


Развернут в Дииссельдорфе на Нижнем Рейне в составе группы армий Б.


Структура (Gliederung):


1944


Штаб


4-й инженерный мостовой полковой штаб (Pionier- Brucken -Regiment Stab 4).


01.08.1944


Сформирован в WK VI.


1944/45


Развернут в Дуйсбурге на Нижнем Рейне в составе группы армий Б.


1945


Переименован в 553-й штаб инженерного полка.


Структура (Gliederung):


1944


Штаб


Раздел 4.Инженерные батальоны.


1.инженерные батальоны (Pionier-Bataillon: 1-52, 57-60, 62, 70-74, (79), 80, 81, 86, 88, 89, 95, 97, 99-102, 104, 106, 110-114, 117-119, 121-123, 125, 126, 129, 131, 132, 134, 137-139, 141, 142, 147-152, 153 (FA), (155),156-162, 164, 165, 167-171, 173, 175-196, 198-200, 203-209, 211-223, 225-246, 248, 250 (span.), 251-258, 260, 262-269, 271, 272 274-278, 281, 282, 286, 290-300, 302-306, 309, 319-321, 323, 324, 326-349, 352, 353, 355-357, 359, 361-364, 367, 369 (kroat.), 370, 371, 373 (kroat.), 376, 377, 383-387, 389, 392 (kroat.), 402, 405, 416, 505, 545, 600 (Taifun), 606, 627, 629, 630, 632, 635, 641, 642, 651-660, 662,666,668, 669, 671, 672, 675, 676, 702, 704, 708-712, 715, 716, 719, 741-746, 748, 750-758, 900, 930, 936, 999, 1048, 1054 (FA), 1059, 1060, 1066, 1089, 1176,1190, 1316, 1456, 1458, 1462, 1541, 1542, 1544, 1545, 1548. 1549, 1551, 1553, 1559-1565, 1568, 1573-1582, 1600, 1650, 1818, Feldherrnhalle, Grodeutschland, Kreta, Kurmark).


2.армейские инжереные батальоны (Heers-Pionier-Bataillone:16, 46, 50, 60,127, 260, 327,755,756).


3 инженерные батальоны (L) (Pionier-Bataillone (L):4, 6, 9, 11 - 14, 16-21).


4. горные инженерныне батальоны (Gebirgs-Pionier-Bataillone: 54, 74, 82, 83, 85, 91, 94, 95, 99, 818, 1057).


5. лыжный инженерный батальон (Ski-Pionier-Bataillon: 85).


6. инженерно-танковые батальоны (Panzer-Pionier- Bataillone: 4, 13, 16, 19, 23, 27, 29, 32,33.37-40,49-51,57-59,79,86,87, 89, 92, 93, 98, 120, 124, 127, 130 (Lehr), 140, 144, 200, 209, 220, 424, 675,1233, Бранденбург, Feldhcrrnhallc 1, 2, Grodeutschland, Norwegen).


7.инженерные батальоны танкового корпуса (Panzerkorps-Pionier-Bataillon: 404, 500).


8.штурмовые инженерные батальоны (Sturm-Pionier-Bataillon: 43, 46, 178, 500, 501,627, Леслау , 2-й армии, 4-й армии).


9.инженерные батальоны ландвера (Landwehr-Pionier-Bataillon: 14,131,161).


10.пограничные инженерные батальоны (Grenz-Pionier-Bataillon: 71, 73, 74).


11.инженерные батальоны G (Pionier-Bataillone (G):305, 306, 307).


12.казачьи инженерные батальоны (Kosaken-Pionier-Bataillon:1, 55).


13.восточные инженерные батальоны (Ost-Pionier-Bataillon: 318, 454, 666(russ.), 672 (lett.), 905 (russ.), 1711).


14. Батальоны разминирования (Minensuch-Bataillon:z.b.V., 3).


15.инженерные батальоны Белорусского ополчения (Heimwehr-Pionier-Bataillon:1-12).


1.инженерные батальоны (Pionier-Bataillone):

2.армейские инжереные батальоны (Heeres-Pionier-Bataillone):

1-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1).


15.10.1935


Сформирован в WK I и дислоцировался в Кенигсберге в составе 1-й пехотной дивизии.


18.08.1939


Мобилизован (1-я Волна) в составе 3-х рот и мостовой колонны.


01.10.1940


1-я рота передана в 121-й инженерный батальон 121-й пехотной дивизии, рота затем вновь восстановлена.


02.1945


Сформиована 4-я рота.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WK I


2-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 2).


15.10.1935


Сформирован в WK II в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Штеттине и развернут в 32-й пехотной дивизии. Личный состав батальона использовался для формирования в Подеюч (район Штеттина) 42-го инженерного батальона.


01.09.1939


Участвовал в компании против Польши, с 05.1940 г.- в компании против Бельгии и Франции (Сомма).


01.10.1940


штаб и 2-я рота переданы на формирование 122-го саперного батальона 122-й пехотной дивизии, затем штаб и рота вновь востановлены.


06.1941/43


В компании против в России: с 06.1941 г. - в Мемвеле, Ковно, с 10.1941 г.-в Демьянске, с 02.1942 г.- южнее о.Ильмень, с 11.1943 г.-в районе Навеля.


Нач.1944


Батальонотступил к Риге, затем эвакуиован из Либаву в Данциг.


02.1945


Участвовал в боевых действиях в районе Данцига.


03.1945


эвакуирован на полуостов Хела, с 04.1944 г. -в Пиллау и затем в Плескау.


08.05.1945


Действовал в Западной Пруссии в районе Хела, где попал в плен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч,WK II


3-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 3).


15.10.1935


Сформирован в WK III в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Кюстрин и развернут в 3-й пехотной дивизии.


27.10.1939


Моторизовандля 3-й моторизованной дивизии, а конные эскадроны переданы 123-й пехотной дивизии.


01.1943


Уничтожен вместе с дивизией в Сталинграде.


01.03.1943


Вновь сформирован во Франции из 386-го (моторизованного) инженерного батальона и остатков старого батальона и развернут в 3-й танково-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WK III


01.11.1939


68-й инженерный запасной батальон


Кюстрин


4-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 4).

4-йучебно-Инженерный батальон (Lehr-Pionier-Bataillon 4).

4-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 4).


15.10.1935


Сформирован в WK XI в состае 3-х рот путем переименования инженерного батальона Макдебург и развернут в 13-й пехотной (моторизованной) дивизии.


01.09.1939


Батальон участвовал в Польской компании.


11.1939


дивизия перброшена на Запад в район Дилленбурга в Вестервальде.


05.1940


участвовал в компании против Франции.


01.11.1940


при переброске дивизии в Румынию, батальон переименован в 4-й учебно-инженерный батальон (учебный штаб R I немецких войск в Румынии).


14.05.1941


В ходе реорганизации 13-й моторизованной дивизии в 13-ю танковую дивизию, батальон переименован 4-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в составе 13-й танковой дивизии.


5-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 5).


15.10.1935


Сформирован в WK V в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Ульм и развернут в составе 5-й пехотной дивизии.


09.05.1940


Во время западной компании находился в Ремагене на Рейне. 1-я и 2-я роты действовали в составе 75-го пехотного полка, 3-я рота- в 5-м противотанковом дивизионе.


01.10.1940


2-я рота батальона переведена в 125-й инженерный батальон и затем рота вновь восстановлена.


Кон.09.1941


754-й инженерный батальон и мостовая колонна Б 1/403 приданы батальону.


01.12.1941


действовал в составе 5-й легкой пехотной дивизии.


06.07.1942


действовал в составе в 5-й егерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм /Дунай, WК V


20.12.1941


83-й горный инженерный батальон


Швац , WК XVIII


6-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 6).


15.10.1935


Сформирован в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Модлина и развернут в 6-й пехотной дивизии.


06.1944


Разгромлен в центре России.


25.07.1944


Вновь сформирован как 6-я инженерная рота из 1552-й инженерной роты 552-й гренадерской дивизии, ранее сформированной в Сеннелагере для 6 народно-гренадерской дивизии. Вскоре рота расширена до батальона в составе 2-х рот.


01.1945


Уничтожен в излучине Вислы.


03.1945


Вновь сформирован в Силезии в составе 2-х, затем 3-х рот и развернут в 6-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден, WK VI


7-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 7).


15.10.1935


Сформирован в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Мюнхен и развернут в 7-й пехотной дивизии.


15.11.1940


2-я рота передана в состав 97-го инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


8-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 8).


15.10.1935


Сформирован и действовал в составе 8-й пехотнлй дивизии, далее 8-й легкой пехотной дивизии и затем в 8-й егерской дивизии.


20.11.1940


2-я рота передана для переформирования 102-го инженерного батальона и вновь восстановлена с использованием 8-го инженерного запасного батальона WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Нейсе, Мец, Бриг, WK VIII


9-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 9).


08.10.1936


Сформирован в Ханау в WK IX в составе 3-х рот из частей 11-го, 21-го, 41-го инженерных батальонов и развернут в 9-й пехотной дивизии.


30.10.1940


Штаб и 2-я рота переданы для переформирования 129-го инженерного батальона, затем штаб и 2-я рота вновь восстановлены.


06.1941


Участвовал в компании против России.


08.1944


Уничтожен на юге Украины.


13.10.1944


Вновь сформирован в Эсбьерге в Дании в депо-дивизии Деневиц (584-я) и развернут в 9-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


10-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 10).


15.10.1935


Сформирован в Регенсбурге в WK XIII в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Ингольштадт А и развернут в 10-й пехотной дивизии.


20.10.1940


2-я рота направлена на формирание 3-й роты 95-го горно- инженерного батальона 5-й горнострелковой дивизии, затем рота вновь восстановлена.


15.11.1940


Батальон моторизован и действовал в составе 10-й моторизованной дивизии.


08.1944


Уничтожен вместе с дивизией в Бессарабии в группе армий Южная Украина.


11.1944


Восстановлен и действовал в составе 10-й танково-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


Вюрцбург


01.04.1940


83-й горный инженерный батальон


Швац , WК XVIII


11-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 11).


15.10.1935


Сформирован в Лётцене в Восточной Пруссии в WK I в составе 3-х рот (1 моторизованная), 1 мостовой колонны Б (моторизованной) и 1 инженерной колонны (моторизованной), путем переименования инженерного батальона Лик С и развернут в 11-й пехотной дивизии.


01.09.1939


Участвовал в Польской кампании в составе 3-й армии.


02.11. 1939


переброшен на Запад в район Ремшайда.


05-06.1940


Участвовал в компании против Франции в составе 6-й армии и по окончании войны дислоцировался на атлантическом побережье (до 02.1941 г.).


01.10.1940


штаб и 1-я рота переданы в состав 126-го инженерного батальона 126-й пехотной дивизии, затем вновь восстановлены.


03.10. 1941


Переброшен в Восточную Пруссию в 18-ю армию.


22.06. 1941


В компании против России действовал в составе 18-й армии в районе Волхова, Ладоги, Ленинграда и Нарвы.


Кон.1944


Батальон попал в Курляндский котел, где 09.05.1945 г. капитулировала.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WК I


02.1945


1-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон


Швац , WК XVIII


12-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 12).

30-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 30 ).


15.10.1935


Сформирован в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Штеттина Б и развернут в 12-й пехотной дивизии.


02.10.1936


батальон переброшен в Любек.


12.10.1937


переименован в 30-й инженерный батальон, а 3-я рота напавлена в WK II на формирование нового 12-го инженерного батальона в Шведт-на-Одере.


09.05.1940


Участвовал в компании против Франции,


06.1941


Участвовал в компании против России.


1944


развернут в составе 12-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч, WК II


01.1940


1-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон


Швац , WК XVIII


13-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 13).

13-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 13).


15.10.1935


Сформирован в WK IV в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Риза A и развернут в 4-й пехотной дивизии.


09.1939


Участвовал в компании прот и Польши.


05.1940


в компани против Франции.


15.08.1940


В ходе реорганизации 4-й пехотной дивизии в 14-ю танковую дивизию, батальон переименован в 13-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в 14-йтанковой дивизии.


14-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 14).


15.10.1935


Сформирован в WK IV в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Риза B и развернут в составе 14-й пехотной дивизии.


15.10.1940


батальон моторизован и действовал в составе 14-й моторизованной дивизии.


01.07.1943


демоторизован и вновь в составе 14-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WK IV


15-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 15).


15.10.1935


Сформирован в WK IX в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Б в Ульме и развернут в составе 15-й пехотной дивизии.


20.11.1940


штаб и 2-я рота переданы 113-му инженерному батальону 113-й пехотной дивизии, затем штаб и рота вновь восстановлены.


08.1944


уничтожен на юге Украины.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WК IX


16-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 16).

16-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 16).


15.10.1935


Сформирован в WK VI в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Хекстера и развернут в составе 16-й пехотной дивизии.


09.1939


Участвовал в компании прот и Польши.


05.1940


В компани против Франции.


20.08.1940


В ходе реорганизации 16-й пехотной дивизии в 16-ю танковую дивизию, батальон переименован в 16-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в 16-й танковой дивизии.


16-й резервный инженерно-танковый батальон (Reserve Panzer-Pionier-Bataillon 16 )

16-й армейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon 16)


09.1944


Сформирован в качестве подразделения Валькирия в WK VI из 16-го инженерно-танкового запасного и боевой подготовки батальона и развернут в 526-й резервной дивизии.


01.1945


Переименован в 16-й армейский инженерный батальон и использовался на Нижнем Рейне. В конце войны действовал в составе LXXXI-го армейского корпуса.


17-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 17).


15.10.1935


Сформирован в Вюрцбурге в WK XIII в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Ингольштадт Б и развернут в 17-й пехотной дивизии.


1940


В батальоне сформироана 4-я рота, которая переименована в 903-ю роту штурмовых лодок (Sturmboot-Kompanie 903).


17.11.1940


штаб и 2-я рота переданы в 99-й инженерный батальон (12. Волна).4-я рота, созданная в 1940 г. стала 17-й ротой штурмовых лодок (Sturmboot-Kompanie 17).


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


Вюрцбург , WK XIII


18-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 18).


15.10.1935


Сформирован в Глогау в WK VIII в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Глогау и развернут в 18-й пехотной дивизии.


15.11.1940


батальон моторизован и действовал в составе 18-й моторизованной дивизии.

1-я рота стала 1-й ротой 95-й горно- инженерного батальона 5-й горнострелковой дивизии, затем рота вновь восстановлена.


01.06.1944


уничтожен в группе армий Центр . Вновь сформирован как 18-я инженерная рота из 105-й танковой бригады в Нойхаммере, в составе штаба, 2-й роты, роты снабжения и легкой мостовой колонны.


12.1944


Рота переброшена в Восточную Пруссию, где была развернута до батальна и в составе 3-х рот действовал в составе 18-й панцер-гренадерской дивизии.


02.1945


Батальн уничтожен.


13.04.1945


Вновь восстановлен из инженерных батальонов Гольштейн и Силезия.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


WК VIII


29.06.1940


28-й инженерный запасной батальон


WK VIII


19-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 19).

19-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 19).


15.10.1935


Сформирован в WK XI в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Хольцминдена и развернут в 19-й пехотной дивизии.


01.11.1940


В ходе реорганизации 19-й пехотной дивизии в 19-ю танковую дивизию, батальон переименован в 19-й инженерно-танковый батальони в составе 3-х рот развернут в 19-й танковой дивизии.


20-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 20).


15.10.1935


Сформирован в WK X в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Шперенберга и развернут в 20-й пехотной дивизии.


1938


батальон моторизован и действовал в составе 20-й моторизованной дивизии, затем в 20-й панцер-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WК X


21-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 21).


15.10.1935


Сформирован в WK I в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Кенигсберга и развернут в 21-й пехотной дивизии.


10.40 по 03.1941


батальон дислоцировался: штаб -в Штуме, 1-я рота -в Реххофе, 2-я рота- в Эльбинге, 3-я рота -в Гросс-Вайде, колонна -в Дитрихсдорфе,мостовая колонна -в Бенхофе.


03.1942


батальону подчинен 101-й строительный батальон.


05.1942


1-я и 2-я роты приданы полицейской дивизии СС, батальону подчинялись 1-я рота 11-го инженерного батальона и 662-й инженерный батальон.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WК I


22-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 22).


06.10.1936


сформирован в WK X в составе одной роты и дислоцировался в Нинбурге и развернут в 22-й пехотной (воздушно-десантной) дивизии.


11.1941


Батальон в составе 3-х рот переброшен в Крым в район Бельбек и поддерживал наступление 16-го пехотного полка.


1943


2-я рота переименована в инженерную роту Родос, затем рота вновь восстановлена.


1944


2-я рота дислоцировалась на Крите.


Комплектование (Ersatzgestellung):


30-й инженерный запасной батальон


Люблек, WК X.


23-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 23).

23-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 23).

23-й (новый) инженерный батальон (Pionier-Bataillon 23 (нов.)).


06.10.1936


Сформирован в Берлин-Шпандау в WК III в составе 3-х рот и развернут в 23-й пехотной дивизии.


15.09.1942


В ходе реорганизации 23-й пехотной дивизии в 26-ю танковую дивизию, батальон переформирован в 23-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в 26-й танковой дивизии.


19.10.1942


В Дании сформирована новая 23-я пехотная дивизия и сформирован новый 23-й инженерный батальон с использованием личного состава II-го, III-го и X-го военных округов (WK).


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WК III


24-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 24).


06.10.1936


Сформирован в Ризе в WK IV в составе 3-х рот и развернут в 24-й пехотной дивизии.


20.11.1940


2-я рота передана в 113-й инженерный батальон 113-й пехотной дивизии (12. Волна) и вновь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WК IV


25-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 25).


12.10.1937


Сформирован в Гермерсхайме в WK V в составе 3-х рот и развернут в 25-й пехотной дивизии.


01.11.1940


2-я рота направлена на формирования 94-го горно-инженерного батальона, затем рота вновь восстановлена.


15.11.1940


батальон моторизован и действовал в составе 25-й моторизованной дивизии.


06.1944


уничтожен в группе армий Центр.


10.1944


Вновь восстановлен, как 25-я инженнерная рота (в боевой группе), с 12.1944 г.-рота развернута в батальон в составе 25-го танково-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм /Донау , WК V


26-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 26).


06.10.1936


Сформирован в Кельн-Порц (после оккупации Рейнской области) из 6-го (моторизованный) батальона государственной полиции (Landespolizei) и в составе 3-х рот развернут в 26-й пехотной дивизии.


26.08.1939


Действовал в Эйфеле на линии Зигфрида на границе с Люксембургом.


09.05.1940


Участвовал в компании против Франции.


20. 12. 1940


2-я рота направлена на формирование 106-го инженерного батальона, затем рота вновь востановлена.


22.11.1940


штаб и 2-я рота напавлены в 125-й инженерный батальон в Кельне, затем рота и штаб вновь востановлены.


06.1941


Переброшен в Восточную Пруссию. Участвавал в компании против России, наступая в Литве.


1941/1943


Батальон дислоцировался: с 10.1941 г.- в районе Белого и Ржева, с августа по сентябрь 1942 г.- в районе Орла, с 10.1942 г. по весну1943 г. - в Осколе, на Дону южнее Воронежа, с 08.1943 г. - в районе Сулувки, восточнее Могилева и с 09.1943 г.-восточнее Орши.


С 08.1943 по 02.1944


Действовал в составе XXVII-го армейского и XXXIX-го танкового корпусов, в 26-й пехотной дивизии и попеременно в составе 9-й и 4-й армиях.


02.1944


Действовал в составе 337-й пехотной дивизии в районе Орши, где батальон вел бои с марта по апрель 1944 г.


05.1944


Батальон дислоцировался: с 05.1944 г. -под Ковелем, с 07.1944 г.-вел бои у Ковеля и Хэлма, с 08.1944 г. - бои у Ковеля и Радома, 09.1944 г.- батальон разгромлен.


21.09.1944


батальон вновь сформирован в лагере Варт близ Позена путем переименования 1582-го инженерного батальона, 582-го пехотной дивизии (31-я волна), и развернут в 26-й народно-гренадской дивизии.


01.1945


Батальон перешел в состав дивизии районе Тарнова и Кракова, затем переброшен в Восточную Пруссию.


02-03.1945


Участвовал в оборонительных боях под Гумбинненом, а с 05.1945 г.- в районе Кюстрина.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден , WK VI


27-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 27).

27-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 27 ).


12.10.1937


Сформирован в Ингольштадте в WK VII в составе 3-х рот и развернут в 27-й пехотной дивизии.


01.09.1939


Участвовал в компании против Польши


05.1940


в компании против Франции развернут районе Люксембурга.


01.11.1940


1-я рота направлена на формирование 94-го горно-инженерного батальона, затем рота вновь восстановлена.


11.10.1940


В ходе реорганизации 27-й пехотной дивизии в 17-ю танковую дивизию, батальон переименован в 27-й инженерно-танковый батальони в составе 3-х рот развернут в 17-й танковой дивизии.


28-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 28).


06.10.1936


Сформирован в Бри в WK VIII в составе 3-х рот и развернут в 28-й пехотной дивизии.


15.11.1940


2-я рота передана 102-му инженерному батальону. Во время переформирования дивизии батальон развернут в составе 28-й легкой пехотной дивизии, затем в 28-й егерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау ,WK VIII


29-й (моторизованный) Инженерный батальон (Pionier-Bataillon (mot.) 29 ).

29-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 29).


15.10.1935


Сформирован в Мюдене в WK IX из 9-го инженерного батальона и состоял из одной роты. Батальон развернут в составе 29-й моторизованной дивизии.


01.09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


22.06.1941


Участвовал в комании против России.


01.1943


Батальон уничтожен в Сталинграде.


03.1943


Вновь сформирован как 29-й инженерно-танковый батальон путем переименования 345-го инженерного батальона 345-й моторизованный дивизии и развернут в 29-й танково-гренадерской дивизии.


12-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 12).

30-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 30 ).


15.10.1935


Сформирован путем переименования инженерного батальона Штеттина Б в составе 3-х рот и развернут в 12-й пехотной дивизиию


02.10.1936


батальон переброшен в Любек.


12.10.1937


переименован в 30-й инженерный батальон, а 3-я рота в напавлена на формирование нового 12-го инженерного батальона в WK II, в Шведт-на-Одере. Дислоцировался в Любеке, в WК X в составе 30-й пехотной дивизии.

3-я (моторизованный) инженерная рота вновь сформирована из 2-х пехотных рот, в составе 6 легковых авто, 14 грузовиков, 10 мотоциклов.


24.08.1939


батальон мобилизован и переброшен в Силезию для участия в Польской компании.


10.05.1940


в компании против Франции разернут на Голладской границе.


01.06.1940


дивизия отведена в резерв группы армий.


Батальон дислоцировался: с 16.06.1940 г. -в Париже, с 01.08.1940 г. - переброшен в Лизь на побережье Ла-Манша, 09.1940 г..- переброшен в Голландию.


01.10.1940


2-я рота переведена в 110-й инженерный батальон 110-й пехотной дивизии, затем рота вноь восстановлена.


22.06.1941


В компании против России участвовал в приграничном сражении в Литве.


Кон.12.41


В батальоне осталось 250 солдат.


08.01.1942


Батальон вел оборонительные бои южнее озера Ильмень.


Нач.01.1944


Красная армия форсировала озеро Ильмень и образовала плацдарм южнее Новгорода. X-й армейский корпус сформировал боевую группу в составе 30-го инженерного батальона, а так же 656-го и 671-го армейских инженерных батальонов.


Лето 1944


Батальон отошел в Курляндию.


Нач.10.1944


30-я пехотная дивизия выдвинулась на позиции Сегеволд (кольцо вокруг Риги), численность дивизии - 5000 солдат, инженерный батальон -100 солдат.


26.10.1944


Участвовал в сражениях в Курляндском котле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург,WКX


01.05.1940


30-й инженерный запасной батальон


Любек , WK X


31-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon. 31).


12.10.1937


Сформирован в Хёкстере в WK XI в составе 3-х рот и развернут в 31-й пехотной дивизии.


01.10.1940


штаб и 2-я рота переданы в 131-й инженерный батальон 131-й пехотной дивизии, и затем вновь восстановлены.


06.1944


Разгромлен в группе армий Центри 18.07.1944 г. расформирован.


21.07.1944


Вновь сформирован как 31-я инженерная рота путем переименования 1550-й инженерной роты 550-й гренадерской дивизии (29-я волна) и развернут в 31-й гренадерской дивизии.


1945


Рота расширена в 31-й инженерный батальон и развернут в 31-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау ,WK VIII


32-й (моторизованный) Инженерный батальон (Pionier-Bataillon (mot.) 32).

32-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 32).


06.10.1936


Сформирован в Штеттине, затем с 1937 г. - в Шведте на Одере в составе 3-х рот и развернут в составе 2-й пехотной дивизии.


08.10.1937


Моторизован и действовал в составе 2-й моторизованной дивизии.


01.09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


10.01.1941


В ходе реорганизации 2-й моторизованной дивизии в 12-ю танковую дивизию, батальон переименован в 32-й инженерно-танковый батальон и развернут в 12-й танковой дивизии, 3-я и 2-я роты поменялись номерами.


33-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 33).

33-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 33).

33-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 33).


16. 03.1936


Сформирован после оккупации Рейнской области с гарнизоном в Мангейме в составе 3-х рот из существовавших там подразделений государственной полиции и развернут в 33-й пехотной дивизии.


08.1939


части батальона переданы в 79-ю пехотную дивизию для формирования 179-го инженерного батальона.


1939


Перебропген в Саарпфальц.


05.1940


участвовал в компании против Франции.


11.11.1940


В ходе реорганизации 33-й пехотной дивизии в 15-ю танковую дивизию, батальон переименован в 33-й инженерно-танковый батальон и развернут в 15-й танковой дивизии.


Лето 1943


Батальон вновь сформирован в Неаполе в составе 3-х рот как 33-й инженерный батальон и развернут в 15-й танково-гренадерской дивизии.


1943/1945


Батальон дислоцировался: с 1943 г. - в Италии, с 08.1944 г. -в Южной Франции и Лотарингии, с 11.1944 г.- в Арденвх, с 1945 г. - на Нижним Рейне в Везер-Эмсе.


34-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 34).


06.10.1936


Сформирован в Кобленце-Лютцеле в WK XII в составе штаба и оной роты из частей 9-го инженерного батальона и развернут в 34-й пехотной дивизии.


1938


Сформированы 2-я и 3-я рота и мостовая колонна.


08.1939


часть батальона передана в 79-ю пехотную дивизию для формирования 179-го инженерного батальона.


15.11.1940


2-я рота передана в состав 112-го инженерного батальона 112-й пехотной дивизии (12-я волна), затем рота новь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц-Lutze, WK XII


35-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 35).


12.10.1937


Сформирован в Карлсруэ в WK V в составе 3-х рот из 3-й роты 45-го инженерного батальона и развернут в 35-й пехотной дивизии.


08.1939


части батальона переданы 78-й пехотной дивизии для формироания 178-го инженерного батальона.


21.11.1940


штаб и 2-я рота переданы в состав 101-го инженерного батальона 101-й легкой пехотной дивизии и затем вновь восстановлены.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм , WK V


36-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 36).


12.10.1937


сформирован в Майнц-Кастель в WK XII в составе 3-х рот и развернут в 36-й пехотной дивизии.


06.1944


уничтожен под Бобруйском в группе армий Центр и 03.08.1944 г. расформирован.


Нач.1945


Вновь восстановлен из 36-й инженерной роты (30-я волна), ранее сормированной в Баумхолдере 15.08.1944 г. и развернут в 36-й народно-гренадерской дивизии.


37-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 37).

37-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 37).


12.10.1937


Сформирован в Виттенберге в WK IV в составе 3-х рот из части 39-го инженерного батальона 3-й танковой дивизии и развернут в 1-й танковой дивизии.


11.11.1940


переименован в 37-й инженерно-танковый батальон и развернут в 1-й танковой дивизии.


38-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 38) .

38-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 38).


12.10.1937


Сформирован в Клостернойбурге в WK XVII в составе 3-х рот из части 10-го инженерного батальона 10-й пехотной дивизии и части 39-го инженерного батальона 3-й танковой дивизии и развернут в 2-й танковой дивизии.


11.11.1940


Батальон переименован в 38-й инженерно-танковый батальон и развернут в составе 2-й танковой дивизии.


39-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 39).

39-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 39).


06.10.1936


Сформирован в Ратенове в WK III в составе 3-х рот из 9-го инженерного батальона 9-й пехотной дивизии и 44-го инженерного батальона и развернут в 3-й танковой дивизии.


09.1939


В компании против Польши дислоцировался в Померании, затем в Польше.


05.1940


Участвовал в компании против Франции и действовал в Люксембурге, а затем во Франции.


11.11.1940


переименован в 39-й инженерно-танковый батальон и развернут в 3-й танковой дивизии.


40-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 40).

40-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 40).


01.03.1940


Сформирован в WK III в составе 3-х рот из 40-й (моторизованный) инженерной роты ранее сформированной 08.09.1939 г. в WK I и развернут в 1-й кавалерийской бригаде, затем в 1-й кавалерийской дивизии.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


06.1941


в компании против России действовал в центре России.


04.12.1941


В ходе реорганизации 1-й кавалерийской дивизии в 24-ю танковую дивизию, батальон переименован в 40-й инженерно-танковый батальон и развернут в 24-й танковой дивизии.


41-й корпусной инженерный батальон (Pionier -Bataillon 41).

41-й (моторизованный) армейский инженерный батальон (Heers-Pionier-Bataillon 41).


15.10.1935


Сформирован в Кенигсберге в WK I в составе 3-х рот из личного состава 1-го инженерного батальона 1-й пехотной дивизии, 11-го инженерного батальона 11-й пехотной дивизии и 21-го инженерного батальона 21-й пехотной дивизии и развернут в составе 1-го армейского корпуса.


17.0 8. 1939


В ходе мобилизации батальон сформировал 505-й (моторизованный) инженерный батальон.


08.1939


участвовал в компании против Польши, где был развернут в Восточной Пруссии.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


06.1941


в кампании против России действовал на юге России.


01.1943


уничтожен под Сталинградом.


13.05.1943


Вновь сформирован в Кенигсберге как 41-й (моторизованный) армейский инженерный батальон и использовался на Балканах (Албания, Македония, Венгрия).


1945


в конце войны действовал в составе XII-го горнострелкового корпуса 2-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WK I


42-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 42).


15.10.1935


Сформирован в Штеттине в WK II в составе 3-х рот из личного состава 2-го инженерного батальона 32-й пехотной дивизии, 12-го инженерного батальона 12-й пехотной дивизии и развернут в составе 2-го армейского корпуса.


09.1939


участвовал в компании против Польши, где был развернут в Восточной Пруссии.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


06.1941


В кампании против России действовал в центре России (Орел, Невель), позже на севере Украины (Тамополь).


Кон.1944


Переименован в 1-й батальон 42-й армейской инженерной бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч, WK II


43-йкорпусной инженерный батальон (Korps-Pionier-Bataillon 43).

43-йштурмовой инженерный батальон (Stunn-Pionier-Bataillon 43).


15.10.1935


Сформирован в Бранденбурге в WK III в составе 3-х рот на базе 3-го инженерного батальона 3-й пехотной дивизии и 4-го инженерного батальона 13-й пехотной дивизии и развернут в составе 3-го армейского корпуса.


12. 10.1939


Переименован в 43-й штурмовой инженерный батальон и использовался в Польше, Франции и России..


44-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 44).


15.10.1935


Сформирован в Ризе в WK IV в составе 3-х рот из личного состава 13-го инженерного батальона 4-й пехотной дивизии, 14-го инженерного батальона 14-й пехотной дивизии и развернут в составе 4-го армейского корпуса.


09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против против Франции.


05.10.1940


2-я рота передана в 137-й инженерный батальон 137-й пехотной дивизии в качестве 2-й роты, и затем вновь восстановлена.


06.1941


В кампании против России действовал на севере России в составе 18-й армии.


1945


Действовал в Курляндии в составе 81-й пехотной дивизии 16-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WK IV


45-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 45).

45-й (моторизованный) армейский инженерный батальон (Heers-Pionier-Bataillon 45).


15.10.1935


Сформирован в Ульме в WK V в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Б в Ной-Ульме и развернут в составе5-го армейского корпуса.

2-й рота направлена на формирование 15-го инженерного батальона 15-й пехотной дивизии.


12.10.1937


3-я рота напралена на формированние 35-го инженерного батальона в Карлсруэ, затем рота вновь восстановлена.


09.1939


Во время Польской кампании дислоцировался на Западе на Верхнем Рейне в группе армий С.


10.1940


Во время Французкой компании развернут в районе Эйфеля.


01.10.1940


2-я рота передана в состав 92-го инженерно-танкового батальона, затем рота вновь восстановлена.


04.1941


Во время Балканской кампании действовал в районе Белграда, Митровицы и Землин.


06.1941


В кампании против России действовал составе XIV-го танкового корпуса танковой группы Гудериана, с 11.1941 г. развернут восточнее Тулы, с 02.1942 г. включен в состав LIII-го армейского корпуса.


лето 1942


Действовал в составе 2-й армии в группе армий Б. Участвовал в летнем наступлении из района Курска на Воронеж в составе пехотной дивизии Великая Германия.


Сер.10.1942


Переброшен в Сталинград в составе пяти армейских саперных батальонов, и 01.1943 г. уничтожен в Сталинграде.


14.08.1943


Вновь сформирован в Ульме как 45-й (моторизованный) армейский инженерный батальон. Действовал на Балканах в Албании, Сербии, Хорватии, участвовал в обороне Карпат.


1944


Переброшен в северную Италию для укрепления обороны альпийской крепости.


1945


Капитулировал на южной окраине Альп.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм , WK V


46-й корпусной инженерный батальон (PionierBataillon 46).

46-й армейский штурмовой инженерный батальон (Heeres-Sturm-Pionier-Bataillon 46).


15.10.1935


Сформирован в Кёльне в WK VI в составе 3 рот.


08.1939


Во время польской компании использовался на Западе вместе с пулеметным батальоном, 1-я рота развернута в Эйфеле, 2-я и 3-я рота-в Страсбурге.


10.05.1940


В компании против Франци и дисоцировался в составе 6-й армии на голладской границе.


01.10.1940


2-я рота передана в состав 92-го танково-инженерного батальона, затем рота была восстановлена.


21.12.1940


Батальон переброшен в Румынию как учебная группа и в начале 1941 г. действовал в составе немецкой миссии в Румынии.


07.03.1941


В составе 12-й армии выдвинулся в Болгарию через Дунай, до границы с Грецией.


06.04.1941


В Балканской компаниив составе 2-й танковой дивизии наступал через южную Сербию в Грецию к Солоникам и далее до Фирмопил.


25.05.1941


переброшен в Болгарию и далее в Румынию.


22.06.1941


В компании против России действовал в составе 11-й армии. 07.1941 г. - 2-я рота передана в сотав румынской дивизии, 3-я рота -в 46-ю пехотную дивизию.


18.10.1941


Участвовал в штурме Перекопа.


26.12.1941


наступал в сторону Керчи. В боях заФеодостию 2-я рота была разгромлена.


05.1942


Участвовал в летнем наступлении 11-й армии на Керчь, затем в наступлении на Севастополь.


07.1942


после взятия Севастополя батальон переброшен в район Сталино и в составе 17-й армии участвовал в наступлении на Кавказ. В ходе наступления,батальон перешел в подчинение 1-й танковой армии.


Нач.1943


17-я армия и 1-я танковая армия выведены из Кавказа. Батальон развернут на позициях на Кубанском платцдрме.


10.1943


Кубанский плацдарм эвакуирован. Батальон в Крыму строит укрепления на о.Сиваш.


11.1943


После высадкипротивникасевернее Керчи, батальон развернут в Эльтингене, где понес большие потери и 01.1944 г. отступил к Севастополю, 11.05.1942 г. остатки батальона эвакуированы с Херсонеса в Румынию.


06.1944


Остатки прибыли на полигон Ван.


14.08.1944


Батальон переброшен в Варшаву для подавления восстания и блокировки города.


07.10.1944


Переименован в 46-й армейский штурмовой инженерный батальон...


47-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 47).


15.10.1935


Сформирован в Мюнхене в WK VII в составе 3-х рот из частей 7-го инженерного батальона 7-й пехотной дивизии, 17-го инженерного батальона 17-й пехотной дивизии и развернут в составе 7-го армейского корпуса.


09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


06.1941


в компании против России действовал в центре России.


1942


В составе 4-й армии действовал под Москвой, Брянском, Бобруйском.


12.1944


Переименован в 1-й батальон 47-й армейской инженерной бригады и использовался на Западе и в Арденнах.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WK VII


48-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 48).


06. 10. 1936


Сформирован в Бреслау в WK VIII в составе 3-х рот из частей 8-го инженерного батальона 8-й пехотной дивизии и 44-го инженерного батальона и развернут в составе 8-го армейского корпуса.


09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


01.10.1940


2-я рота отправлена в Ризу для переформирования, затем вновь восстановлена.


1941/1944


в компании против России действовал на юге России (Кавказ, Харьков), и севере Украины (Броды, Люблин, Баранов).


12.1944


Переименован в 1-й батальон 70-й армейской инженерной бригады и действовал в излучине Вислы и в Силезии в составе 4-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау ,VIII


8-й инженерный запасной батальон и 62-я инженерная запасная рота


49-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 49).

49-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 49).


06. 10. 1936


Сформирован в Ханн Мюнден в WК IX в составе 3-х рот из частей 19-го инженерного батальона 19-й пехотной дивизии, 29-го инженерного батальона 29-й пехотной дивизии и 5-го инженерного батальона 5-й пехотной дивизии и развернут в составе 9-го армейского корпуса.


01.09.1939


в польской кампании действовал в составе 10-й танковой дивизии и участвовал в наступлении из Восточной Пруссии на Данциг и дадее на Брест-Литовск.


15.04.1940


переименован в 49-й инженерно-танковый батальон и развернут в 10-й танковой дивизии. Участвовал в компании против Франции.


50-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 50).

50-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 50).


06. 10. 1936


Сформирован в Гамбург-Харбург в WК X в составе 3-х рот из частей 20-го инженерного батальона 20-й пехотной дивизии, 12-го инженерного батальона 12-й пехотной дивизии и 16-го инженерного батальона 16-й пехотной дивизии и развернут в составе 10-го армейского корпуса.


01.04.1942


переименован в 50-й инженерно-танковый батальон и развернут в 22-й танковой дивизии. Действовал в Крыму, на р. Дон и в Сталинграде.


51-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 51).

51-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 51).


12.10.1937


Сформирован в Росслау в WK XI в составе 3-х рот из частей 13-го инженерного батальона 4-й пехотной дивизии,19-го инженерного батальона 19-й пехотной дивизии и 16-го инженерного батальона 16-й пехотной дивизии и развернут в составе 11-го армейского корпуса.


1941/42


Участвовал в компании против Франции и по окончпнии войны остался во Франции.


04.1942


Переброшен на юг России и действовал под Харьковым и на Кавказе.


21.05.1942


переименован в 51-й инженерно-танковый батальони развернут в 23-й танковой дивизии.


52-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 52).


06. 10. 1936


Сформирован в Майнце в WK XII в составе 3-х рот из личного состава 36-го инженерного батальона 36-й пехотной дивизии и развернут в составе12-го армейского корпуса.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


06.1941


В компании против России действовал на юге России (Донец, Сталино, Харьков).


1944


батальон отступал в Венгрию через Румынию.


11.1944


Переименован в 1-й батальон 52-й армейской инженерной бригады, которая была развернута в Венгрии в составе 6-й армии, позже батальон дислоцировался в Словакии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц, WK XII


57-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 57).

57-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 57).


12.10.1937


Сформирован в Хекстере в WK VI в составе 3-х рот и из чатей 5-го инженерного батальона 5-й пехотной дивизии и 43-го инженерного батальона и развернут в 1-й легкой бригаде, затем в 1-й легкой дивизии.


1939


в компании против Польши действовал в Силезии.


15.04.1940


В ходе реорганизации 1-й легкой дивизии в 6-ю танковую дивизию, батальон переименован в 57-й инженерно-танковый батальон и развернут в 6-й танковой дивизии.


58-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 58).

58-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 58).


10.11.1938


Сформирован в Ризе в WК IV в составе 2-х рот и развернут во 2-й легкой дивизии.


1939


В компании против Польши действовал в Силезии.


15.04.1940


В ходе реорганизации 2-й легкой дивизии в 7-ю танковую дивизию, батальон переименован в 58-й инженерно-танковый батальон и развернут в 7-й танковой дивизии.


59-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 59).

59-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 59).


10.11.1938


Сформирован в Кроссене в WК IV в составе 2-х рот и развернут в 3-й легкой дивизии.


09.1939


в компании против Польши действовал в Силезии.


15.04.1940


В ходе реорганизации 3-й легкой дивизии в 8-ю танковую дивизию, батальон переименован в 59-й инженерно-танковый батальон и развернут в 8-й танковой дивизии.


60-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 60).

60-й армейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon).


10.11.1938


Сформирован Росслау в WК XIV в составе 2-х рот из личного состава 4-го инженерного батальона 13-й пехотной дивизии, 18-го инженерного батальона 18-й пехотной дивизии и 29-го инженерного батальона 29-й пехотной дивизии и развернут в составе 14-го (моторизованного) армейского корпуса, позже 14-го танкового корпуса.


09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


1941


Действовал в Румынии и Сербии.


06.1941


в компании против России действовал на юге России.


01.02.1943


уничтожен в Сталинграде.


01.07.1943


Вновь сформироан в Хольцминдене как 60-й армейский инженерный батальон. Действовал в Италии в составе XIV-го армейского корпуса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


WК XI


01.09.1940


19-й инженерный запасной батальон


Магдебург . Хольцминден


62-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 62).


10.11.1938


Сформирован в Виттенберге в WК XVI в составе 3-х рот из личного состава 37-го инженерного батальона 1-й танковой дивизии и развернут в составе XVI-го моторизованного корпуса, позже в 4-й танковой группе.


06.1941


В компании против России действрвал в центре России, далее у Ржева.


1944


Отступил в Литву.


1945


Дислоцировался на Нижнем Рейне в Дюссельдорф-Бенрат.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WK III


70-й корпусной инженерный батальон (Pionler-Bataillon 70).


01.08. 1938


Сформирован в Мельк-ан-дер-Донау в WK XVII в составе 3-х рот из личного состава 3-го инженерного батальона вооруженных сил Австрии.


09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


Действовал на юге России в составе 11-й армии, далее в центре России в районе Белгорода.


1943


Действовал в Северной Украине в районе Житомира, Ковеля и Кракова.


12.1944


В составе группы армий А переименован во II-й батальон 70-й армейской инженерной бригады. Бригада развернута в излучине Вислы и в Силезии в составе 4-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


86-й инженерный запасной батальон


Мельк /Донау, WК XVII


71-й пограничный инженерный батальон ( Grenz-Pionier-Bataillon 71).

71-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 71).

150-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 150).


10. 11. 1938


сформирован в составе 3-х рот в WK III в лагере Тибор с гарнизоном Швибу пограничным Командованием в Кюстрине из частей 3-го инженерного батальона 3-й пехотной дивизии, 13-го инженерного батальона 4-й пехотной дивизии и 43-го инженерного батальона


26.08.1939


в Свебодзине в WК III переименован в 71-й инженерный Батальон в составе 2-х, затем пяти рот и развернут в 50-й пехотной дивизии.


20.11.1939


Сокращен до 3-х рот.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


14.10.1940


3-я рота переброшена в 111-й инженерный батальон.


1941


Переброшен в Румынию.


07.07.1941


Батальон (без 3-й роты) действовал в северной Греции в Салониках в составе XXX-го армейского корпуса.


06.1941


В компании против России действовал на юге России, с 1942 года действовал в Крыму и на Кавказе.


1943


Действовал на Кубане, в Крыму и в Севастополе.


1944


В батальон направлены 4-я и 5-я строительные роты военнопленных, которые 12.04.1944 г. переименованы в 4-ю и 5-ю строительную роту военнопленных 71-го инженерного батальона.


1944


Уничтожен в Севастополе.


03.06.1944


вновь сформирован в районе Перлеберга в WK III как 150-й инженерный батальон с использованием номеров полевой почты 71-го инженерного батальона 50-й пехотной дивизии, уничтоженного 05.1944 г. в Севастополе. Батальон развернут в 50-й пехотной дивизии.


1944/45 г


Действовал в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WКIII


21.03.1940


68-й инженерный запасной батальон


Кюстрин,. WK III


72-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 72).


26. 10. 1939


Сформирован в WK XII в составе 3-х рот из частей WК VI (1-я рота) и WК V (2-я рота) и развернут в 72-й пехотной дивизии.


26.10.1940


1-я рота в Линце переименована во 2-ю роту 342-го инженерного батальона, затем рота вновь восстановлена


03.1944


переброшен в Генерал-губернаторство, где пополнен инженерным батальоном Генерал -губернаторства.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц-Кастель, WK XII


73-й пограничный инженерный батальон (Grenz-Pionier-Bataillon 73).

73-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 73).


10. 11.1938


Сформирован в составе 3-х рот в гарнизоне Саарбрюккена, позже в Мерциге для пограничного Командования Саарпфальц. Для формирования батальона использовался личный состав 33-го инженерного батальона 33-й пехотной дивизии и 34-го инженерного батальона 34-й пехотной дивизии. Перед войной батальон развернут в составе 52-й пехотной дивизии, затем в 75-й пехотной дивизии.


26.06.1940


в подчинение Командования Саарпфальц.


10. 01.1941


Переименован в 73-й инженерный батальон.


06.1941


В компании против России действовал на юге России в составе 17-й армии, затем в 1-й танковой армии.


1942


батальон дислоцировался на Кавказе, а с 1943 г. - в Крыму.


1945


Переброшен в Эйфель в состав группы армий Б.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц-Кастель, WK XII


74-й пограничный инженерный батальон (Grenz-Pionier-Bataillon 74).

74-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 74).

74-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 74).


26.08.1939


Сформирован в составе 3-х рот для пограничного Командования Саарпфальц.


1941/1942


Переименован в 74-й инженерный батальон и использовался на Западе, затем на юге России, на Кавказе, в Харькове и северной Украине.


07.1944


Переименован в 74-й горный инженерный батальон.


79-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 79).

79-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 79).


10. 10. 1938


Сформирован в WK XIII в составе 3-х рот и дислоцировался в Вюрцбурге в составе 4-й танковой дивизии.


01.09.1939


Участвовал в компании против Польши.


15.04.1940


переименован в 79-й инженерно-танковый батальон и развернут в составе 4-й танковой дивизии.


80-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 80).


01.08.1938


Сформирован в Клостернойбурге в WK XVII в составе 3-х рот из частей 1-го (венского) инженерного батальона вооруженных сил Австриии развернут в 44-й пехотной дивизии.


09.1939


Участвовал в комании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


15.11.1940


1-я рота передана 137-му инженерному батальону (11-я волна) и затем рота вновь восстановлена.


06.1941


в компании против России действовал на юге, а 1942 г. - в районе Сталинграда.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


01.04.1943


Вновь восстановлен в Бельгии из инженерных рот 887-го и 888-го усиленных гренадерских полков в WK XIII и WK XVII. Батальон дислоцировался в Бельгии, затем преброшен в Севернаую Италию и действовал в составе 44-й рейхсгренадерской дивизии Hoch- und Deutschmeister.


1944


Действовал в Апеннинских горах в районе Монте-Кассино.


12.44


Переброшен в Венгрию, где находился до 1945 г.


Комплектование (Ersatzgestellung):


80-й инженерный запасной батальон


Клостернойбург,WКXVII


81-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 81).


01.08. 1938


Сформирован в Линце в WK XVII в составе 3-х рот из частей 4-го Бираго инженерного батальона вооруженных сил Австриии развернут в 45-й пехотной дивизии.


14.11.1938


штаб и 2-я роты направлены на формирование 100-го инженерного батальона 100-й легкой пехотной дивизии и затем вновь восстановлены


09.1939


Участвовал в комании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


06.1941


в компании против России действовал в центре России в районе Тулы, Орла и Бобруйска.


06.1944


уничтожен под Бобруйском в группе армий Центр.


19.07.1944


Вновь сформироан на военном полигоне Дёллерсхайм из 1546-й инженерной роты 546-й гренадерской дивизии, которая находилась в процессе формирования. Батальон действовал в излучине Вислы, Силезии в составе 45-й гренадерской, затем 45-й народно-гренадерской дивизии


Комплектование (Ersatzgestellung):


86-й инженерный запасной батальон


Мельк , WK XVII


86-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 86).

86-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 86).


10. 11.1939


сформирован в Кремсе в WK XVIII в составе 3-х рот с использованием личного состава 3-го инженерного батальона ВС Австрии, который 01.04.1938 г. был включен в состав 3-го Рейха. Батальон действовал в Силезии и Польше в составе 4-й легкой дивизии.


09.1939


Участвовал в комании против Польши и действовал в Силезии.


22.04.1940


В ходе реорганизации 4-й легкой дивизии в 9-ю танковую дивизию, батальон переименован в 86-й инженерно-танковый батальони развернут в 9-й танковой дивизии.


88-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 88).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в Деггендорфе в WK XIII в составе 4-х рот и колонны и развернут в 46-й пехотной дивизии.


09.1939


Участвовал в комании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


1941


Переброшен в Румынию, участвовал в компании против Югославии.


06.1941


в компании против России, действовал на юге, с 1942 г.- в Крыму и на Кавказе.


20.05.1942


Сформирована 4-я строительная рота военнопленных.


12.08.1942


сформирована и 5-я рота из кавказской роты 741-го инженерного батальона. Позже обе роты расформированы.


1943


Действовал на Кубанском платцдарме, а с 05.1943 г. -в районе Харькова.


1944


Действовал на юге России, в Бессарабии и Венгрии.


1945


В Венгрии и Моравии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


WК XIII


29. 03. 1940


46-й инженерный запасной батальон


Регенсбург .WK XIII


89-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 89).

89-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 89).


20.04. 1939


Сформирован в Брие в WK VIII в составе 3-х рот и развернут в 5-й танковой дивизии


01.09.1939


участвовал в компании против Польши.


15.04.1940


Переименован в 89-й инженерно-танковый батальони развернут в 5-й танковой дивизии.


95-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 95).


01.06. 1940


Сформирован в Польше из рекрутских рот 218-й пехотной дивизии (Берлин), 221-й пехотной дивизии (Бреслау) и 231-й пехотной дивизии (Нюрнберг). Батальон в подчинении 100-го командира резервными войсками.


09.08. 1940


Расформирован.


97-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 97).


14. 12. 1940


Сформирован (12. Волна) в Бад-Тёльце в WK VII в составе 3-х рот. 1-я рота сформирована из 1-й роты 262-го инженерного батальона 262-й пехотной дивизии (WK XVII); 2-я рота- из 2-й роты 7-го нженерного батальона 7-й пехотной дивизии (WK VII) и развернут в 97-й легкой пехотной дивизии, а с 1942 г. в составе 97-й егерской дивизии.


1944


батальон расширен до 4-х рот, 3-я рота первоначально как велосипедная рота, моторизована трофейными машинами, 4-я рота сформирована из украинской строительной роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


99-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 99).

99-йгорнный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 99).


10. 12. 194


Сформирован (12 волна) в Бад-Киссингене в WK XIII из штаба и 2-й роты 17-го инженерного батальона 17-й пехотной дивизии и 2-й роты 88-го инженерного батальона 46-й пехотной дивизии и развернут в 99-й легкой пехотной дивизии.


15.11.1941


переименован в 99-й горнный инженерный батальони развернут в составе 7-й горнострелковой дивизии.


100-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 100).


10. 12. 1942


Сформирован (12 волна) в Бад-Киссингене в WK XIII в составе 3-х рот из штаба и 2-й роты 81-го инженерного батальона 45-й пехотной дивизии и 1-й роты 219-го инженерного батальона 183-й пехотной дивизии 100-й легкой пехотной дивизии, а с 01.04. 1942 г. - в составе 100-й егерской дивизии.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


01.03.1943


Восстановлена в Хорватии только 2-я рота, с 09.06.1943 г. батальон востановлен полностью.


Комплектование (Ersatzgestellung):


80-й инженерный запасной батальон


Вена-Клостернойбург , WK XVII


101-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 101).


10. 12. 1942


Сформирован (12 волна) в районе Праги в составе 3-х рот из штаба и 2-й роты 35-го инженерного батальона 35-й пехотной дивизии и части 305-го крепостного саперного батальона и развернут в 101-й легкой пехотной дивизии, затем 100-й егерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм /Донау , WK V


102-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 102).


10. 12. 1942


Сформирован (12 волна) на военном полигоне Гросс-Борн в WK II в составе 3-х рот из 2-й роты 8-го инженерного батальона 8-й пехотной дивизии и 2-й роты 28-го инженерного батальона 28-й пехотной дивизии и развернут в 102-й легкой пехотной дивизии.


25.11.1943


Остатки 216-го инженерного батальона вошли в состав батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Нейсе, WK VIII


104-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 104).


01.04. 1943


Сформирован в Сербии из 704-й инженерной роты 704-й пехотной дивизии, ранее сформированной 16.04.1941 г. и с 05.02.1943 г. находилась в процессе расширения до батальона. Батальон развернут в составе 104-й егерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WK IV


106-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 106).


20. 12. 1940


Сформирован (12 волна) на военном полигоне Ван в составе 3-х рот из штаба и 2-й роты 26-го инженерного батальона 26-й пехотной дивизии и 2-й роты 6-го инженерного батальона 6-й пехотной дивизии. Батальон развернут в составе106-й пехотной дивизии.


06.1941


Участвовал в компании против России.


10.1941 г


в ходе операции Тайфун развернут в составе 9-й армии.


04.1942


батальон вместе с дивизией снят с фронта и переброшен на север Франции для восстановления и пополнения. Позже дивизия вновь переброшена на юг России и Украину.


Кон.1943


в батальон включены остатки 2-х рот 139-го инженерного батальона.


08.1944


уничтожен в районе Кишинева


08.04.1945


Вновь сформирован на Верхнем Рейне из 56-го крепостного инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


16-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WК VI иWК XX


110-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 110).


12. 12. 1940


Сформирован (12 волна) под Люнебургом в составе 3-х рот из штаба и 2-й роты 158-го инженерного батальона 58-й пехотной дивизии (2 волна, WK X), 2-й роты 12-го инженерного батальона 12-й пехотной дивизии (Шведт), 2-й роты 30-го инженерного батальона 30-й пехотной дивизии (Любек). Батальон развернут в составе 110-й пехотной дивизии.


06.1944


уничтожен в группе армий Центр в районе Орши.


Комплектование (Ersatzgestellung):


30-й инженерный запасной батальон


Любек , WK X


111-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 111).


01.12. 1940


Сформирован в Фаллингбостеле в WK XI в составе 3-х рот. 2-я и 3- роты сформированы из 1-й роты 71-го инженерного батальона 50-й пехотной дивизии и 1-й роты 241-го инженерного батальона 161-й пехотной дивизии. Батальон развернут в составе 111-й пехотной дивизии.


05.1944


уничтожен под Севастополем.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


112-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 112).


13. 12. 1940


Сформирован (12 волна) на военном полигоне Баумхольдер в WK XII из 1-й роты 240-го инженерного батальона 170-й пехотной дивизии и 2-й роты 34-го инженерного батальона 34-й пехотной дивизии.


По другой информации сформирован в Гайзенхайме в Рейнгау в WK XII из 2-й роты 34-го инженерного батальона, 205-й инженерной роты WK X и части 33-го инженерного батальона. Батальон развернут в 112-й пехотной дивизии.


04/05.1941


батальон передал свою мостовую колонну.


06.1941


батальон переброшен на Восток.


1941/43


батальон участвовал: с 10.1941 г. - в наступление на Москву и Тулу, с 10.1943 г. -в обороне Орла,Халькова и Киева, и с 02.11.1943 г.-включен в корпусную группу В.


20.12.1943


батальон полностью восстановлен путем формирования 2-й и 3-й рот и 1-й (позиционно-строительной) роты.


03.01.1944


2-я рота заменила 258-ю полковую группу и была подчинена 255-й дивизионной группе, 3-я рота подчинена 332-й дивизионной группе.


28.01.1944


Участвовал в боях в Черкасском котле.


27.03.1944


батальон расформирован вместе с корпусной группой Б, остатки батальона (300 солдат) распределены между инженерными батальонами 57-й и 88-й пехотных дивизий. 3-я рота сформировала 2-ю роту 157-го инженерного батальона, 1 и 2-я роты сформировали 2-ю роту 188-го инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц-Кастель, WK XII


113-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 113).


10. 12. 1940


сформирован (12 волна) в Графенвере в WK XIII из штаба 15-го инженерного батальона 15-й пехотной дивизии, 2-й роты 24-го инженерного батальона 24-й пехотной дивизии и штаба и 2-й роты 15-го инженерного батальона 15-й пехотной дивизии. Батальон развернут в составе 113-й пехотной дивизии.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


21.03.1943


Вновь восстановленво Франции в составе 7-й армии.


02.11.1943


Батальон расформирован после расформирования дивизии. Штаб батальона направлен в Голландию для формирования 271-го инженерного батальона 271-й пехотной дивизии (22-я волна). Роты сформировали 3-ю роту 337-го инженерного батальона 337-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


46-й инженерный запасной батальон


Регенсбург , Деггендорф, WK XIII


114-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 114).


01.04. 1943


сформирован в Хорватии из штаба 714-й инженерной роты 714-й пехотной дивизии и пополнения от I-го, II-го, III-го и X-го военных округов (WK) и развернут в 114-й егерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


311-й инженерный запасной батальон


Модлин , WK I


117-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 117).


01.04. 1943


сформирован в Хорватии из штаба 717-й инженерной роты 717-й пехотной дивизии, которая в начале сформирована как 3-я рота. Батальон развернут в составе 117-й егерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVII


118-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 118).


01.04. 1943


Сформирован в WK XVIII из штаба 718-й инженерной роты 718-й пехотной дивизии и развернут в 118-й егерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WK XVIII


119-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 119).


08.0 8. 1944


Сформирован (30-я волна) в Эсбьерге в Дании из депо- дивизии Ютландия,ранее сформированной в начале 07.1944 г.. Персонал поступил из Италии из 19-го инженерного батальона (L) 19-й штурмовой дивизии Люфтваффе. Батальон и развернут в 19-й гренадерской дивизии, позже в 19-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IX


121-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 121).


15. 11. 1940


Сформированн (11-я волна) на военном полигоне Мюнстерлагер в составе 3-х рот из 1-й роты 1-го инженерного батальона 1-й пехотной дивизии и 1-й роты 21-го инженерного батальона 21-й пехотной дивизии и развернут в 121-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WK I


122-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 122).


10.1940


Сформирован (11-я волна) на военном полигоне Гросс-Борн в WK II в составе 3-х рот из частей 32-го инженерного батальона 2-й пехотной дивизии и 258-го инженерного батальона 258-й пехотной дивизии и развернут в 122-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч, WK II


123-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 123).


01.10.1940


Сформирован (11-я волна) на военном полигоне Regenwurmlager в WK III из 1-й роты 23-го инженерного батальона 23-й пехотной дивизии, части 257-го инженерного батальона 257-й пехотной дивизии и развернут в 123-й пехотной дивизии.


01.03.1944


Батальон на юге России расформирован.


125-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 125).


01 10.1940


Сформирован (11-я волна) на военном полигоне Мюнзинген в составе 3-х рот из 2-й роты 5-го инженерного батальона 5-й пехотной дивизии и 3-й роты 653-го армейского инженерного батальона и развернут в 125-й пехотной дивизии.


03.1944


батальон расформирован вместе с дивизией.


Комплектование (Ersatzgestellung):


65-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V


126-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 126).


05.10.1940


Сформирован (11-я волна) на военном полигоне Сеннелагер в составе 3-х рот из штаба и 1-й роты 11-го инженерного батальона 11-й пехотной дивизии, 2-й роты 253-го инженерного батальона 253-й пехотной дивизии и развернут в 126-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден, WK VI


129-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 129).


30. 10. 1940


Сформирован (11-я волна) в районе Ханау из штаба и 2-й роты 9-го инженерного батальона 9-й пехотной дивизии и 2-й роты 251-го инженерного батальона 251-й пехотной дивизии и развернут в 129-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


131-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 131).


01. 10.1940


Сформирован (11-я волна) на военном полигоне Берген у Целле в WK XI в составе 3-х рот из штаба и 2-й роты 31-го инженерного батальона 31-й пехотной дивизии и 1-й роты 269-го инженерного батальона 269-й пехотной дивизии и развернут в 131-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


132-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 132).


15. 10. 1940


Сформирован (11-я волна) в районе Ландсхут в WK VII из 1-й роты 263-го инженерного батальона 263-й пехотной дивизии, 2-й роты 268-го инженерного батальона 268-й пехотной дивизии и развернут в 132-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WK XII


134-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 134).


15. 10. 1940


сформирован (11-я волна) на военном полигоне Графенвёр в WK XIII из частей 252-го инженерного батальона 252-й пехотной дивизии и 255-го инженерного батальона 255-й пехотной дивизии и развернут в 134-й пехотной дивизии.


01.06.1944


разгромлен под Бобруйском и 03.08.1944 г. расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WK IV


137-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 137).


08.10.1940


сформирован (11-я волна) в WK XVII на военном полигоне Дёллерсхайм из 2-й роты 44-го инженерного батальона (WK IV) и 1-й роты 80-го инженерного батальона 44-й пехотной дивизии и развернут в 137-й пехотной дивизии.


02.11.1943


Батальон расформирован вместе с дивизией


Комплектование (Ersatzgestellung):


86-й инженерный запасной батальон


Кремс, WK XVII


138-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 138).


09. 07. 1942


Сформирован на военном полигоне Мюнстерлагер в WK XI, позже расширен до полного батальона в Гааге (20-я волна) частями Валькирии из WК I (штаб), из WК II (1-я рота), из WК III(2-я рота)и развернут в 38-й пехотной дивизии.


05.07.1943


Сформирована 3-я рота из 3-й роты 387-го инженерного батальона 387-й пехотной дивизии.


17.10.1943


батальон расформирован (кроме штаба) и включен в состав 162-го инженерного батальона 62-й пехотной дивизии.


04.03.1944


Из штаба сформированы штаб и 3-я рота 818-го горно-инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


19-й инженерный запасной батальон


Хольцминден , WK XI


139-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 139).


10. 7. 1942


Сформирован на военном полигоне Эльзенборн в WK VI из частей Валькирия (20-я волна) в составе 2-х рот и развернут в 39-й пехотной дивизии.


11/12.1943


После расформирования дивизии, штаб батальона переброшен в Генерал-губернаторство для формирования 357-го инженерного батальона 357-й пехотной дивизии (21-я волна). Обе роты находясь на юге России вошли в состав 106-го инженерного батальона 106-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


141-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 141).


01.1945


Сформирован в Славонски-Брод в Хорватии из штаба и 2-й роты 264-го инженерного батальона уничтоженной в Хорватии 264-й пехотной дивизии и 705-й инженерной охранной роты. Батальон развернут в составе 41-й пехотной дивизии.


86-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 86).

142-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 142).


18. 01.1943


Сформирован в Мелке,WK XVI путем переименования 86-го инженерного боевой подготовки батальона, который был сформирован, при разделении 86-го запасного инженерного батальона. Батальон дислоцировался в Хорватии в составе 187-й резевной дивизии.


01.01.1944


в Воковаре в Хорватии переименовн в 142-й инженерный батальон и развернут в 42-й егерской дивизии.


06.1944


Переброшен в Италию.


147-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 147).


13. 01. 1944


сформирован в Кале из 1056-й инженерной роты 156-й резервной дивизии. Батальон действовал в Кале, Париже и Монсе. в составе 47-й пехотной дивизии.


08.1944


Уничтожен в котле под Монсом.


17.09.1944


147-й инженерный батальон вновь сформирован под Орхусом в Дании из 1577-го инженерного батальона 577-й народно-гренадерской дивизии (32-я волна). Батальон действовал в Ахене и Рейнпфальце в составе 47-й народно-гренадерсой дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


235-й инженерный запасной батальон


Вестхофен , Кльн , WK VI


148-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 148).


20.01.1944


Сформирован в Остенде из 4-го резервного инженерного батальона 191-й резервной дивизии. (Магдебург, WK XI).Батальон действовал в Остенде, Париже и Саарпфальце в составе 48-й пехотной дивизии.


Весна 1944


батальону придан мостовая колонна Б 832. После вывода из Франции в Саарпфальц батальон обновлен в Словакии.


19.01.1945


3-я (армянская) рота батальона была расформирована.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


4-й резервный инженерный батальон (ReservePionier-Bataillon 4).

149-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 149).


01.10.1942


сформирован в Магдебурге в WK XI и дислоцировался в Бельгии в составе 191-й резервной дивизии.


01.02.1944


в Булони во Франции и переименован в 149-й инженерный батальон 49-й пехотой дивизии и действоал в Булоне, Париже и Монсе.


08.1944


Уничтожен в котле под Монсом, штаб направлен на формирование штаба 246-го инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


151-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 151).

инженерныйбатальонКурмак (Pionier-BataillonKurmark).


31. 01. 1945


Сформирован в Кюстрин-на-Одере в WK III в составе 2-х рот и развернут в танково-гренадерской дивизии Курмарк. Участвовал в бох за Кюстрин и в котле Хальбе.


Середина02.1945


переименован в инженерный батальон Курмарк в составе 2-х рот (1-я инженерно-танковая рота и 2-я инженерная рота). Батальон дислоцировался в районе Кюстрина в составе танково-гренадерской дивизии Курмарк.


152-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 152).


26.08. 1939


Сформирован (2-я волна) в Ганноверш-Мюндене в WK IX и развернут в 52-й пехотной дивизии.


Нач.02.1940


2-я рота передана в состав 299-го инженерного батальона 299-й пехотной дивизии, затем вновь восстановлена.


23.11.1940


штаб и 2-я рота переданы в 339-й инженерный батальон 339-й пехотной дивизии (14-я волна), затем вновь восстановлены.


01.11.1943


батальон расформирован. Остатки рот вошли в состав 229-го инженерного батальона 197-й пехотной дивизии. Штаб направлен на формирование штаба 276-го инженерного батальона 276-й пехотной дивизии (22-я волна).


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


153 (учебно-полевой) Инженерный батальон ((Feldausbildungs-) PionierBataillon 153).

153-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 153).


03.1944


Сформирован в Румынии путем переименования 3-го инженерно-полевого батальона 153-й учебно-полевой дивизии и использовалсяна юге Украины, Румынии и Венгрии


02.1945


В Венгрии переименован в 153-й инженерный батальон во время переименования 153-й пехотной в гренадерскую дивизию. Действовал в Венгрии и Словакии в составе 153-й гренадерской дивизии.


155-й (учебно-полевой) инженерный батальон (Feldausbildungs- Pionier-Bataillon 155).

155-й инженерный батальон ( Pionier- Bataillon 155).


02.11.1944


Сформирован на севере Италии из штаба 20-го инженерного батальона (Люфтваффе) расформированной 20-й штурмоой дивизии ВВС и действовал в Италии в составе 155-й учебно-полевой дивизии.


11.02.1945


Переименован в 155-й инженерный батальон во время переименования учебно-полевой в 155-ю пехотную дивизию и дислоцировался во Флоренции на реке .По.


156-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 156).


26.08.1939


сформирован (2-я волна) в WK IV и развернут в 56-й пехотной дивизии.


22.11.1940


штаб и 1-я рота напралены на формирование 304-го инженерного батальона 304-й пехотной дивизии (13-я волна), затем вноь восстановлены.


02.11.1943


В составе корпусной группы Д


10.09.1944


вновь в подчинении 56-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WK IV


7-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 157) .


26.08.1939


сформирован (2-я волна) в Ингольштадте в WK VII и развернут в 57-й пехотной дивизии.


20.10.1940


штаб и 1-я рота направлены на формирование 337-го инженерного батальона 337-й пехотной дивизии (14. Волна),затем вноь восстановлены


1944


Вырвавшись из Черкасского котла, батальон направлен в Генерал-губернаторство в Дебику для пополнения.


начало 1944


2-я рота заменена 3-й ротой расформированного 112-го инженерного батальона 112-й пехотной дивизии.


06.1944


уничтожен под Могилевом.


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт, WK VII


158-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 158).


26.08.1939


сформирован (2-я волна) в WK X и развернут в 58-й пехотной дивизии.


31.01. 1940


1-я рота передана в состав 290-го инженерного батальона 290-й пехотной дивизии в качестве новой 1-й роты (8-я волна).


30.11.1940


2-я рота переданы для формирования 320-го инженерного батальона 320-й пехотной дивизии.


12.12.1940


штаб и 2-я рота переданы для формирования 110-го инженерного батальона 110-й пехотной дивизии.


1943


Батальон получил 4-ю (Хиви) роту из добровольческой строительной роты 58-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


30-й инженерный запасной батальон


Любек , WK X


159-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 159).


26. 06. 1944


сформирован (27-я волна) на военном полигоне Грос-Борн в WK II. Батальон дислоцировался в Дюнкерке, Нидерландах и Нижнем Рейне в составе 59-й пехотной дивизии.


10.1944


1-я рота направлена на формирование 1089-го инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK II


160-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 160) .

Инженерный батальон Фельдгермхалле (Pionier-BataillonFeldherrnhalle).

Инженерно-танковый батальон Фельдгермхалле (Panzer-Pionier-Bataillon Feldherrnhalle).


20. 10. 1939


сформирован в WK II, 2-я рота сформирована в Миндене WK VI, 3-я (моторизованная) рота сформирована из инженерной роты Данцига в группы Эберхарда, ранее сформированной 01.09.1939 г. из инженерной сотни государственной полиции Данцига, которая сама была сформирована 24.09.1939 г. Батальон развернут в составе 60-й пехотной дивизии.


29.07.1940


батальон моторизован и развернут в составе 60-й моторизованной дивизии.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


03.1943


Вновь сформирован на юге Франции и действовал в составе 60-й танково-гренадерской дивизии.


20.06.1943


переименован в инженерный батальон Фельдгермхалле. в составе танково- гренадерской дивизии Фельдгермхалле.


07.1944


Уничтожен в группе армий Центр.


12.1944


Вновь сформирован как инженерно-танковый батальон Фельдгермхалле и в составе 4-х рот развернут в танковой дивизии Фельдгермхалле.


161-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 161).


16. 08. 1939


Сформирован в Ангербурге WK I как учебный батальон.


26.08.1939


батальон мобилизован (2-я волна) и развернут в 61-й пехотной дивизии.


18.11.1940


2-я рота передана в состав 336-го инженерного батальона 336-й пехотной дивизии, затем вновь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WK I


162-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 162)..


26.08.1939


сформирован (2-я волна) в Бреслау в WK VIII и развернут в 62-й пехотной дивизии, затем в корпусной группы F, затем батальон вернулся в 62-ю пехотную дивизию и далее в перешел в состав 62-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


62-я инженерная запасная рота


8-й инженерный запасной батальон


Нейсе


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау , WK VIII


164-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 164).


26. 06. 1944


сформирован (27-я волна) на военном полигоне Ван в WK VI и развернут в 64-й пехотной дивизии.


13.08.1944


Переброшен на Западный фронт вместе с дивизией и развернут на побережья Ла-Манша между Кале и устьем Соммы. Батальон вел оборонительные бои западнее Лилля, далее отступление за Шельду. Участвовал в боевых действиях северо-восточнее Брюгге у Мидделбурга-Аарденбурга и у Меркерке-Сен-Лоран.


Нач.11.44


уничтожен в боях на Шельдском плацдарме.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


165-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 165).


11.07. 1942


сформирован (20-я волна) на военном полигоне Битч в WK XII в составе 2-х рот из частей Валькирия VII-го, XII-го и XIII-говоенных округов. Развернут в составе 65-й пехотной дивизии.


1942/43


Батальон дислоцировался в Бельгии и Нидерландах.


08.1944


расширен до 3-х рот.


11.07.1944


Для усиления включен инженерный батальон Восточная Пруссия пехотной дивизии Восточная Пруссия (26-я волна)


1943/45


Действовал в Италии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WK XII


167-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 167).


10.1944


Сформирован на военном полигоне Дёллерсхайм в WK VI в составе 2-х рот и развернут в 167-й народно-гренадерской дивизии.


Сер.12.1944


расширен до 3-х рот за счет инженерного батальона депо-дивизии Нидергёрсдорф (585-я народно-гренадерская дивизия), которая находилась в стадии формирования. Батальон дислоцировался в Эйфеле и Хунсрюке.


168-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 168).


26.08.1939


Сформирован (2-я волна) в Берлине-Шпандау в WK III из 3-го инженерного батальона 3-й пехотной дивизии в качестве резервной частии развернут в 68-й пехотной дивизии.


30.10.1940


штаб и 1-я рота направлены на формирование 340-го инженерного батальона 340-й пехотной дивизии(14-я волна), затем вновь восстановлены..


01.06.1942


В батальоне сформирована Украинская строительная рота.


01.08.1942


В батальоне сформирована 2-я украинская строительная рота. 1-я и 2-я (ранее украинская строительная рота 257-го инженерного батальон) роты впоследствии были расформированы.


02.1944


В состав батальона включены 2-я и 3-я рота 1-го резервного инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


68-й инженерный запасной батальон


Кюстрин , WK III


169-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 169 )


26.08.1939


сформирован (2-я волна) в Миндене в WK VI и развернут в 69-й пехотной дивизии.


01.02.1940


1-я рота передана в состав 295-го инженерного батальона 295-й пехотной дивизии (8-я волна), затем вновь восстановлена.


01.11.1940


2-я рота стала 2-й ротой 199-го инженерного батальона 199-й пехотной дивизии, в Норвегии, затем вновь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Хекстер , WK VI


170-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 170).


05.1944


Сформирован в WK VIII в составе 2-х рот и развернут в 70-й пехотной дивизии.


11.1944


батальон уничтожен на о.Вальхерене в Нидерландах.


171-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 171).


26.08.1939


сформирован (2-я волна) в Ганновере в WK XI и развернут в 71-й пехотной дивизии.


02.1943


батальон уничтожен в Сталинграде.


03.1943


Вновь сформирован в Ютландии в Дании.


Комплектование (Ersatzgestellung):


71-я инженерная запасная рота


Беверн


01.1940


19-й инженерный запасной батальон


Магдебург, WK XI


09. 1940


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург, WK XI


173-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 173).


26.08.1939


сформирован (2-я волна) в Вюрцбурге в WK XIII и развернут в 73-й пехотной дивизии.


26.10.1940


штаб и 1-я рота переданы для формирования 323-го саперного батальона 323-й пехотной дивизии (13-я волна), затем вновь восстановлены.


05.1944


уничтожен в Севастополе, затем вновь восстановлен в восточной Венгрии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


Вюрцбург


01.04.1940


46-й инженерный запасной батальон


Регенсбург, WK XIII


175-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 175).


26.08.1939


сформирован (2-я волна) во WK II из 12-го инженерного батальона 12-й пехотной дивизии и развернут в 75-й пехотной дивизии.


31.01.1940


1-я рота переведена в состав 292-го инженерного батальона 292-й пехотной дивизии (8-я волна), затем вновь восстановлена.


03.11.1940


1-я рота передана в состав 302-го инженерного батальона 302-й пехотной дивизии, затем вновь восстановлена


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шведт/Одер


14.04.1940


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин-Подеюч. WK II


176-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 176).


26.08.1939


сформирован . (2-я волна) в Берлине-Шпандау в WK III на базе 23-го инженерного батальона 23-й пехотной дивизии и развернут в 76-й пехотной дивизии.


14.11.1940


штаб и 1-я рота направлены на формирование 333-го инженерного батальона 333-й пехотной дивизии (14-я волна), затем вновь восстановлены.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


15.03.1943


Вновь востановлен из инженерных рот 876-го и 877-го усиленных гренадерских полков из WK II и WK III.


09.1943


Переформирован на юге Венгрии.


26.11.1943


часть батальона направлена на формирование 361-го инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


68-й инженерный запасной батальон


Кюстрин


01.03. 1940


23-й инженерный запасной батальон


Шпандау, WKII


178-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 178).

178-й штурмовой инженерный батальон (Sturmpionier-Bataillon 178).


26.08.1939


Сформирован (2-я волна) в WK V из части 35-го инженерного батальона 35-й пехотной дивизии и развернут в 78-й пехотной дивизии.


27.01.1940


2-я рота направлна на формирование 297-го инженерного батальона 297-й пехотной дивизии (8-я волна).


24.11.1941


После востановления, 2-я рота направлена на формирование 305-й инженерного батальона 305-й пехотной дивизии(13-я волна), затем вновь восстановлена.


13.01.1943


Батальон расформирован, три роты включены в состав 215-го, 195-го и 14-го штурмовых полков в качестве шестых рот


01.02.1943


штаб батальона выполнял функции штаба 282-го инженерного батальона 282-й пехотной дивизии.


16..04.1943


В ходе реорганизации 78-й пехотной дивизии в 78-ю штурмовую дивизию, батальон переименован в 178-й штурмовой инженерный батальон и в составе 3-х рот развернут в штурмовой дивизии.


06.1944


Уничтожен в группе армий Центр в районе Орши.


20.09.1944


Вновь сформирован как 178-й инженерный батальон с использованием 1543-й инженерной роты, ранее сформированной 13.07.1944 г. и переименованной 18.07.1944 г. в 178-ю инженерную роту.

Батальон в состав 2-х рот действовал в составе 78-й народно-гренадерской дивизии, затем в составе переименованой 78-й народно-штурмовой дивизии.


04.1945


Батальон увеличен до 5 рот путем включения остатков 1545-го инженерного батальона разгромленной 545-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ, WK V


179-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 179).


26.08.1939


Сформирован (2-я волна) в WK XII и развернут в 79-й пехотной дивизии. Командный состав сформирован из инженерных батальонов 33-й, 34-й и 35-й пехотных дивизий, а личный состав из резервистов: 1-я рота- в Мозеланере, 2-я рота в Гессене, 3-я рота в Вестервальде.


12.11.1940


штаб и 1-я рота напраавлены на формирование 342-го инженерного батальона 342-й пехотной дивизии(14 волна), затем вновь восстановлены.


29.07.1940


Переброшен в состав 34-й пехотной дивизии и использовался для защиты побережья Ламанша.


05.11.1940


батальон вернулся обратно в дивизию после отмены операции Морской лев.


13. 04.1941


Переброшен в Каринтию для участия в компании против Югославии.


06.1941


В компании против России действовал на юге России и участвовал в боях за Хальков и Белгород.


01.1943


Разгромлен в Сталинграде.


25.03.1943


вновь сформирован в районе Сталино из инженерных рот усиленного 886-го гренадерского полка 179-го пехотной полка, 526-го гренадерского полка из расформированной 298-й пехотной дивизии, а так же отпускников и выздоравливающих. Батальон действовал в составе новой 79-й пехотной дивизии.


15.05.1943


Переброшен с дивизией на Кубанский плацдарм.


29.09.1943


переброшен в Мариуполь.


08.1944


уничтожен под Яссами.


27.10.1944


Вновь сформирован в Востоной Пруссии из инженерного батальона народно-гренадерской дивизии Кацбах (586) и развернут в 79-й народно-гренадерской дивизии.


14.04.1945


Батальон участвовал в последних боях в районе Ротенбурга.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц, WК XII


180-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 180).


31. 10. 1944


сформирован в Любеке в WK X на Нижнем Рейне на базе 30-го инженерного запасного и учебного батальона и развернут в 180-й пехотной дивизии. Батальон действовал в Венло, Везеле и Рур-Кесселе.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK X


инжнерный батальон Швейцарский (Pionier-Bataillon Schweizer).

181-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 181).


06.09.1939


сформирован под Фрауштадтом из инженеров, не задействованных при формировании 108-го пограничного участка (полка).


01.12.1939


на военном полигоне Нойхаммер в WK VIII батальон совместно с инженерно-строительным батальоном Сфейнхаузен напавлен на формирование (6-я волна) 181-го инженерного батальона и развернут в 81-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг, WK VIII


182-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 182).


01. 12. 1939


Сформирован (6-я волна) в Касселе в WK IX. Батальон развернут в 82-й пехотной дивизии в составе: штаб и 1-я рота- в Касселе в WK IX, 2-я рота - в Хагене в WK VI и 3-я рота - в WK V.


08.40/02.41


Батальон в отпуске.


15.02.1942


3-я рота напвлена на формирование 387-го инженерного батальона 387-й пехотной дивизии, затем вновь восстановлена.


1943


Батальонпонес тяжелые потери под Воронежем, но вскоре пополнен.


10.05.1944


расформирован вместе с дивизией.


Комплектование (Ersatzgestellung):


29-й инженерный запасной батальон


Ганноверш-Мюнден


11.03. 1940


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


183-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 183).


15. 12. 1939


сформирован (6-я волна) на военном полигоне Берген WK XI из личного состава WK X и развернут в 83-й пехотной дивизии.


08.40/02.41


Батальон в отпуске.


1941/1945


Действовал в составе 83-й пехотной дивизии до конца войны.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург. WK X


184-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 184).


02.02. 1944


сформирован на севере Франции недалеко от Джеппе в составе 2-х рот из 1022-й инженерной роты и развернут в 84-й пехотной дивизии.Батальон действовал в Нормандии (Фалез) в Клеве и Везеле.


06.1944


Расширен до 3 рот.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


185-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 185).

инженерный батальон Потсдам (Pionier-Bataillon Potsdam).


01.02. 1944


сформирован (25-я волна) на севере Франции из 1024-й инженерной роты, в составе 2-х рот и развернут в 85-й пехотной дивизии. батальон дислоцировался на побережье Ла-Манша


06.1944


Расширен до 3-х рот и развернут в Нормандии и Нидерланда.


10.1944


дислоцировался в районе Ахена, где 03.1945 г. разгромлен.


29.03.1945


Вноаь сормирован (35-я волна) из военном полигоне Дебериц.


04.04.1945


Переименован в инженерный батальон Потсдам и развернут в составе пехотной дивизии Потсдам и дислоцировался в Гарце.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК XII


1945


WK III


186-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 186).


26.08.1939


сформирован (2-я волна) в ходе мобилизации в Миндене в WK VI на базе 6-го инженерного батальона 6-й пехотной дивизии и развернут в 86-й пехотной дивизии.


09.1939


дислоцировался в Эйфеле.


05.1940-


Участвовал в компании против Франции.


27.10.1940


в Аахене штаб и 1-я рота направлены на формирование 306-го инженерного батальона 306-й пехотной дивизии (13-я волна) , затем вновь восстановлены.


1941/1943


В компании против России действовал в районе Ржева, Орела и Гомеля.


04.11.1943


Батальон усилен частями 251-го инженерного батальона 251-й пехотной дивизии. После расформирования дивизии, батальон в подчинении корпусной группы ,,E и дислоцировался в районе Гомеля, Припяти и под Брест-Литовском.


16.10. 1944


переименован в 251-й инженерный батальон и действовал в корпусной группе ,,E.


Комплектование (Ersatzgestellung):


26(69) инженерный запасной батальон


Хекстер


Позже замена была произведена


Кёльн-Вестхофен, WК VI


187-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 187).


26.08.1939


Сформирован (2-я волна) в ходе мобилизации в WК IV из частей 14-го инженерного батальона 14-й пехотной дивизии в Вайсенфельсе. Батальон дислоцировался на Западном валу, затем в районе Магдебурга в составе 87-й пехотной дивизии.


02.02.1940


штаб и 1-я рота напраавлены на формирование 294-го инженерного батальона 294-й пехотной дивизии (8-й волны) в Цайтхайне,затем вновь восстановлены.


10.05.1940


Участвовал во французской кампании


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WK IV


188-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 188).


01. 12. 1939


Сформирован (6-я волна) на военном полигоне Графенвер в WK XIII и развернут в 88-й пехотной дивизии.

1-я рота сформирована из частей WK VII, 2-я рота - из частей XVIII.

Батальон в составе штаба (Вюрцбург), три инженерные роты (1-я-Ингольштадт, 2-я-Зальцбург, 3-я-Вюрцбург) и две инженерные колонны (Вюрцбург).


05.1940


Участвовал в компани против Франции.


06.1941


В компании против России.


01.1945


уничтожен в излучине Вислы под Баранувом.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


Вюрцбург, Пильзен, WK XIII


189-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 189).


15. 01.1944


Сформирован на военном полигоне Берген в WK X в составе 2-х рот и дислоцировался в Норвегии в составе 89-й пехотной дивизии


Весна 1944


Переброшен в Нормандию, где был уничтожен во время вторжения союзников.


05.10.1944


Вновь сформирован под Аахеном из 253-го инженерного запасного батальона и вновь уничтожен в Эйфеле.


08.04.1945


Вновь сформирован из штаба 716-го инженерного батальона 716-й пехотной дивизии. 1-я рота сформирована из роты 19-й армейской инженерной школы, 2-я рота- из роты фольсштукрма 1005-й бригады и бригады Баура, 4-я рота - из инженерно-заградительных рот Фольксштурма во Фрайбурге и Лёррахе.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK X


инженерный батальон Сардиния (Pionier-Bataillon Sardinien).

190-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 190).


05.1943


Сформирован на Сардинии и развернут в дивизии Сардиния.


07.1943


на Сардинии переименован в 190-й инженерный батальон 90-й танково-гренадерской дивизии в замен уничтоженного в Тунисе 900-го инженерного батальона 90-й легкой африканской дивизии. Батальон в составе 3-х рот действовал в Италии.


191-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 191).


15. 01.1944


сформирован (25 волна) в Баумхолдере в WК XII в составе 2-х рот из 1025-й инженерной роты 1025-го гренадерского полка. Батальон дислоцировался в Нормандии в составе 91-й (LL) авиадесантной дивизии.


06.1944


батальон уничтожен под Шербуром. Вновь восстановлен в Эйфеле из частей Валькирия в дивизии 172.


05.11.1944


батальон в подчинени 344-й пехотной дивизии действовал в районе Ахена.


01.1945


батальон дислоцировался под Краковом и в Верхней Силезии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XII


192-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 192).


29. 01. 1944


сформирован (25. Волна) в Мельке в составе 2-х рот на базе 1026-й инженерной роты 1026-го гренадерского полкаи развернут в 92-й пехотной дивизии.


06.06.1944


батальон расширен до 3-х рот и действовал в Италии.


20.06.1944


батальон расформирован и направлен для пополнения 362-го инженерного батальона 362-й пехотной дивизии.


01.1945


Батальон вновь сформирован в составе 3-х рот из легкой инженерной роты 92-го моторизованного гренадерского полкаи развернут в 92-й танково-гренадерской бригады. Батальон дислоцировался в Венгрии и в районе Вены.


193-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 193).


18. 09. 1939


сформирован (5-я волна) в Цинне у Ютербога. 1-я рота сформирована в WK Х. Батальон развернут в составе 93-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WKIII


194-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 194).


21.09. 1939


сформирован (5-я волна) в WK IV (3-я рота - в WK VIII) и развернут в 94-й пехотной дивизии.


08.40/02.41


Батальон в отпуске.


02.1943


уничтожен в Сталинграде.


01.03.1943


Вновь сформирован у Лорьяна в Бретани из инженерных рот 875-го и 878-го усиленных гренадерских полков в I-м и IV-м военных о кругах (WK).


26.11.1943


Части батальона направлены на формирование 361-го инженерного батальона. 2-я рота направлена на формирование 362-го инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза, WK IV


195-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 195).


21.09. 1939


сформирован (5-я волна) на военных полигонах в Вильдфлеккене и Хаммельбурге в WK IX. 1-я и 2-я роты прибыли из WK VI. Батальон развернут в составе 95-й пехотной дивизии.


08.40/02.41


Батальон в отпуске.


21.07.1944


батальон расформирован и тот же день вновь сформирован из штаба 229-го инженерного батальона 229-й пехотной дивизии, 1-я рота - из 256-го инженерного батальона 256-й пехотной дивизии,2-я рота -из старого 195-го инженерного батальона, 3-я и 4-я роты -из 229-го инженерного батальона.

Батальон развернут в составе корпусной группы Н.


10.09.1944


Батальон вновь развернут в составе 95-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


04.12.1939


25-й инженерный запасной батальон


16-й инженерный запасной батальон


Грудзёндз,Торн Вестхофен, Кльн, WK VI


196-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 196).


21.09. 1939


сформирован (5-я волна) на военном полигоне в Бергене близ Целле в WK XI. 1-я рота прибыла из WK II, 2-я рота - из WK VI. Батальон развернут в 96-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


19-й инженерный запасной батальон


Хольцминден , WK XI


198-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 198).


22.09. 1939


сформирован (5-я волна) на военном полигоне Графенвёр в WK XIII, .2-я рота прибыла из WK V, 3-я рота - из WK VII.

Батальон развернут в 98-й пехотной дивизии.


05.1944


уничтожен под Севастополем


06.1944


Вновь сформирован в Аграме.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


Вюрцбург


01.04.1940


46-й инженерный запасной батальон


Регенсбург,WK XIII


199-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 199).


05. 11. 1940


сформирован в Норвегии из штаба 214-го инженерного батальона 214-й пехотной дивизии, 1-я рота сформирована из 1-й роты 222-го инженерного батальона 181-й пехотной дивизии, 2-я рота - из 2-й роты 169-го инженерного батальона 69-й пехотной дивизии, 3-я рота- из 1-й роты 234-го инженерного батальона 163-й пехотной дивизии и развернут в 199-й пехотной дивизии.


27.01.1944


1-я рота переименована в 270-ю инженерную роту, затем вновь сформирована.


Комплектование (Ersatzgestellung):


311-й инженерный запасной батальон


Модлин , WK I


200-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 200).

200-й инженерный батальон z.b.V. (Pionier-Bataillon z.b.V. 200).

200-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 200).


01.06. 1940


сформирован в Польше из четырех учебных инженерных рот 209-й (Хемниц), 213-й (Глогау), 228-й (Эльбинг) и 239-й (Оппельн) пехотных дивизий 3-й волныи развернут в 200-го командира резервных войск.


09.08.1940


Батальон расформирован.


06.03.1941


Вновь сформирован в Ратенове как 200-й инженерный батальон z.b.V. в качестве штаба при 5-й легкой дивизии, а затем в составе 5-й легкой дивизии. Батальон действовал в Ливии.


07.1941


инженерная рота 404-го пехотного полка переименована в 3-ю роту.


01.08.1941


В ходе реорганизации 5-й легкой дивизии в 21-ю танковую дивизию, батальон переименован в 200-й инженерно-танковый батальон и развернут в составе 21-й танковой дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


208-й инженерный запасной батальон


Ратенов


203-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 203).


10.1944


сформирован из инженерной роты 203-й охранной дивизии в составе 2-х рот и развернут в 203-й пехотной дивизии


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK III


204-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 204).


01.02. 1940


сформирован в качестве замены 215-го инженерного батальона 215-й пехотной дивизией и затем в составе этой дивизии. 1-я рота - из 15-йинженерной роты 380-го пехотного полка, 2-я рота - из 15-й инженерной роты 435-го пехотного полка, 3-я рота - из 15-й инженерной роты 390-го пехотного полка, штаб сформирован из частей всех трех рот.


1940


3-я рота передана в 91-й горный инженерный батальон в качестве 3-й роты, 14.11.1941 г. её заменила 3-я рота 205-го инженерного батальона 205-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V


14-й инженерный батальон ландвера (Landw.Pionier-Bataillon 14).

205-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 205).


26.08.1939


сформирован в Целль-ам-Хермерсбахе в составе 3-х рот Командованием военного округа в Ротвайле и развернут в 14-й дивизии ландвера. Батальон действовал на Западе.


1.01.1940


переименован в 205-й инженерный батальон и развернут в 205-й пехотной дивизии.


14.11.1941


3-я рота переименована в 3-ю роту 204-го инженерного батальона 215-й пехотной дивизии.


Зима 42/43


3-я рота вновь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм , WK V.


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V


206-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 206).


17. 8. 1939


сформирован (3-я волна) у Ангерап в WK I в составе 3-х рот командиром ландвера Инстербурга и развернут в 206-й пехотной дивизии.


07.01.1940


2-я рота передана 653-му инженерному батальону как 2-я рота и заменена 15-й инженерной ротой 301-го пехотного полка. До 1941 г. 3-я рота была 2-й ротой.


06.1944


батальон уничтожен под Витебском.


Комплектование (Ersatzgestellung):


206-й инженерный запасной батальон


,Летцен, Остроленка , WK 1


207-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 207).


26.08.1939


сформирован (3-я волна) во WK II в составе 3-х рот командириром ландвера Штаргарда и развернут в 207-й пехотной дивизии и участвовл в компании против Польши.


08.1940


Батальон в отпуске


15.01.1941


Дислоцировался в Нидерландах.


15.03.1941


после переформирования, батальон вновь в составе 207-й пехотной дивизии и действовал в группе армий Север.


04.02.42 по 31.10. 1942


Штаб батальона сформировал штаб 207-го истребительного Командования (Jagdkommando 207).


1945


В конце войны батальон дислоцировался на Западе в составе Главнокомандующего Запад.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шведт , WK II


208-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 208).


26.08.1939


сформирован (3-я волна) в Форсте в Лаузице в WK III в составе 3-х рот командириром ландвера Люббена и развернут в 208-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


208-й инженерный запасной батальон


Ратенов , WK III


209-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 209).

209-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 209).


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK IV в составе 3-х рот командиром ландвера в Хемнице и развернут в 209-й пехотной дивизии.


01.1940


1-я рота переименована в 3-ю роту 655-го инженерного батальона. Батальон дислоцировался в Польше.


08.08 1940


После расформирования 209-й пехотной дивизия, батальон включен в состав 11-й танковой дивизии и переименован в 209-й инженерно-танковый батальон.


211-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 211).


26.08.1939


сформирован (3-я волна) в WK VI в составе 3-х рот командиром ландвера в Кёльнеи развернут в 211-й пехотной дивизии


11.1944


батальон обновлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


253-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WK VI


212-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 212).


26.08.1939


сформирован (3-я волна) в WK VII в составе 3-х рот командиром ландвером в Мюнхенеи развернут в 212-й пехотной дивизии.


07.40/02.41


батальон в отпуске.


02.1941


после переформирования батальон вновь в составе 212-й пехотной дивизии и использовался для охраны напобережья Ла-Манша в составе дивизии.


15.09.1944


батальон расформирован, остатки направлены в 1578-й инженерный батальон 578-й народно-гренадерской дивизии.


17.09.1944


в WК XXI у Шираца 212-й инженерный батальон вновь сформирован путем переименования 1578-го инженерного батальона 578-й народно-гренадерской дивизии и развернут в составе 212-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт, WK VII


213-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 213).


26.08.1939


сформирован (3-я волна) в WK VIII, командиром ландвера Глогауи развернут в 213-й пехотной дивизии.


16.01.1940


2-я рота переброшена в 659-й инженерный батальон в качестве 2-й роты, рота заменена 15-й инженерной ротой 354-го пехотного полка..


15.03.1941


После расформирования дивизии батальон использовался как армейская часть.


Лето 1942


Действовал на Кавказе в составе 17-й армии.


08.1944


батальон уничтожен на юге Украины.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг, WK VIII


214-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 214) .


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK IX в составе 3-х рот командиром ландвером Ханау в Грос-Штайнхаймеи развернут в 214-й пехотной дивизии


27.01.1944


2-я рота включена в состав 388-го гренадерского полка как 15-я рота.


03.1944


во время переброски батальона на Восточный фронт, он усилен инженерным батальоном Миелау.


01.1945


уничтожен в излучине Вислы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


215-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 215).


26.08.1939


сформирован. (3-я волна) в WK V в составе 3-х рот командиром ландвера Хайльбронна и развернут в 215-й пехотной дивизии.


05.11.1939


вышел из состава дивизии и использовался в качестве корпусного батальона на Верхнем Рейне и во французкой компаниии.


06.1941


Участвоал в компании против России, в 1942 г.- в составе 2-й армии в группе армий Б.


1944/45


действовал в составе 4-й танковой армии.


03.1945


батальон уничтожен в районе Данцига, кроме штаба, который участвовал в заключительных боях в 9-й армии на Одере.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V


216-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 216).


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK XI в составе 3-х рот командиром ландвера в Ганновере и развернут в 216-й пехотной дивизии.


04.1940


Дислоцировался на Западном валу в районе Перла, где возводил позиции. Во время французкой кампании наступал через Люксембург.


05.1941


Переброшен на Восток и с 06.1941 г. участвовал в компании против России.


01.1942


Дислоцировался восточнее Славянска. В ходе боев батальон сократился с 1280 до 400 солдат


01.07.1942


Переброшен южнее Брянска.


25.11.1943


Расформирован, остатки вошли в состав 102-го инженерного батальона. Штаб направлен на формирование штаба 6-го (L) инженерного батальона 6-й полевой дивизии Люфтваффе.


Комплектование (Ersatzgestellung):


216-яинженернаязапаснаярота


Беверн


15.04.1940


19-й инженерный запасной батальон


Магдебург


01.09.1940


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


217-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 217).


17. 08. 1939


Сформирован (3-я волна) в WK I в составе 3-х рот командиром ландвера в Алленштейне (до 26.08.1939 г. как учебный) и развернут в 217-й пехотной дивизии.


25.01.1940


1-я рота ключена в состав 652-го инженерного батальона как 3-я рота, ей на смену пришла 15-я инженерная рота 311-го пехотного полка.


02.11.1943


батальон расформирован. Штаб и 2-я рота на Сформирован ие штаба и 2-й роты 219-го инженерного батальона, в подчинени корпусной группы С.


Комплектование (Ersatzgestellung):


206-й инженерный запасной батальон


Летцен, WK I


218-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 218).


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK III в составе 3-х роткомандиром ландвера Берлинаи развернут в 218-й пехотной дивизии.


18.01.1940


2-я рота включена в состав нового 654-го инженерного батальона как 2-я рота, ей на смену пришла15-яинженерная рота 323-го пехотного полка.

Также сформирована 4-я полевая рекрутская рота, которая 28.04.1940 г. оставалась в Пулавах, когда батальон переброшен на Верхний Рейн для участия в кампании против Франции, с 01.06.1940 г. эта рота включена в состав 95-го инженерного батальона.как 1-я рота.


1945


батальон снова получил 4-ю роту.


Комплектование (Ersatzgestellung):


208-й инженерный запасной батальон


Ратенов , WK III


219-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 219).


10. 01. 1940


Сформирован (7-я волна) в WK XIII в составе 2-х рот из 15-х инженерных рот 330-го и 343-го пехотных полков, ранее сормированные 27.11.1939 г.


10.02.1940


сформирована 3-я рота из15-й инженерной роты 335-го пехотного полка. Батальон развернут в 183-й пехотной дивизии.


26.10.1940


1-я рота ключена в состав вновь сформированного 327-го инженерного батальона 327-й пехотной дивизии (13-я волна), и затем вновь восстановлена.


12.11.1943


При расформировании дивизии батальон был переформирован, штаб и 2-я рота батальона заменены штабом и 2-й ротой 217-го инженерного батальона, в составбатальон включены остатки 339-го саперного батальона.

Батальон вновь сформирован в составе корпусной группы С и дислоцировался в районе Киева, в котле Хубе и в районе Броды.


05.08.1944


батальон уничтожен на севере Украины.


15.09.1944


219-й инженерный батальон вновь сформирован на военном полигоне Дёллерсхайм в WK XVII в составе 2-х рот путем переименования 1564-го инженерного батальона 564-й народно-гренадерской дивизии и и развернут в 183-й народно--гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


WК XVII


220-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 220).

220-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 220).


23.01. 1940


сформирован (7-я волна) на военном полигоне в Кенигсбрюке в WK IV в составе 3-х рот из 2-х инженерных рот ландвера, сформированных 28.11.1939 г. и 15-й инженерной роты 404-го пехотного полка 246-й пехотной дивизии.

Батальон развернут в составе 164-й пехотной дивизии, далее крепостной дивизии Крит, далее 164-й легкой африканской дивизии.


08.01.1942


3-я рота была заменена 713-й инженерной ротой.


26.01.1943


переименован в 220-й инженерно-танковый батальон, когда подчинение батальона перешло в 21-ю танковую дивизию


221-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 221 ).


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK VIII командиром ландвера Бреслауи развернут в 221-й пехотной дивизии.


22.01.1940


2-я рота включена в состав нового 656-го инженерного батальона как 2-я рота и заменена 15-й инженерной ротой 360-го пехотного полка.


08.1940/22. 03.1941


Батальон в отпуске.


06.1941


В компании против России действовал в составе VII-го армейского корпуса в группы армий Центр


14.04.1942


батальон прошел переформирование в WK XVII.


09.1942


действовал в составе 2-й армии в группе армий Б.


Кон.1944- нач.1945


Действовал на Наревском плацдарме и в Западной Пруссии в составе 2-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг


29. 04.1940


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау, Страсбург , WK VIII


222-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 222).


01.12.1939


сформирован в районе Брауншвейга без штаба в составе 2-х рот и развернут в 181-й пехотной дивизии.


15.10.1940


Батальон окончательно сформирован (7-я волна) после включения 15-й инженерной роты 396-го пехотного полка 216-й пехотной дивизии.


1943


1-я рота стала 702-й инженерной ротой, затем рота вновь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XI


223-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 223).


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK IVкомандиром ландвера Дрездени развернут в 223-й пехотной дивизии.


26.10.1943


батальон расформирован, 2-я рота направлена на формирование 2-й роты 248-го инженерного батальона 168-й пехотной дивизии. Штаб батальона - на формирование штаба 275-го инженерного батальона 275-й пехотной дивизии (22-й волны).


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


I вайсенфельс , WK IV


225-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 225).


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK X командиром ландвера Гамбурга и развернут в 225-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


30-й инженерный запасной батальон


Любек , WK X


инженерныйбатальонНойхаммер ( Pionier-BataillonНойхаммер ).

226-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 226).


04.1944


Сформирован (27-я волна) на военном полигоне Нойхаммер в WK VIII в составе 3-х рот и развернут в пехотной дивизии Нойхаммер.


26. 06. 1944


переименован в 226-й инженерный батальон 226-й пехотной дивизии. Дислоцировался вместе с дивизией в район Гавра. В боях за город батальон понес большие потерии отступил к Дюнкерку, где попал в окружение, остатки батальона сдались в плен.


227-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 227)


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) командиром ландвера Крефельде в WK VI в составе 3-х рот и развернут в 227-й пехотной дивизии.


01.1944


мостовая колонна была расформирована.


228-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 228).


16. 08. 1939


Сформирован (3-я волна) в WK I командиром ландвера Эльбинга и развернут в 228-й пехотной дивизии (до 26.08.1939 г. как учебный) и действовал в Польше.


18.01.1940


2-я рота направлена на формирование 1-й роты 658-го инженерного батальона и заменена 15-й инженерной ротой 400-го пехотного полка.


25.07.1940


батальон расформирован вместе с дивизией. Роты сформировали 85-87-ю железнодорожные строительные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


206-й инженерный запасной батальон


Летцен


229-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 229).


13.01. 1940


сформирован (7-я волна) в районе Познани из 2-х инженрных рот 229-го пехотного полка ранее сформированных 01.12.1939 г. и развернут в 197-й пехотной дивизии.


13.02.1940


В качестве 3-й роты в батальон включена 15-я инженерная рота 425-го пехотного полка 223-й пехотной дивизии.


30.09.1940


1-я рота направлена во вновь сформированный 335-й инженерный батальон 335-й пехотной дивизии (14-я волна), затем рота вновь восстаановлна.


22.07.1944


батальон расформирован, остатки сформировали штаб, 3-ю и 4-ю роты 195-го пехотного батальона корпусной группы Н


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Познань


07.05. 1940


34-й инженерный запасной батальон


Леслау, Кобленц, WK XII


230-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 230).


09. 01. 1940


сформирован (7-я волна) в районе Оффенбаха в WK IX из 1-й и 2-й инженерных рот 230-го пехотного полка, сформированных в Ханау 02.12.1939 г.

В качестве 3-й роты в батальон включена 15-я инженерная рота 367-го пехотного полка.

Батальон развернут в 169-й пехотной дивизии.


25.10.1940


1-я рота направлена в 319-й инженерный батальон 319-й пехотной дивизии, затем рота вноь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


231-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 231).


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK XIII командиром ландвера в Нюрнбергеи развернут в 231-й пехотной дивизии. Батальон действовал на Западе, а с 1940 г. -в Польше.


01.1940


2-я рота направлена на формирование 2-й роты 657-го инженерного батальона и заменена 15-й инженерной ротой 342-го пехотного полка.


31.07.1940


батальон расформирован вместе с дивизией, роты напралены на формирование 91-93-й железнодорожных строительных рот.


Комплектование (Ersatzgestellung):


46-й инженерный запасной батальон


Регенсбург , WK XIII


инженерныйбатальонВильдфлеккен (Pionier-BataillonWildflecken).

232-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 232).


17.04.1944


Сформирован (27-я волна) на военном полигоне Вильдфлеккен в WK XIII в составе 3-х рот и развернут в депо-дивизии Вильдфлеккен.


26.06.1944


переименован в 232-й инженерный батальон 232-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IX


233-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 233).


10. 01. 1940


сформирован (7-я волна) в районе Данцига из двух инженерных рот ранее сформированных 27.11.1939 г.


12.02.1940


в качестве 3-й роты в состав батальона включена 15-я инженерная рота 344-го пехотного полка 223-й пехотной дивизии. Батальон действовал в Норвегии в составе 196-й пехотной дивизии.


09.04.1940


1-я рота потеряна после торпедирования парохода Фриденау , затем вновь восстановлена.


15.09.1944


батальон расформирован после тяжелых потерь в Литве.


Комплектование (Ersatzgestellung):


253-й инженерный запасной батальон


01.06.1940


16-й инженерный запасной батальон


Торн, Кльн-Вестхофен, WK VI


234-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 234).


01.12.1939


сформирован (7-я волна) в Берлине-Шпандау без штаба из 2-х рот 1-го и 2-го батальонов 234-го пехотного полка и развернут в 163-й пехотной дивизии.


15.01 1940


Батальон окончательно сформирован после включения 15-й инженерной роты 338-го пехотного полка, котоая стала 2-й ротой, а предыдущая 2-я рота стала 3-й ротой


11.1940.


1-я рота сформировала 3-ю роту 199-го инженерного батальона 199-й пехотной дивизии, затем рота вновь восстановлена. Батальон действовал в Норвегии, с 1941 г. -в Финдяндии и с 1945 г.-в Померании.


04.1945


батальон расформирован после тяжелых потерь в Померании


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WKIII


235-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 235).


01.12.1940


Сформирован (7-я волна) в Протекторате в составе 2-х рот, сформированных 5-м и 35-м инженерными запасными батальонами из WK V.


09. 01.1940


Батальон окончательно сформирован для 198-й пехотной дивизии.


17.01.1940


в батальонвключена 15-я инженерная рота 33-го пехотного полка ландвера в качестве 3-й роты.


30.10.1940


1-я рота направлена на формирование 3-й роты в 327-й инженерный батальон 327-й пехотной дивизии, затем рота новь сформирована.


03.1944


В батальоне создана восточно-строительная рота (Ostbau).


07..1944


батальон обновлен за счет включения инженерного батальона Богемия.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Прага, Карлсруэ , WK V


236-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 236).


10. 01. 1940


сформирован (7-я волна) на военном полигоне Грос-Борн WK II из 2-х инженерных рот 236-го пехотного полка,ранее сформированных 01.12.1939 г.

Батальон действал во Франции в составе 162-й пехотной дивизии.


08.20.1940


в качестве 3-й роты в состав батальона включены 15-е инженерные роты 322-го и 374-го пехотных полков 207-й пехотной дивизии.


01.11.1940


1-я рота направлена на формировани 1-й роты в 332-й инженерный батальон 332-й пехотной дивизии(14-я волна), затем рота новь сформирована.


22.12.1941


батальон расформирован. Штаб, 1-я и 2-я роты напавлены в 186-й инженерный батальон 86-й пехотной дивизии, 3-я рота в 129-й инженерный батальон 129-й пехотной дивизии. Батальон действовал в России.


06.04.1942


Вновь сформирован в группе армий Центр из части 84-го мостостроительного батальона, в том числе 5-й минерной роты (Minier-Kompanie 5). Батальон в составе 1-й и 3-й рот развернут в 9-й армии.


01.04.1943


добавлена 2-я рота.


1944


Батальон действовал в Силезии в составе 17-й армии.


1945


в конце войны батальон развернут в XI-м армейском корпусе 1-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч, WKII


46-йрезервный инженерный батальон (ReservePionkr-Bataillon 46).

инженерный батальон Миловиц (Pionier-Bataillon Milowitz).

237-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 237).


16. 7.1943


Сформирован в Регенсбурге. в WК XIII на базе 46-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона. Батальон переброшен в северную Хорватию в состав 173-й резервной дивизии.


15.02.1944


возвращен в протекторат и переименованв инженерный батальон Миловиц пехотной дивизии Миловиц.


26.06.1944


на военном полигоне Миловиц в Богемии переименован в 237-го инженерный батальон 237-й пехотной дивизии (27-я волна).


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XIII


238-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 238).


04. 01. 1940


сформирован (7-я волна) в WK VII из 2-х инженрных рот 238-го пехотного полка, ранее сформированных 01.12.1939 г.. В батальон включена 15-я инженерная рота 358-го пехотного полка ландверав качестве 3-й роты. Батальон развернут в 167-й пехотной дивизии.


16.11.1940


1-я рота переброшена в 337-й инженерный батальон 337-й пехотной дивизии (14-я волна), затем рота вновь восстановлена.


01.02.1944


батальон расформирован, остатки вошли в состав 376-го инженерного батальона 376-й пехотной дивизии


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт, WK VII


239-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 239).


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK VIII командиром ландвера Оппельн и развернут в 239-й пехотной дивизии.


10.12.1939


3-я рота направлена на формирование 3-й роты 660-го инженерного батальона и заменена 15-й инженерной ротой 372-го пехотного полка.


Нач. 1940


в батальоне сформирована полевая рекрутская рота, которая в 1942 г. расформирована.


07.01.1942


батальон расформирован, штаб направлен на формирование штаба 921-й мостовой колонны.

1-я рота направлена на замену 3-й роты 297-го инженерного батальона 297-й пехотной дивизии, 2-я рота - в 1-ю роту 260-го инженерного батальона, 3-я рота распределена между другими частями.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг


05. 1940


8-й инженерный запасной батальон


Нейсе, WK VIII


240-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 240).


09. 01.1940


Сформирован в лагере Мюнстер (7-я волна) в WK X в составе 2-х рот из 15-х (инженерных) рот 391-го и 399-го пехотных полков, ранее сформированых 28.11.1939 г.

К батальону присоединилась 15-я рота 333-го пехотного полка 225-й пехотной дивизии качестве 3-й роты. Батальон развернут в составе 170-й пехотной дивизии.


12.111940


1-я рота направлена на формирование 340-го инженерного батальона 340-й пехотной дивизии (14-я волна), затем рота вновь сформирована.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Харбург


10.04.1940


30-й инженерный запасной батальон


Любек , WК X


241-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 241).


08.01. 1940


сформирован (7-я волна) на военном полигоне Арысь в WК I из 2-х инженрных рот 241-го пехотного полка, ранее сформированных 01.12.1939 г.


10.02.1940


сформирована 3-я рота из 15-й инженерной роты 306-го пехотного полка 211-й пехотной дивизии. Батальон развернут в 161-й пехотной дивизии.


15.10.1940


1-я рота направлена на формирование роты 332-го инженерного батальона 332-й пехотной дивизии, затем рота вновь восстановлена.


10.11.1943


батальон переформирован в новый инженерный батальон и передан в состав корпусной группы А. Для этого из старого батальона была сформированы 1-я рота,

2-я рота сформирована из 293-го инженерного батальона 293-й пехотной дивизии, а 3-я рота из 355-го инженерного батальона 355-й пехотной дивизии. Батальон дислоцировался на юге России.


06.1944


После восстаноления дивизи, батальон вновь подчинен новой 161-й пехотной дивизии.


08.1944


батальон уничтожен под Яссами в Румынии и 09.10.1944 г. расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


206-й инженерный запасной батальон


Летцен


311-й инженерный запасной батальон


Модлин , WКI


242-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 242).


16.07.1943


сформирован на военном полигоне Гросс-Борн в WK II в составе 2-х рот и развернут в 242-й пехотной дивизии.


08.1944


уничтожен под Тулоном.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шведт , WK II


243-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 243).


27.07. 1943


сформирован в Дёллерсхайме в WK XVII в составе 2-х рот и развернут в 243-й пехотной дивизии.


07.1944


уничтожен в Нормандии, остатки батальона направлены на формирование 1553-го инженерного батальона 553-й гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


86-й инженерный запасной батальон


Мельк , WK XVII


244-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 244).


15. 09. 1943


сформирован под Антверпеном в составе 2-х рот и развернут в 244-й пехотной дивизии.


08.1944


уничтожен в районе Марсель-Тулон на юге Франции.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK I


245-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 245).


21.09. 1943


сформирован в районе Руана в WK XI и развернут в 244-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK V


246-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 246 ).


26.08.1939


Сформирован (3-я волна) в WK XII в составе 3-х рот командиром ландвера Дармштадт и развернут в 246-й пехотной дивизии.


06.1944


уничтожен под Витебском.


15.09.1944


246-й инженерный батальон вновь восстановлен из 1565-го инженерного батальона 565-й народно-гренадерской дивизии. Батальон в составе 2-х рот развернут в 246-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WK XII


248-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 248).


15. 01. 1940


сформирован в районе Герлица в WK VIII из 2-х инженрных рот 248-го пехотного полка, ранее сформированного 01.12.1939 г.


01.12.1939


сформирована 3-я рота из 15-й инженерной роты 366-го пехотного полка 227-й пехотной дивизии. Батальон развернут в 168-й пехотной дивизии.


23.10.1940


1-я рота направлена на формирование роты 332-го инженерного батальона 332-й пехотной дивизии (14-я волна), затем рота вновь восстановлена.


02.09.1943


1-я рота направлена на формирование 1-й роты из 223-го инженерного батальона 223-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Нейсе, WK VIII


250-й (испанский) инженерныйполк (Pionier-Bataillon 250 (span.)


20. 07. 1941


сформирован на военном полигоне Графенвер в WK XIII в составе 3-х рот и развернут в 250-й (испанской) пехотной дивизии .


20.10.1943


Расформирован и выведен обратно в Испанию


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XIII, Хоф


251-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 251).


26.08.1939


сформирован (4-я волна) в Ашаффенбурге в WK IX из дополнительных рот 9-го, 15-го, 49-го инженерных батальонов и развернут в 251-й пехотной дивизии.


01.11.1940


2-я рота направлена на формирование 1-й роты из 129-го инженерного батальона 129-й пехотной дивизии, затем рота вновь восстановлена.


03.11.1943


батальон расформирован, части распределены по полевым дивизиям люфтваффе в группе армий Центр.


27.09.1944


Вновь сформирован путем переименования 186-го инженерного батальона корпусной группы Е.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


252-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 252).


26.08.1939


Сформирован (4-я волна) в WK VIII из дополнительных рот 8-го, 18-го, 28-го инженерных батальонов и развернут в составе 252-й пехотной дивизии.


14.10.1940


штаб и 1-я рота направлены на формирование 134-го инженерного батальона 134-й пехотной дивизии (11-й эшелон), затем вновь восстановлены.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг, WK VIII


253-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 253).


26.08.1939


сформирован (4-я волна) в составе 3-х рот из дополнительных рот VI-го военного округа и развернут в 253-й пехотной дивизии.


26.11.1940


2-я рота направлена на формирование 126-го инженерного батальона 126-й пехотной дивизии, затем рота вновь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


253-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен,WK VI


254-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 254).


26.08.1939


сформирован (4-я волна) в составе 3-х рот из дополнительных рот VI-го военного округа (WK) и развернут в 254-й пехотной дивизии.


27.11.1940


2-я рота направлена на формирование 320-го инженерного батальона 320-й пехотной дивизии, затем рота вновь восстановлена.


10.05.1944


батальон увеличен до 4-х рот.


Комплектование (Ersatzgestellung):


253-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен,WK VI


255-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 255).

255-й армейский инженерный батальон (Heers-Pionier-Bataillon 255).


26.08.1939


сформирован (4-я волна)в WK IV в составе 3-х рот из 4-й и 5-й дополнительных рот 24-го инженерного батальона и 4-й дополнительной роты 44-гоинженерного батальона VI-го военного округа (WK) и развернут в 255-й пехотной дивизии.


27.11.1940


2-я рота направлена на формирование134-го инженерного батальона 134-й пехотной дивизии, затем рота вновь восстановлена.


11.08.1943


3-я рота заменена 3-й ротой 332-го инженерного батальона расформированной 332-й пехотной дивизии.


02.11.1943


После расформирования дивизии, батальон переименован в 255-й армейский инженерный батальон.


10.1944


в батальоне была штабная рота, батальон дислоцировался в Венгрии в 6-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WK IV


256-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 256).


26.08.1939


Сформирован (4-я волна) в WK IV в составе 3-х рот из дополнительных рот WK IV (3-я рота из WK XIII) и развернут в 256-й пехотной дивизии.


19.11.1940


2-я рота переброшена в 336-й инженерный батальон 336-й пехотной дивизии (14-я волна), затем рота вновь восстановлена.


06.1944


уничтожен под Витебском и 21.07.1944 г. официально расформирован, остатки батальона поступили в 195-й инженерный батальон корпусной группы Н.


17.09.1944


256-й инженерный батальон вновь сформирован путем переименования 1568-го инженерного батальона 568-й народно-гренадерской дивизии. (32-я волна), находившейся на формировании с 15.08.1944 г. в Кенигсбрюке и развернут в 256-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WK IV


257-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 257).


26.08.1939


сформирован (4-я волна) в Берлине-Шпандау в WK III в составе 3-х рот из 4-х дополнительных рот 3-го (Кюстрин), 23-го (Шпандау) и 43-го (Бранденбург) инженерных батальонов и развернут в 257-й пехотной дивизии.


14.10.1940


1-я рота направлена в 123-й инженерный батальон 123-й пехотной дивизии, затем рота вновь востановлена.


08.1944


уничтожен на юге Украины


27.10.1944


Вновь сформирован из 587-й народно-гренадерской дивизии (депо-дивизия "Гроссгермен".) и развернут в 257-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


208-й инженерный запасной батальон


Ратенов , WK III


258-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 258)


26.08.1939


Сформирован (4-я волна) в WK II из дополнительных рот 4-й и 5-й рот 12-го (Шведт-на-Одере) и 5-й роты 3-го (Кюстрин) инженерных батальонов и развернут в 258-й пехотной дивизии.


01.10.1940


2-я рота направлена на формирование 122-го инженерного батальона 122-й пехотной дивизии, затем рота вновь востановлена


08.1944


батальон уничтожен под Яссами.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шведт , WK II


260-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 260).

260-йармейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon 260).

127-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 127).


26.08.1939


сформирован (4-я волна) WK V из 4-х из дополнительных рот 45-го (Ульм), 5-го (Ульм) и 10-го (Регенсбург) инженерных батальонов и развернут в 260-й пехотной дивизии.


03.11.1939


На Верхнем Рейне батальон был выведен из подчинения дивизии и стал армейской частью.


03.1940


Переименован в 260-й армейский инженерный батальон.


05.1940


В компании против Франции действовал в составе 5-й армии, а с 01.06.1940 г. - в составе 9-й армии.


06.1941


В компании против России действовал в составе 11-й армии.


07.01.1942


2-я рота 239-го инженерного батальона 239-й пехотной дивизии преобразована в 1-ю роту, а 2-я рота стала 1-й ротой. Батальон перешел в подчинение 2-й армии.


28.09.1942


батальон переформирован в 127-й инженерно-танковый батальон 27-й танковой дивизии.


262-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 262).


26.08.1939


сформирован (4-я волна) в XVII из 4-й и 6-й дополнительных рот 80-го инженерного батальона и развернут в 262-й пехотной дивизии.


30.01.1940


1-я рота направлена на формированная 296-го инженерного батальона 296-й пехотной дивизии (8-я волна), затем рота вновь восстановлена.


25.11.1940


вновь сформированная 1-я рота направлена на формирование 97-го инженерного батальона 97-й (легкой) пехотной дивизии (12-я волна), затем рота вновь восстановлена


02.11.1943


батальон расформирован, штаб сформировал штаб 277-го инженерного батальона 277-й пехотной дивизии при Главнокомандующем Запад, остатки рот сформировали 2-ю роту 156-го инженерного батальона корпусной группы D


Комплектование (Ersatzgestellung):


80-й инженерный запасной батальон


Клостернойбург, WK XVII


263-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 263).


26.08.1939


Сформирован (4-я волна) в WK XII из 4-й и 6-й дополнительных рот 34-го инженерного батальона. Батальон дислоцировался в Кобленце в составе 263-й пехотной дивизии.


07.02.1940


2-я рота напралена на формированнае 291-го инженерного батальона 291-й пехотной дивизии. Батальон назывался инженерным батальоном Беккера и сформирован на военном полигоне Арысь, затем рота вновь восстановлена


15.11.1940


1-я рота напралена на формированнае 132-го инженерного батальона 132-й пехотной дивизии, затем рота вновь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WK XII


264-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 264).


20. 05. 1943


Сформирован в Бельгии в WK VI и развернут в составе 264-й пехотной дивизии.


05.12.1944


Разгромлен в районе Книна в Хорватии. Остатки сформировали штаб и 2-ю роту 141-го инженерного батальона 41-й пехотной дивизии.


27.01.1945


Отдан приказ о восстановлении батальона в Зеландии в Дании, но формирование не было завершено.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


265-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 265).


03.06. 1943


сформирован в WK XI на военном полигоне Берген в составе 2-х рот. Батальон действовал во Франции и Нормандии в составе 265-й пехотной дивизии.


09.08.1944


После вторжения союзников, батальон получил 3-ю роту из частей боевой группы Кёнига, ранее сформированной инженерной школойАнже.


31.10.1944


батальон получил новую 2-ю роту от командира крепости Сен-Назер, сформированную из морских частей.

Батальон переброшен в крепости нп Атлантичесом в районе Лорьяна.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


266-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 266).


15. 06. 1943


сформированна военном полигоне Мюнзинген в WK V в составе 2-х рот и развернут в 266-й пехотной дивизии.


07.1944


батальон был уничтожен в Бретани.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V


267-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 267).


26.08.1939


сформирован (4-я волна) в WK XI в составе 3-х рот из 4-й и 5-й дополнительных рот 19-го и 4-й дополнительной роты 31-гоинженерных батальонов в Хольцминдене и Хокстереи развернут в 267-й пехотной дивизии


06.1944


уничтожен в группе армий Центр.


268-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 268).


26.08.1939


Сформирован (4-я волна) в WK VII в составе 3-х рот из четвертых дополнительных рот 7-го (Розенхайм), 27-го (Ингольштадт) и 84-го (Филлах) инженерных батальонов и развернут в 268-й пехотной дивизии.


02.11.1943


После расформирования дивизии, батальон действовал в составе 4-й армии в районе Бобруйска.


1945


В конце войны Батальон дислоцировался в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт., WK VII


269-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 269).


26.0 8. 1939


Сформирован (4-я волна) в WK X в составе 3-х рот из четвертых дополнительных рот 22-го (Нинбург), 30-го (Любек), 50-го (Гамбург-Харбург) инженерных батальонов и развернут в 269-й пехотной дивизии.


29.09.1940


1-я рота переброшена в 131-й инженерный батальон 131-й пехотной дивизии, затем рота вновь восстановлена.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WK X


271-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 271)


17. 11. 1943


сформирован (22-я волна) в Нидерландах в составе 3-х рот с использованием штаба 113-го инженерного батальона расформированной 113-й пехотной дивизии и частей 17-го запасного инженерного батальона и развернут в 271-й пехотной дивизии.


08.1944


батальон уничтожен в Нормандии.


17.09.1944


271-й инженерный батальон вновь сформирован в Тырнау путем переименования 1576-го инженерного батальона 576-й народно-гренадерской дивизии и развернут в 271-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XIII


272-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 272).


04. 01. 1944


Сформирован в Нидерландахв составе 3-х рот из 35-го инженерного запасного батальона и выздоравливающих частей 39-й и 216-й пехотных дивизии и развернут в 272-й пехотной дивизии.


08.1944


батальон уничтожен в Нормандии.


17.09.1944


272-й инженерный батальон вновь сформирован на военном полигоне Дебериц путем переименования 1575-го инженерного батальона 575-й народно-гренадерской дивизии и развернут в 272-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


274-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 274).


01.07. 1943


Сформирован из стационарного инженерного батальона в Норвегии в составе 2-х рот, при инспекторе сухопутных укреплений Севери развернут в 274-й пехотной дивизии, дейсттвовал в Норвегии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


311-й инженерный запасной батальон


Модлин , WK I


275-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 275).


10. 12. 1943


сформирован (22-я волна) на Западе Франции в составе 3-х рот из штаба 223-го инженерного батальона расформированной 223-й пехотной дивизии, частей 20-го и 30-го инженерных запасных батальонов и выздоравливающих 223-й и 225-й пехотных дивизий. Батальон развернут в 275-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WK IV


276-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 276 ).


01.1944


сформирован (22-я волна) на юго-западе Франции в составе 3-х рот из штаба 152-го инженерного батальона расформированной 52-й пехотной дивизии (2-я волна)и развернут в 276-й пехотной дивизии.


08.1944


батальон уничтожен в Нормандии.


04.09.1944


276-й инженерный батальон вновь сформирован в Западной Пруссии путем переименования 1580-го инженерного батальона 580-й народно-гренадерской дивизии и развернут в 276-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XI


277-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 277).


12. 12. 1943


Сформирован (22-я волна) в составе 3-х рот с использованием штаба 262-го инженерного батальона расформированной 262-й пехотной дивизии и развернут в 277-й пехотной дивизии.


08.1944


батальон уничтожен в Нормандии.


04.09.1944


277-й инженерный батальон вновь сформирован в Венгрии путем переименования 1574-го инженерного батальона 574-й народно-гренадерской дивизии и развернут в 277-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVII


278-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 278).


05.01. 1944


сформирован (22-я волна) в Италии в составе 3-х рот с использованием штаба и частей 333-го инженерного батальона расформированной 333-й пехотной дивизии и развернут в 278-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WК III


281-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 281)


01.1945


Сформирован путем переформирования 281-й охранной дивизии в составе штаба и ротыи развернут в 281-й пехотной дивизии.


02.1945


Батальон действовал в Померании и на Одере. в составе 2-х рот


282-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 282).


01.03.1943


сформирован в районе Шербура в WK V в составе 2-х рот из штаба 178-го инженерного батальона 78-й штурмовой дивизии и развернут в 282-й пехотной дивизии.


15.04.1943


батальон использовался для защиты побережья на Ла-Манша и Атлантического побережья. К батальону присоединаль 3-я рота, которая передвигалась на велосипедах. Два новых подразделения сформированы из 68-го инженерного батальона в Кюстрине.


08.1944


батальон уничтожен в группе армий Южная Украина.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V


286-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 286).


02.1945


сформирован в Восточной Пруссии в составе 2-х рот из 286-й инженерной роты и развернут в 286-й пехотной дивизии.


290-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 290).


09.02.1940


сформирован (8-я волна) на полигоне Мюнстерлагер в WK X в составе 3-х рот и развернут в 290-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WK X


291-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 291).


06.02. 1940


сформирован на военном полигоне Арысь в WK I в составе 3-х рот из 2-й роты 263-го инженерного батальона 263-й пехотной дивизии и 15-й роты 317-го пехотного полка 21-й пехотной дивизии и развернут в 291-й пехотной дивизии.


26. 10. 1940


Части батальона направлены на формирование 306-го инженерного батальона.


01.1945


батальон уничтожен в излучине Вислы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WK I


292-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 292).


08.02. 1940


сформирован (8-я волна) на военном полигоне Грос-Борн в WK II в составе 3-х рот и развернут в 292-й пехотной дивизии.


15.11.1940


1-я рота направлена на ормирование 2-й роты 302-го инженерного батальона 302-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шведт /Одер, WK II


293-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 293).


02.02.1940


Сформирован (8-я волна) в Кроссене в WK III в составе 3-х рот из 2-й роты 176-го инженерного батальона 76-й пехотной дивизии и 15-й роты 309-го пехотного полка 208-й пехотного дивизии и развернут в 293-й пехотной дивизии.


21.10.1940


штаб и 1-я рота направлены на формирование штаба 332-го инженерного батальона 332-й пехотной дивизии и 2-й роты 333-го инженерного батальона 333-й пехотной дивизии, затем ротывновь восстановлены.


15.11.1943


батальон расформирован, остатки сформировали 2-ю роту 241-го инженерного батальона корпусной группы А, штаб батальона направлен на формирование штаба 359-го инженерного батальона 359-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WKIII


294-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 294).


06.02. 1940


сформирован (8-я волна) в Вайсенфельсе в WK IV в составе 3-х рот. 3-я рота сформирована из 15-й роты 328-го пехотного полка 227-й пехотной дивизии и развернут в 294-й пехотной дивизии.


15.10.1940


1-я рота переведена в состав 304-го инженерного батальона 304-й пехотной дивизии, затем рота вновь восстановлена.


02.11.1943


остатки 333-го инженерного батальона 333-й пехотной дивизии включены в состав батальона в качестве 1-й роты.


08.1944


Батальон уничтожен в группе армий Южная Украина.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс WK IV


295-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 295).


10. 02. 1940


сформирован (8-я волна) в районе Магдебурга в WK XI в составе 3-х рот из 1-й роты 169-го инженерного батальона 69-й пехотной дивизии, 15-й роты 398-го пехотного полка 216-й пехотной дивизии и развернут в 295-й пехотной дивизии.


01.1943


батальон уничтожен в Сталинграде.


13.04.1943


Вновь сформирован из 4-го (Магдебург) инженерного запасного батальона и дислоцировался в Норвегии.


Лето 1943


Батальон временно придан 270-й пехотной дивизии и с 01.11.1943 г. вновь перещел в подчтнение 295-й пехотной дивизии


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


01.09.1940


19-й инженерный запасной батальон


WK XI


296-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 296 ).


06.02.1940


сформирован в районе Пассау в WK XIII в составе 3-х рот из 1-й роты 262-го инженерного батальона 262-й пехотной дивизии и 15-й роты 320-го пехотного полка 212-й пехотной дивизии и развернут в 296-й пехотной дивизии.


20.10.1940


1-я рота переброшена в состав 305-го инженерного батальона 305-й пехотной дивизии, затем рота вновь сформирована.


06.1944


батальон уничтожен под Бобруйском в группе армий Центр.


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт , WK VII


297-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 297).


02.1940


сформирован (8-я волна) в WK XVII в составе 3-х рот. 3-я рота сформирована 15-й ротой 423-го пехотного полка 212-й пехотной дивизии и развернут в 297-й пехотной дивизии.


07.01.1942


3-я рота заменена 1-й ротой 239-го инженерного батальона 239-й пехотной дивизии.


01.1943


батальон уничтожен в Сталинграде


03.1943


Вновь восстановлен.


12.12.1943


Часть батальона напрвлена на формирование 367-го инженерного батальона 367-й пехотной дивизии в районе Аграма.


298-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 298).


06.02.1940


Сформирован (8-я волна) на военном полигоне Нойхаммер в Силезии в составе 3-х рот из 2-й роты 162-го инженерного батальона 62-й пехотной дивизии и 15-я рота 313-го пехотного полка 246-й пехотной дивизии и развернут в 298-й пехотной дивизии.


26.10.1940


1-я рота направлена в Эльванген для формирования 335-го инженерного батальона 335-й пехотной дивизии (14-яволна), затем рота вновь восстановлена.


25.03.1943


Батальон расформирован находясь в излучине Дона. 2-я рота напралена на формирование 1-й роты 387-го инженерного батальона 387-й пехотной дивизии..


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг. Страсбург , WK VIII


299-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 299).

ИнженерныйбатальонШлагетер (Pionier-BataillonSchlageter).


08.0 2. 1940


сформирован (8-я волна) в районе Эрфурта в составе 3-х рот из 2-й роты 152-го инженерного батальона 52-й пехотной дивизии и 15-я роты 388-го пехотной полка 214-й пехотной дивизии и развернут в 299-й стрелковой дивизии.


10.1940


1-я рота передана в состав 319-го инженерного батальона 319-й пехотной дивизии (13-я волна), затем рота вновь восстановлена.


06.1944


батальон уничтожен в группе армий Центр.


20.07.1944


Вновь сформироан в Швиддерне (Восточная Пруссия) в составе 3-х рот из остатков 299-го, 337-го, 653-го, 267-го, 110-го, 157-го инженерных батальонов и развернут в составе корпусной группы G.


15.09.1944


вновь перешел в подчинение 299-й пехотной дивизии.


02.1945


Батальон разгромлен в котле Хайлигенбайль.


Конец03.1945


из остатков батальона на военном полигоне Мюнстерлагер сформирован инженерный батальон Шлагетер в составе 3-х рот и развернут в пехотной дивизии Шлагетер.


Комплектование (Ersatzgestellung):


29-й инженерный запасной батальон


Ганноверш-Мюнден, WК IX.


20.07.1944


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт, WК VII


300-йинжнгнрныйобатальонныйштаб (Pionier-BataillonStab 300).


24.01. 1942


сформирован только в штаб в Дессау-Росслау из команды отдыхающих 2-го инженерного учебного батальона, который 15.07.1942 г. переименован в 4-й инженерный учебный батальон.


302-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 302).


15. 11. 1940


Сформирован (13-я волна) в Варене в WK II в составе 2-х рот из 1-й роты 292-го инженерного батальона 292-й пехотной дивизии, 1-й роты 175-го инженерного батальона 75-й пехотной дивизии и развернут в 302-й пехотной дивизии.


27.01.1941


расширен до 3-х рот.


08.1944


батальон уничтожен в группе армий Южная Украина.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шведт /Одер, WK II


303-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 303).


31.01.1945


сформирован на военном полигоне Дебериц в WK III в составе 3-х рот и развернут в 303-й пехотной дивизии Дебериц


304-й инженерный батальон (Pionier Bataillon 304).


25. 11. 1940


Сформирован (13-й эшелон) в составе 3-х рот из штаба и 1-й роты 156-го инженерного батальона 56-й пехотной дивизии, 1-й роты 294-го инженерного батальона 294-й пехотной дивизии и развернут в 304-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WK IV


305-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 305).


25. 11. 1940


сформирован (13-я волна) в районе Равенсбурга в составе 3-х рот из 1-й роты 178-го инженерного батальона 78-й пехотной дивизии, 2-й роты 296-го инженерного батальона 296-й пехотной дивизии и части 308-го крепостного инженерного батальона в качестве новой 3-й роты. Батальон развернут в 305-й пехотной дивизии.


01.1943


Батальон уничтожен в Сталинграде.


01.04.1943


Вновь сформирован из инженерных рот 879-го и 880-го усиленных гренадерских полков.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм , WK V


306-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 306).


26. 10. 1940


Сформирован (13-я волна) в составе 3-х рот из штаба и 1-й роты 186-го инженерного батальона 86-й пехотной дивизии (2-я волна) и частей 291-го инженерного батальона 291-й пехотной дивизии (8-я волна) и развернут в составе 306-й пехотной дивизии.


08.1944


уничтожен в группе армий Южная Украина.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


309-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 309).


01.02. 1945


сформирован в Берлине в составе 3-х рот и дислоцировался на Одере в районе Кюстрина в пехотной дивизии Берлин (309-я).


319-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 319).


15. 11. 1940


Сформирован (13-я волна) в состае 3-х рот из 1-й роты 230-го инженерного батальона 169-й пехотной дивизии (7-я волна), 1-й роты 299-го инженерного батальона 299-й пехотной дивизии (8-я волна), и развернут в 319-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


320-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 320).


30. 11. 1940


сформирован (13-я волна) в составе 3-х рот в районе Любека WK X из штаба и 2-й роты 254-го инженерного батальона 254-й пехотной дивизии (4-я волна) и 2-й роты 158-го инженерного батальона 58-й пехотной дивизии (2-я волна) и развернут в 320-й пехотной дивизии.


08.1944


уничтожен в группе армий Южная Украина.


27.10.1944


Вновь сформирован из инженерного батальона депо-дивизии Мёкерн (588-я), ранее сформированной в Грос-Борне, в составе 2-х рот и развернут в 320-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау , WK VIII


321-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 321).


15.12. 1940


сформирован (13-я волна) в районе Брауншвейга WK XI в составе 3-х рот из штаба и 2-й роты 267-го инженерного батальона 267-й пехотной дивизии, 1-й роты 169-го инженерного батальона 69-й пехотной дивизии и развернут в 321-й пехотной дивизии.


02.11.1943


батальон расформирован. Штаб направлен на формированание штаба 352-го инженерного батальона 352-й пехотной дивизии (21-я волна).


Комплектование (Ersatzgestellung):


19-й инженерный запасной батальон


Хольцминден , WK XI


323-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 323).


15. 11.1940


сформирован в районе Кобурга в составе 3-х рот из штаба и 1-я роты 173-го инженерного батальона 73-й стрелковой дивизии, 1-й роты 229-го инженерного батальона 197-й пехотного дивизии, и остатков 306-го инженерного батальона (Г) и развернут в 323-й пехотной дивизии.


02.11.1943


батальон расформирован,остатки вошли в состав 188-го инженерного батальона 88-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V


324-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 324).


04. 03. 1945


сформирован в Гамбурге-Харбурге в WK X и развернут в пехотной дивизии Гамбург (324-я).


10.03.1945


батальон расформирован под Везелем.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WK X


326-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 326).


09. 11.1940


сформирован в WK VI как подразделение Кримхильды для южной Франции в составе 3-х рот (3-я рота сфрпсмпрвана в WK XII). Батальон развернут в составе 326-й пехотной дивизии.


08.1944


батальон уничтожен в Нормандии.


04.09.1944


326-й инженерный батальон вновь сформирован в Венгрии путем переименования 1579-го инженерного батальона, 579-й народно-гренадерской дивизии (32-я волна) и развернут в 326-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден , WK VI


327-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 327).

327-йармейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon 327).


28. 10. 1940


Сформирован (13-я волна) в районе Вены,в WK XVII в составе 3-х рот из штаба и 1-й роты 297-го инженерного батальона 297-й пехотной дивизии, 1-й роты 235-го инженерного батальона 198-й пехотной дивизии. Батальон действовал на Западе в составе 327-й пехотной дивизии.


05.01.1944


После расформирования дивизии, 11.1943 г. батальон переименован в 327-й армейский инженерный батальон и в составе 3-х рот развернут под Киевом.


1944/45


В конце войны находился в Курляндии в 18-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


80-й инженерный запасной батальон


Клостернойбург


01.11.1941


86-й инженерный запасной батальон


Мельк , Кремс


05.07.1944


80-й инженерный запасной батальон


Клостернойбург, WK XVII


328-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 328).


22. 02. 1942


сформирован в составе 3-х рот из инженерных рот 547-го, 548-го, 549-го пехотных полков 328-й пехотной дивизии и развернут в 328-й пехотной дивизии.


02.11.1943


батальон расформирован. Штаб сформирован штаб 353-го инженерного батальона 353-й пехотной дивизии (21-й волны), роты переданы 306-му инженерному батальону 306-й пехотной дивизи


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шверин, WK II


329-й инженерный батальон (PionierBataillon 329).


19. 03. 1942


Сформирован в составе 3-х рот из инженерных рот 551-го, 552-го, 553-го пехотных полков 329-й пехотной дивизии и развернут в 329-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден , WK VI


330-й инженерный батальон (PionierBataillon 330).


01.05. 1942


Сформирован в составе 3-х рот изинженерных рот 554-го, 555-го, 556-го пехотных полков 330-й пехотной дивизии и развернут в 330-й пехотной дивизии.


02.11.1943


батальон расформирован. Штаб остался в распоряжении ОКХ и с 12.12.1943 г. использовался для формирования 367-го инженерного батальона 367-й пехотной дивизии (21-я волна); Оставшаяся часть батальона сформировала 2-ю роту 342-го инженерного батальона 342-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WK VII


331-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 331).


05.1942


Сформирован в составе 3-х рот ( 3-я рота формирована как велосипедная) из 3-х инженерных рот 557, 558, 559 пехотных полков 331-й пехотной дивизии и развернут в 331-й пехотной дивизии.


03.1944


во Франции обновлен за счет инженерного батальона Ван пехотной дивизии Ван.


08.1944


батальон был уничтожен в Нормандии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVII


332-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 332).


15. 11. 1940


Сформирован (14-я волна) в районе Гюстрова в WK II в составе 3-х рот из штаба 293-го инженерного батальона 293-й пехотной дивизии, 1-й роты 236-го инженерного батальона 162-й пехотной дивизии, 1-й роты 248-го инженерного батальона 161-й пехотной дивизии и развернут в 332-й пехотной дивизии.


11.08.1943


После расформрования, 3-я рота включена в состав 255-го инженерного батальона 255-й пехотной дивизии, позже в 255-й армейский инженерный батальон.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Мец, даоееr Нейсе, WК VIII


333-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 333).


15. 11. 1940


сформирован (14-й эшелон) в WK III в составе 3-х рот из штаба и 1-й роты 176-го инженерного батальона 76-й пехотной дивизии, 1-й роты 293-го инженерного батальона 293-й пехотной дивизии и развернут в 333-й пехотного дивизии.


02.11.1943


батальон расформирован, штаб и части батальона направлены в Италию на формирование штаба 278-го инженерного батальона 278-й пехотной дивизии, 1-я рота стала 1-й ротой 294-го инженерного батальона 294-й пехотной дивизии, в нее включены остатки 3-й и 4-й рот.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WK III


334-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 334).


25. 11. 1942


сформирован на военном полигоне Графенвёре в WK XIII в составе 3-х рот как подразделение Кримхильды. 3-я рота стала ротой горных инженеров. Батальон развернут в 334-й пехотной дивизии.


05.1943


батальонуничтожен в Африке.


04.07.1943


Вновь сформирован во Франции в 1-й армии из частей 176-го, 194-го, 305-го, 371-го, 376-го, 384-го батальонов, которые формировались для новой 6-й армии. Новый 334-й инженерный батальон развернут в 334-й пехотной дивизии.


01.12.1943


Части батальона направлены на формирование 353-го инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


46-й инженерный запасной батальон


Регенсбург , WK XIII


335-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 335).


12. 11. 1940


Сформирован (14 волна) в районе Аален в WK V в составе 3-х рот из штаба и 1-й роты 162-го инженерного батальона 62-й пехотной дивизии и 1-й роты 298-го инженерного батальона 298-й пехотной дивизии. Батальон развернут в 335-й пехотной дивизии.


08.1944


батальон уничтожен на юге Украины.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм , WK V


336-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 336).


12. 12. 1940


сформирован (14-я волна) в районе Билефельда в WK VI в составе 3-х рот из 2-й роты 161-го инженерного батальона 61-й пехотной дивизии и 2-й роты 256-го инженерного батальона 256-й пехотной дивизии и развернут в 336-й пехотной дивизии.


Кон. 1942


батальон выделен из состава дивизии и переброшен в Сталинград, где 01.1943 г. был уничтожен.


27.03.1943


Вновь сформирован в WК XI из остатков старого батальона.


05.1944


батальон вновь уничтожен в Севастополе.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WК IV


337-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 337)


20. 10. 1940


Сформирован (14-я волна) в Штайнгадене в WK VII в составе 3-х рот из штаба и 1-й роты 157-го инженерного батальона 57-й пехотной дивизии, 1-й роты 238-го инженерного батальона 167-й пехотной дивизии и развернут в 337-й пехотной дивизии.


Нач. 1941


Батальон дислоцировался на демаркационной линии во Франции


11.1942


Переброшен в группу армий Центр на Восточном фронте.


09.1943


Дийствовал под Смоленском в составе 4-й армии.


24.09.1943


Эвакуирован из Смоленска.


07.08.1944


Остатки батальона направлены на формирование 299-го инженерного батальона корпусной группы G.


15.09.1944


Вновь сформирован на военном полигоне Гросс-Борн в WK II из 1570-я инженерной роты 570-й народно-гренадерской дивизии, сформированной 25.08.1944 г. и развернут в 337-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт, WК VII


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин , WК II


338-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 338).


15. 11. 1942


сформирован на военном полигоне Вартелагер в WK XX в составе 3-х рот из частей Кримхильды XX-го и II-го военных округов (WK) и развернут в 338-й пехотной дивизии


10.1944


1-я рота переброшена в состав 1089-го инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шведт /Одер, WK II


339-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 339).


15. 12. 1940


сформирован в районе Майнингена в составе 3-х рот из штаба и 2-й роты 152-го саперного батальона 52-й пехотной дивизии, 15-й роты 663-го пехотного полка 399-й пехотной дивизии и развернут в 339-й пехотной дивизии.


02.11.1943


батальон включен в 219-й инженерный батальон корпусной группы С


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WК IX


340-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 340).


16.11.1940


сформирован (14-я волна) в районе Шлезвига в WK X в составе 3-х рот из штаба и 1-й роты 168-го инженерного батальона 68-й пехотной дивизии, 1-й роты 290-го инженерного батальона 290-й пехотной дивизии и развернут в 340-й пехотной дивизии.


05.08.1944


батальон расформирован.


15.09.1944


Вновь сформирован из 1572-й инженерной роты 572-й народно-гренадерской дивизии (32-я волна), ранее сформированной 25.08.1944 г. и развернут в 340-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


311-й инженерный запасной батальон


Страковиц, Модлин , WК I


01.11.1941


12-й инженерный запасной батальон


Шведт /Одер, WК II


341-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 341).


08.03.1940


Сформирован в Восточной Пруссии в составе 3-х рот путем переименования 161-го инженерного батальона ландвера и 131-го инженерного батальона ландвера развернут в 311-й пехотной дивизии.


07.08.1940


батальон расформирован на военном полигоне Графенвёра, из персонала сформированы 88-я, 89-я и 90-я железнодорожные строительные роты.


342-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 342).


12. 11. 1940


сформирован (14-я волна) под Кобленцем в WК XII в составе 3-х рот из штаба и 1-й роты 179-го инженерного батальона 79-й пехотной дивизии, 1-й роты 72-го инженерного батальона 72-й пехотной дивизии и развернут в 342-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WК XII


343-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 343).


02. 10. 1942


сформирован на военном полигоне Графенвёр в WК XIII в составе 2-х рот и развернут в 343-й пехотной дивизии.


15.08.1943


Расширен до 3-х рот


09.1944


Капитулировал в Бресте.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


Писек, WК XIII


344-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 344).


01. 10. 1942


Сформирован в WК V во Франции в составе 2-х рот из частей 327-го, 17-го и 333-го инженерных батальонов и развернут в 344-й пехотной дивизии.


06.09.1943


Сформирована 3-я рота в Баумхолдере.


1944


разгромлен в Нормандии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V


345-й (моторизованный) Инженерный батальон (Pionier-Bataillon 345(mot.)

29-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 29).


25. 11. 1942


Сформирован как подразделение Кримхильды на военном полигоне Вильдфлекен в WK IX в составе 2-х рот и развернут в 345-й пехотной дивизии.


01.03.1943


переименован на Западе в 29-й инженерно-танковый батальон.


346-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 346).


01. 10. 1942


Сформирован в WK IX в составе 2-х рот и развернут в 346-й пехотной дивизии.


30.08.1943


Расширен до 3-х рот.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WК IX


347-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 347).


10. 10. 1942


Сформирован на военном полигоне Берген у Целле в WК XI в составе 2-х рот и развернут в 347-й пехотной дивизии.


1944


Расширен до 3-х рот.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WК XI


348-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 348).


03. 10. 1942


Сформирован в WК XII в составе 2-х рот и развернут в 348-й пехотной дивизии.


17.08.1943


Расширен до 3-х рот.


08.1944


Разгромлен в Нормандии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WК XII


349-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 349).


25. 11. 1943


Сформирован (21-я волна) в Сен-Омере на севере Франции в составе 3-х рот из частей 376-го и 384-го инженерных батальонов и развернут в 349-й пехотной дивизии.


07.1944


уничтожен в составе группы армий Северная Украина.


11.09.1944


Вновь сформирован в Стаблэке в WК I и развернут в составе 349-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК I


352-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 352).


14. 11. 1943


Сформирован (21. Волна).в Сен-Ло в Нормандии в 7-й армии в составе 3-х рот из штаба 321-го инженерного батальона и новобранцев и развернут в 352-й пехотной дивизии.


07.1944


Разгромлен в Нормандии.


21.09.1944


вновь сформирован во Фленсбурге путем переименования 1581-го инженерного батальона 581-й народно-гренадерской дивизии и развернут в 352-й народно-гренадерской дивизии.


03.1945


Разгромлен в Саарпфальце.


14.04.1945


внлвь сформирован с использованием штаба 1089-го инженерного батальона 189-й пехотной дивизии, 6-й инженерной роты/V, инженерно-подрывной роты фольксштурма (Sprengkompanie), инженерно-заградительной роты фольксштурма Брайзахи развернут в 352-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WК XI


353-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 353).


01. 12. 1943


сформирован (21-я волна) в Бретани в составе 3-х рот из штаба 328-го инженерного батальона и частей 334-го и 371-го инженерных батальонов и развернут в 353-й пехотной дивизии.


07.1944


Сформирована боевая группа Бёма (штаб 943-го гренадерского полка, 2-й батальон 943-го гренадерского полка и 353-й пехотный батальон) которая дислоцировалась к северу от Сен-Ло в Нормандии в составе 352-й пехотной дивизии.


03/10.07.

1944


Деревню Ла-Э-дю-Пюи обороняли штаб, 1-я и 2-я роты 353-го инженерного батальона. При обороне деревни батальон понес тяжелые потери и переименован в 353-юинженерную роту (30-40 солдат).


Нач. 08.1944


3-я рота батальона, в составе боевой группы Бёма, обороняла деревню и затем в Сен-Ло перешла в состав 352-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шведт /Одер, WК II


355-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 355).

177-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 177).


24.0. 1943


Сформирован как подразделение Гизелы в WK V в составе 2-х, позже 3-х рот и развернут в 355-й пехотной дивизии.


06.10.1943


батальон сведен в роту при 241-м инженерном батальоне корпуной группы А.


15/21.01. 44


Из штаба батальона сформирован штаб 177-го инженерного батальона (25-я волна) в состае 2-х рот и дислоцировался в Нормандии в 7-й армии.и в составе 77-й пехотной дивизии Нормандия


15.08. 1944


в уничтожен под Сен-Мало.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WК V


9-йрезервный инженерный батальон (ReservePionler-Bataillon 9).

356-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 356).


01.10.1942


Сформирован Ашаффенбурге в WK IXпутем разделения 9-го инженерного запасного батальона и дислоцировался на Западе в составе 189-й резервной дивизии.


01.05. 1943


Переименован в 356-й инженерный батальон как подразделение Гизелы и в составе 3-х рот развернут в 356-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WК IX


357-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 357).


01. 12. 1943


Сформирован (21-я волна) в составе 3-х рот на военном полигоне Радом в Генерал-губернаторстве из штаба 139-го инженерного батальона 39-й пехотной дивизии и новобранцев и развернут в 357-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVII


359-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 359).


26. 11. 1943


сформирован (21-я волна) в составе 3-х рот на военном полигоне Радом в Генерал-губернаторстве из штаба 293-го инженерного батальона 293-й пехотной дивизии и новобранцев III-го, VI-го и XII-говоенных округов (WK)и развернут в 359-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WКIII


361-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 361).


26. 11. 1943


сформирован в Дании (21-я волна) в составе 3-х рот из частей 176-го инженерного батальона 76-й пехотной дивизии и 194-го инженерного батальона 94-й пехотной дивизии и развернут в 361-й пехотной дивизии.


07.1944


уничтожен под Бродами.


21.09.1944


Вновь сформирован в составе 2-х рот на военном полигоне Кёльн-Ван в WK VI из 1569-й инженерной роты 569-й народно-гренадерской дивизии, находившаяся в стади формирования, и развернут в 361-й народно-гренадерской дивизии


03.1945


При переформированиидивизии в Нидерландах в 361-ю пехотную дивизиюя, батальон увеличен до 3-х рот.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


362-й инженерный батальон (PionierBataillon 362).


15. 11. 1943


сформирован (21-я волна) в составе 3-х рот на севере Италии из частей 80-го инженерного батальона 44-й пехотной дивизии Hoch- und Deutschmeister и 2-й роты 194-го инженерного батальона 94-й пехотной дивизии и развернут в 362-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VII


363-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 363).


15. 12. 1943


сформирован (21-я волна) в Генерал-губернаторствеи развернут в 363-й пехотной дивизии.


08.1944


уничтожен в Фалезком котле и вноь сформирован из 1566-й инженерной роты 566-й народно-гренадерской дивизии, и в составе 363-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IX


364-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 364).


01.1944


Батальон (21-я Волна) не закончил формирование т.к не была сформироана 364-я пехотнаядвизия.


02.1944


батальон окончателно расформирован.


367-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 367).


12. 12. 1943


Сформирован (21-я Волна) в составе 3-х рот в Аграме в Хорватии из части 297-го инженерного батальона 297-й пехотной дивизии и штаба расформированного 330-го инженерного батальона 330-й пехотной дивизии, как моторизованный инженерный батальон. Батальон развернут в 367-й пехотной дивизии.


15.03.1944


на северо-востоке Хорватии участовал в операциях против партизан.


19.03.1944


вместе с дивизией батальон переброшен во Львов.


01.04.1944


батальон в подчинение II-го танкового корпуса СС (9-я и 10-я танковые дивизии СС, 100-я и 101-я егерские дивизии) и участвовал в операции по прорыву из окружения 1-й танковой армии.


25.10.1944


Сформирована 4-я учебная рота.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


369-й (хорватский) Инженерный батальон (Pionier-Bataillon 369 (kroat.)).


01.09. 1942


сформирован в WК XVII в составе 3-х рот с немецким штабом и хорватским личным составом и развернут в 369-й (хорватской) пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


369-йхорватский запаснойполк


1943


Хорватская боевой подготовки бригада


Штоккерау, WК XVII


371-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 371).


10.03. 1942


Сформирован (19-я волна) в составе 3-х рот на военном полигоне Беверлоо в Бельгии в составе 15-й армии из частей 716-й, 719-й, 711-й инженерных рот и развернут в 371-й пехотной дивизии


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


19.02.1943


Вновь восстановлен в Бретани в составе 7-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК VI


373-й (хорватский) инженерный батальон (Pionier-Bataillon 373 (kroat.)


15.01. 1943


сформированна военном полигоне Дёллерсхайм в WK XVII в составе 3-х ротс немецким штабом и хорватским личным составом и развернут в 373-й (хорватской) пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


369-йхорватский запаснойполк


03.1943


Хорватская боевой подготовки бригада


Штоккерау, WК XVII


376-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 376).


01.03. 1942


Сформирован (19-я волна) во Франции в составе 3-х рот из частей 335-го, 327-го, 337-го инженерных батальонов и развернут в 376-й пехотной дивизии.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


27.05.1943


Вновь восстановлен в Нидерландах (1-я рота восстановлена 23.03.1943).


08.1944


вновь уничтожен в группе армий Южная Украина.


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт, WК VII


377-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 377 ).


01.04.1942


Сформирован (19-я волна) в Ле-Мане во Франции в 7-й армии в составе 3-х рот и развернут в 377-й пехотной дивизии.


02.1943


уничтожен под Воронежем.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WК IX


384-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 384 )


10. 01.1942


сформирован (18-я волна) в WК VIII в составе 2-х рот и развернут в 384-й пехотной дивизии.


16.03.1942


сформирована 3-я рота в WК IV.


01.1943


уничтожен под Сталинградом.


19.05.1943


Вновь восстановлен в составе 15-й армии в Бельгии и на севере Франции, (06.03.1943 г. сформирована 1-я рота).


08.1944


уничтожен в группе армий Южная Украина.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Страсбург , WК VIII


21.03.1942


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WК IV


385-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 385).


10.01.1942


сформирован (18-я волна) на военном полигоне в Бергене, WК XI в составе 2-х рот Командованием военного округа Магдебург и развернут в 385-й пехотной дивизии.


31.03.1942


3-я рота сформирована в WК VI.


02.1943


Батальон разгромлен в излучине Дона и 15.02.1943 г. официально расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WК XI.


19.03.1942


253-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WК VI


386-й (моторизованный) инженерный полк (Pionier-Bataillon 386 (mot.)


24. 11. 1942


Сформирован в XVII как подразделение Кримхильды. Штаб и 2-й роты сформированы из 80-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона и развернут в 386-й (моторизованный) пехотной дивизии.


01.03.1943


батальон использовался для формирования 3-го (моторизованного) инженерного батальона 3-й моторизованной дивизии, уничтоженной в Сталинграде.


Комплектование (Ersatzgestellung):


80-й инженерный запасной батальон


Клостернойбург, WК XVII


387-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 387).


27. 01. 1942


сформирован в Карлсруэ в WK V в составе 2-х рот и развернут в 387-й пехотной дивизии.


26.03.1942


батальон расширен до 3-х рот.


13.03.1943


расформирован в группе армий Юг.


25.03.1943


Вновь сформирован из старого 298-го инженерного батальона 298-й пехотной дивизии. Штаб старого батальона стал новым штабом, 2-я рота становится новой 1-й ротой, а 1-я рота - новой 3-й ротой, новая 2-я рота сформирована из 2-й роты старого 298-го инженерного батальона.


13.03.1944


батальон расформирован


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WК V


19.03.1942


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WK VII


389-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 389).


27. 01.1942


Сформирован (18-я волна) на военном полигоне Миловиц под Прагой в WK XIII в составе 2-х рот и развернут в 389-й пехотной дивизии.


06.04.1942


батальон усилен 3-й ротой из WK XII.


01.1943


батальон уничтожен в Сталинграде.


29.05.1943


Вновь сформирован во Франции в 7-й армии в составе 3-х рот из инженерной роты полка Паули z.b.V., ранее сформированный 08.03.1943 г.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


Вюрцбург , WК XIII.


19.03.1942


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WK XII


392-й (хорватский) Инженерный батальон (Pionier-Bataillon 392 (kroat.).


17.08. 1943


сформированна военном полигоне Дёллерсхайм в WK XVII в составе 3-х рот из немецкого штаба и хорватских солдат и развернут в 392-й (хорватской) пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Хорватская боевой подготовки бригада


Штоккерау, WК XVII


402-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 402 ).


03.1945


Сформирован во WK II в составе 3-х рот батальона Зима.

Батальон дислоцировался в Помераниии развернут в 402-й дивизии.


405-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 405)


03.1945


Сформирован в состае 2-х рот из 405-й инженерной роты, ранее сформированной в 02.1945 г. Батальон дислоцировался на Верхнем Рейне и развернут в 405-й пехотной дивизии.


14.04.1945


2-я рота направлена на формирование 2-й роты 719-го инженерного батальона 719-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK V


416-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 416).


11.1944


сформирован в Дании в состае 2-х рот из 416-й инженерной роты.Батальон дислоцировался в Саарпфальцеи развернут в 416-й пехотной дивизии.


505-й (моторизованный) армейскийинженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon (mot.) 505).


17.08. 1939


сформирован в Кенигсберге в WK I в составе 3-х рот в армейском пакете О = Восточная Пруссия на базе 41-го инженерного батальона. Первоначально батальон сформирован как учебное подразделение.


26.08.1939


батальон стал полевым подразделением и в качестве армейских войск участвовал в компании против Польши, а с 1940 г.- в компании против Франции.


06.1941


участвовал в компании против России.


1942


батальон развёрнут под Ленинградом в составе 18-й армии, а затем в составе 11-й армии.


1945


Батальон дислоцировался в Восточной Пруссии в составе 3-й танковой армии.


02/03.1945


переброшен в район Дивенса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WК I


600-й (моторизованный) армейский инженерный батальон (Тайфун) (Heeres-Pionier-Bataillon (mot.) z.b.V. 600 (Taifun).

600-й армейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon z.b.V. 600).


31.03.1944


сформирован под Битчем в Лотарингии в WК XII в составе 3-х рот и в качестве армейских войск действовал в Арденнах и в составе 5-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм , WК V


606-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 606).


04.1945


Сформирован в составе 3-х рот. Батальон дислоцировался вдоль реки Одер. в составе 606-й пехотной дивизии.


627-й (моторизованный) инженерный батальон (Pionier-Bataillon (mot.) 627).

627-й(моторизованный) армейский инженерный штурмовой батальон (Heeres-Sturm-Pionier-Bataillon 627 (mot.))


01.08. 1939


Сформирован в WK III в составе 3-х рот в качестве армейских войск. Первоначально батальон действовал как учебное подразделение.


26.08.1939


батальон стал полевым подразделением и участвовал в компании против Польши, а с 05.1940 г.- в компании против Франции.


06.1941


участвовал в компании против России.


1942


действовал на Кавказе в составе в 1-й танковой армии.


13.05.1944


расформирован в составе 1-й танковой армии на севере Украины.Затем вновь восстановлен в WK III.


07.10.1944


Переименован в 627-й (моторизованный) армейский инженерный штурмовой батальон.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WКIII


629-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 629)


02.1945


сформирован в Дании в составе 3-х рот. Батальон дислоцировался вдоль реки Одер в составе 9-й армии.


630-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 630).


26.08.1939


сформирован в WK X в составе 3-х рот в качестве армейских войск. и участвовал в компании против Польши, а с 05.1940 г.- в компании против Франции.


15.05.1941


батальон в подчинении штаба 512-го инженерного полка ХХ-го армейского корпуса.


06.1941


участвовал в компании против России.


1942


переброшен в составе 2-й танковой армии группы армий Центр.


1944/1945


батальон дислоцировался в излучине Вислы, в конце войны сражался под Штеттином в Померании.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WК X


632-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 632).


10. 01. 1941


Сформирован в WK XII в составе 3-х рот путем переименования III-го (инженерного заградительного батальона) 132-го пограничного полка, ранее сформированного 18.01.1940 г. из частей из пограничного участка (Grenzwacht-Unterabschnitt) III./132 в качестве инженерного батальона на конной тяге. Первоначально батальон развёрнут на Западе в качестве армейских войск.Затем батальон переброшен в Россию.


1942


В компании против Росси и развёрнут в составе 9-й армии в группе армий Центр.


1944/45


Батальон дислоцировался в Восточной Пруссии в составе 4-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц-Кастель, WК XII


635-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 635).


26.08.1939


сформирован в Цайтхайне в WK IV в составе 3-х рот в качестве армейских войск и участвовал в компании против Польши, а с 05.1940 г.- в компании против Франции.


27.10.1940


2-я рота направлена на формирование 98-го инженерно-танкового батальона 18-й танковой дивизии в Штреле, затем рота вновь востановлена.


06.1941


участвовал в компании против России.


1942


батальон переброшен в состав 6-й армии группы армий Б.


01.1943


батальон разгромлен под Сталинградом.


03.04.1943


Вновь сформирован в WK IV на базе 674-й инженерной роты.


1944/45


батальон переброшен в состав 17-й армии и развернут в излучине Вислы. В конце войны развернут в Силезии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WК IV


641-йармейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon 641).

641-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 641).


04.1945


Сформирован в Дании путем объединения штабов 952-го инжинерно-загородительного батальона z.b.V. и 936-й, 937-й, 938-й инженерно-загородительных рот. Батальон в качестве армейских войск развёрнут на реке Одер в составе 9-й армии.


30-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 30).

642-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 642).


17.12.1943


сформирован в Любеке в WK Xпутем разделения 30-го инженерного запасного батальона и развернут в 160-й резервной дивизии.

Батальон переброшен в Данию и дислоцировался в Вайле, с 02.01.1944 г. переброшен в Варде.


11.03.1944


Одна рота батальона переброшена в 361-ю пехотную дивизию для минирования на участке Хенне-Аа, в 202-м резервном пехотном батальоне.


12.1944


Батальон базировался в Ваарде.


23.01.1945


в Дании переименован в 642-й инженерный батальон и в качестве армейских войск в состве 3-х рот действовал на реке Одер в 9-й армии (160-я резервная дивизия).


651-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 651).


26.08.1939


сформирован в Виттенберге в WK III в сотаве 3-х рот и дислоцировался на Западе.


09.1939


Участвовал в кампании против Польши, а с 05.1940 г. в кампании против Франции.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал в составе 6-й армии группы армий Б в излучине Дона, где с 23 по 30.07.1942 г. батальон строил мост через Дон в районе Зимлянской. Батальон поддерживала 906-я легкая команда штурмовых лодок (leichte Sturmboot-Kommando 906).


11.1944


Действовал в Венгрии в составе 6-й армии и переименован во 2-й батальон 127-й армейской инженерной бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WКIII


652-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 652).


11.01. 1940


Сформирован в WK I в составе 3-х рот как батальон на конной тяге с использованием 15-х (инженерных) рот 345-го и 389-го пехотных полков и 1-й роты 217-го инженерного батальона 206-й пехотной дивизии (3-я волна). Батальон участвовал в кампании против Франции.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


батальон переброшен в состав 6-й армии группы армий Б в Сталинграде.


01.1943


Там он был частично разгромлен, а потерянные подразделения были восстановлены.


1944/45


переброшен в Курляндию в состав 18-й армии


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WК I.


653-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 653).


22.01. 1940


Сформирован в WK II в составе 3-х рот как батальон на конной тяге с использованием 15-х (инженерных) рот 312-го и 413-го пехотных полков и 2-й роты 206-го инженерного батальона 206-й пехотной дивизии (3-я волна) и дислоцировался на Западе.


23.09.1940


штаб и 3-я рота переданы в Мюнзинген для формирования 125-го инженерного батальона 125-й пехотной дивизии (11-я волна).


06.1941


Участвовал в компании против России.


1943


Батальон в составе 260-й пехотной дивизии (4-я волна) в качестве дивизионного инженерного батальона.


06.1944


уничтожен в группе армий Центр, остатки вошли в состав 299-го инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й инженерный запасной батальон


Шведт /Одер, WК II.


11.04.1940


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч, WK II


654-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 654).


25. 01. 1940


СформированБелице в WK III в составе 3-х рот как батальон на конной тяге с использованием 15-х (инженерных) рот 386-го и 397-го пехотных полков и 2-й роты 218-го инженерного батальона 218-й пехотной дивизии (3-я волна) и дислоцировался на Западе.


20.02.1941


2-я рота направлена на формирование 741-го инженерного батальона, затем рота вновь сформирована.


06.1941


Участвовал в компании против России


1942


батальонразвёрнут на юге России в составе 2-й армии группе армий Б.


1944/45


Дислоцировался на Висле, затем на Одере в составе 9-й армии.


09.04.1945


Приказом Главном Командованием сухопутных войск (ОКХ) 930-я и 932-я инжинерно-заградительные роты объединены в 654-й армейский инженерный батальон.


Комплектование (Ersatzgestellung):


68-й инженерный запасной батальон


Кюстрин , WК III.


655-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 655).


25. 01. 1940


Сформирован в Пирне в WK IV в составе 3-х рот как батальон на конной тяге с использованием15-х (инженерных) рот 304-го и 394-го пехотных полков и 1-й роты 209-го инженерного батальона 209-й пехотной дивизии (3-я волна) и дислоцировался на Западе.


11.06.1940


батальон в составе 327-го пехотного полка 239-й пехотной дивизии участвовал в наступлении 7-й армии через Рейн.


20.06.1940


батальон в составе 213-й пехотной дивизии участвовал в наступлении на западной окраине Вогезов.


23.06.1940


боевые действия в Вогезах завершены.Штаб батальона разместился в Бетанвилье, 1-я рота- в Лагранже, 2-я рота- в Пелоне, 3-я рота- в Лашапеле и колонна- в Сен-Жермене.


01.07.1940


батальон переброшен в Страсбург.


17.02.1941


2-я рота направлена на формирование 744-го инженерного батальона, затем рота новь сформирована.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал в составе 9-й армии в группе армий Центр, а с 1944 г.- в группе армий Север.


11.1944


Направлен на формирование 2-го батальона 655-й армейской инженерной бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WК IV


656-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 656).


21. 01. 1940


Сформирован в WK VIII в составе 3-х рот как батальон на конной тяге с использованием 15-х (инженерных) рот 350-го и 375-го пехотных полков и 2-й роты 221-го инженерного батальона 231-й пехотной дивизии (3-я волна) и дислоцировался на Западе.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал в составе 16-й армии в группе армий Север.


1944/45


Переброшен в Курляндию всостав 16-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бреслау , WК VIII


657-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 657).


19. 01. 1940


Сформирован в WK XIII в составе 3-х рот как батальон на конной тяге с использованием 15-х (инженерных) рот 302-го и 319-го пехотных полков и 2-й роты 231-го инженерного батальона 231-й пехотной дивизии и дислоцировался на Западе.


17.02.1941


2-я рота направлена на формирование 745-го инженерного батальона, затем рота вновь сформирована.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал в составе 16-й армии в группе армий Север.


1944/45


Переброшен в Курляндию в состав 16-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й инженерный запасной батальон


Вюрцбург , WК XIII


658-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 658).


20. 01. 1940


Сформирован в Штумев WK ХХ в составе 3-х рот как батальон на конной тяге с использованием15-х (инженерных) рот 325-го и 356-го пехотных полков и 2-й роты 228-го инженерного батальона 228-й пехотной дивизии.


02.1940


батальон переброшен в район Боденхайм и Накенхайм-на-Рейне в WK V.


08.06.1940


батальон прибыл во Фрайбург в WK V где должен был подготовить мост через Рейн и обеспечить работу паромов для переправы пехоты. Перед этим батальону предстояло захватить и удержать плацдарм. Первоначально батальон развёрнут на Западе вместе с 660-м иненерным батальоном в составе 678-го иненерного полка 239-й пехотной дивизии в XXXIII-м Высшем Командовании. Батальон предназначен для форсирования Рейна. Впоследствии батальон вошёл в состав 327-го пехотного полка 239-й пехотной дивизии.


15.06.1940


Участвовал в компании против Франции в полосе 7-й армии.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал на Кавказае в составе 17-й армии в группе армий А.


1944/45


Участвовал в боях на Висле, затем на Одере в составе 9-й армии.


09.04.1945


Приказом Главном Командованием сухопутных войск (ОКХ) 927-я, 928-я, 929я и 931-я инжинерно-заградительные роты объединены в 658-й армейский инженерный батальон.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Цайц


11.04.1940


16-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WК VI


659-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 659).


15. 01.1940


Сформирован в Познани в WK XXI в составе 3-х рот как батальон на конной тяге с использованием15-х (инженерных) рот 318-го и 406-го пехотных полков и 2-й роты 213-го инженерного батальона 213-й пехотной дивизии (3-я волна). Все роты были сформированы из 213-й пехотной дивизии.

Роты дислоцировались на демаркационной линии в Лукове до включения их в батальон.

Штаб батальона сформирован из штаба 34-гозапасного инженерного батальона. Легкая инженерная колонна сформирована 33-м запасным инженерным батальоном. Штаб был моторизованным, роты частично моторизованными, а колонна-на конной тяге.


31.05.1940


батальон переброшен на Запад в Эрангу Трира в составе 16-й армии, затем выдвинут в район южнее Седана для развертывания.


15.06.1941


Батальон перешел в подчинение VII-го армейского корпуса. В составе корпуса батальон участвовал в наступлении через Сау-Маут, Романь, Верден, Вуа, Совиньи, Мотеньи, Шотене, Укур и Мирекур до заключения перемирия. Его основными задачами были разминирование, строительство временных мостов, укрепление мостов и устранение заграждений.


27.06.1940


Батальон перешёл в подчинение XXXVI-го Высшего Командованияи дислоцировался на линии Мажино между реками Мозелем и Маасом.


15.09.1940


Переброшен в Страсбург в армейскую инженерную школу 2-й армии.


25.12.1940


батальон переброшен в Румынию в Джурджу на Дунае


25.02.1941


Переброшен на границу с Грецией в подчинении XVIII-го горнострелкового корпуса.


06.04.1941


Участврвовал в компании против Греции, поддерживал наступление 5-й и 6-й горнострелковых дивизий в направлении Салоники.


17.05.1941


батальон переброшен в Афины, где был моторизован 160 трофейными машинами


19.05.1941


160 солдат батальона участвовали в компании Меркурий,


29.05.1941


батальон переброшен на Крит для разминирования и строительства обороны Критской крепости. Действовал в составе 12-й армии.


12.1941


штаб и 1-я рота переброшены в Полкастрон для ремонта железнодорожного моста через реку Вадар.

2-я рота и легкая колонна -на Крите и в Афинах.

3-я рота переброшена в Белград.


03.1942


К батальону присоединилась мостовая колонна Б.


19.04.1942


батальон в составе штаба, 1-й и 2-й рот, легкой инженерной колонны и мостовая колонна Б находились в районе Афин, 3-я ротав составе боевой группы Бадера под Сараево, где участвовала в антипартизанских операциях, а с 11.05.1942 г. в составе боевой группы Западной Боснии.


26.06.1942


штаб, 2-я рота и легкая инженерная колонна переброшены в Дубицу в западной Боснии в составе западно-боснийской боевой группы. 3-я рота возвращена в батальон.Батальону были приданы хорватская саперная рота и гражданский вспомогательный персонал для строительства дорог.


10.12.1942


штаб, 3-я рота и частьинженерной колонны переброшены в Пожаревац, восточнее Белграда, 2-я рота - в Крагуевац, к югу от Белграда, 1-я рота переброшена обратно в Афины (Орфанский залив).


Кон. 12.42


штаб, 3-я рота и часть инженерной колонны переброшены в Ламию/Термопилен в полк охраны железных дорог.и развернуты для строительства баз вдоль линии Фермопилы и линии на Ларису


1944


батальон переброшен в Западную Грецию в состав XXII-го горнострелкового корпуса.


1945


батальон переброшен в Хорватию в состав группы армий Е.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WK XII


660-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 660).


11. 01. 1940


Сформирован Командующим вермахтом в Праге в составе 3-х рот как батальон на конной тяге, позже преобразован в 660-й велосипедный армейский инженерный батальон.

Для его формирования использованы 15-е (инженерные) роты 327-го и 444-го пехотных полков, 3-я рота 239-го инженерного батальона 239-й пехотной дивизии (3-я волна). Батальон дислоцировался на Западе в составе 678-го инженерного полка XXXIII-го Высшего Командования.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал в составе 16-й армии в группе армий Север.


1944/45


Переброшен в Курляндию в состав 16-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Пардубице , WK V/Прага


213-й инженерный запасной батальон


Глогау , WК VIII.


1-й заградительный инженерный батальон WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 1./VIII).

662-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 662).


25.08.1939


Сформирован в составе 3-х рот в 58-м пограничном полку Ратибор и дислоцировался на Западе.


01.06. 1940


в Нейсе переименован в 662-й инженерный батальон.


17. 02. 1941


2-я рота расформирована, затем рота вновь сформирована.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал под Ленинградом в группе армий Север в составе18-й армии, затем в 11-й армии.


1944/45


Переброшен в Восточную Пруссию в состав 3-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг, WК VIII


666-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 666).


26.08.1939


Сформирован в Порц-Вестховене в WK VI и развернут на Западе в составе 5-й армии.


28.01.1940


действовал в составе XXIII-го армейского корпуса, а с 14.04.1940 г.- в составе 34-й пехотной дивизии.


09.05.1940


Участвовал в кампании против Франции,


04.1941


Участвовал в Балканской кампании.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал на Кавказе в составе 1-й танковой армии группы армий А.


11.1944


Переименован во 2-й батальон 52-й армейской инженерной бригады и дислоцировался в Венгрии в составе группы армий Юг.


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Хекстер


15.07.1944


16-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WК VI


668-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 668).


10. 01. 1944


Сформирован при Главнокомандующем Запад как армейский моторизованный инженерный батальон и дислоцировался на Западе в районе Бордо.


1944/45


Батальон дислоцировался в Саарпфальце в составе 1-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK V


669-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 669).


10. 01. 1944


Сформирован при Главнокомандующем Запад как армейский моторизованный инженерный батальон и дислоцировался на Западе в районе Монтобан.


1944/45


Батальон дислоцировался на Верхнем Рейне в группе армий G.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WК XII


671-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 671).


23.5.1940


Сформирован в Мюнхене и Ингольштадте в WK VII.


1941


После службы в Голландии батальон переброшен в Голдап в Восточной Пруссии.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал у озера Ильмень в составе 16-й армии группы армий Север.


1944/1945


В конце войны штаб дислоцировался в Курляндии всоставе 16-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WK VII


672-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 672).


19. 5. 1940


Сформирован в WK III, дальнее формирование осуществлялось в WK I в составе 3-х рот как батальон на конной тяге и действовал на Западе.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


Батальон переброшен в 6-ю армию группы армий Б под Сталинград, где 01.1943 г. уничожен.


04.04.1943


Вновь сформирован.


1944/45


батальон дислоцировался в Карпатах и Верхней Силезии в составе 1-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


673-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 673).

675-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 675).

675-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 675).


Весна 1940


Сформирован в составе 3-х рот в качестве армейских войск.


15.05. 1940


В WK XVII переименован в 675-й инженерный батальон. Действовал в составе 3-х рот в качестве армейских войск.


06.08.1940


батальон моторизован и включен в состав 16-й моторизованной дивизии. 3-я рота направлена в состав 676-го инженерного батальона в крчестве 2-й роты, затем рота вновь восстановлена


23.06.1943


16-я моторизованная дивизия переименована в 16-ю танково-гренадерскую дивизию, к которой перешло подчинение батальона. Батальон действовал на юге России.


28..03.1944


дивизия переименована в 116-ю танковую дивизию, а батальон переименован в 675-й инженерно-танковый батальон.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Миндена, WK VI


676-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 676).


16. 05. 1940


Сформирован в WK XVIII в составе 3-х рот как батальон на конной тяге.


30.05.1940


2-я и 3-я рота направлены в 91-й горный инженерный батальона 6-й горнострелковой дивизии в качестве 1-й и 2-й рот.


08.06.1940


2-я рота заменена 3-й ротой 675-го инженерного батальона. Батальон действовал на Западе .


11.01.1941


Добавлена 4-я рота из состава 754-го горнодобывающего инженерного батальона.


06.1941


Участвовал в компании против России.


1942


действовал под Ленинградом в составе 18-й армии и временно в 11-й армии в группе армий Север.


11.1944


Переименован во 2-й батальон 655-й армейской инженерной бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


83-йгорно-инженерный запасной батальон


Швац , WK XVIII


702-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 702).


04.1945


Сформирован в Норвегии в составе 3-х рот в ходе реорганизации дивизии из стационаоной в полевую, и в качестве основы использовалась 702-я инженерная рота, ранее сформированная 21.05.1943 г. из 1-й роты 222-го инженерного батальона 181-й пехотной дивизии. После того, как 702-я инженерная рота, ранее сформированная 11.04.1941 г., была переименована в 930-ю.инженерную роту. Батальон развернут в составе 702-й пехотной дивизии и в том же месяце батальон попал в плен в Норвегии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч, WKII


704-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 704).


05.0 2. 1943


сформирован в Сербии в составе 3-х рот путем переименования 704-й инженерной роты, ранее сформированной 16.04.1941 г. и развернут в 704-й пехотной дивизии.


01.04.1943


переименован в 104-й инженерный батальон и развернут в 104-й егерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WK IV


708-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 708).


06. 11. 1942


сформирован во Франции в составе 2-х позже 3-х рот путем переименования 708-й инженерной роты, ранее сформированной 05.05.1941 г. в Страсбурге и развернут в 708-й пехотной дивизи


08.1944


уничтожен во Франции.


04.09.1944


708-й инженерный батальон вновь восстановлен в Словакии из 1573-го инженерного батальона 573-й народно-гренадерской дивизии (32-я волна)и развернут в 708-й народно-гренадерской дивизии.


01.1945


Разгромлен в Эльзасе.


14.04.1945


штаб напавлен на формирование штаба 719-го инженерного батальона 719-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Мец , Бриг, WK VIII


709-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 709).


25. 11. 1942


Сформирован во Франции в составе 2-х рот путем переименования 709-й инженерной роты, ранее сформированной 05.05.1941 г. в WK IX и развернут в 709-й пехотной дивизии.


Весна 1943


расширен до 3-х рот.


30.06.1944


уничтожен в Шербуре во Франции.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


инженерныйбатальонЮг (Pionier-BataillonSud).

710-й инженерный батальон (pionier-Bataillon 710).


05.04.1943


Сформирован в составе 3-х рот из 710-й инженерной роты, 1-й роты 425-го строительного батальона и 3-й роты 422-го строительного батальона. Батальон развернут в 710-й пехотной дивизии.


02.08.1943


переименован в 710-й инженерный батальон 710-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


30-й инженерный запасной батальон


Любек , WK X


711-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 711).


15. 11. 1942


Сформирован на Западе в составе 2-х рот путем переименования 711-й инженерной роты, ранее сформированной 01.05.1941 г. в WK XI и развернут в 711-й пехотной дивизи.


12.1944


расширен до 3-х рот.


Комплектование (Ersatzgestellung):


19-й инженерный запасной батальон


Хольцминден , WК XI


712-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 712).


01.12.1942


Сформирован в Нидерландах в составе 2-х рот путем переименования 712-й инженерной роты, ранее сформированной 06.05.1941 г. в WK XII и развернут в 712-й пехотной дивизи.


Нач.1943


Расширен до 3-х рот.


09.1943


вновь в составе 2-х рот.


01.1945


разгромлен в излучине Вислы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


34-й инженерный запасной батальон


Кобленц , WK XII


715-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 715).


01.12.1942


Сформирован на Западе в составе 2-х рот путем переименования 715-й инженерной роты, ранее сформированной 07.05.1941 г. в WK Vи развернут в 715-й пехотной дивизи.


09.1943


Расширен до 3-х рот за счет включения 1028-й инженерной роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V.


716-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 716).


01.12.1942


Сформирован на Западе в составе 2-х, позже 3-х рот путем переименования 716-й инженерной роты, ранее сформированной 01.05.1941 г. в WK VI и развернут в 716-й пехотной дивизи.


08.04.1945


В ходе восстановления дивизии в Эльзасе, после понесенных потерь, штаб батальона восстановлен за счет 189-го инженерного батальона 89-й пехотной дивизии, а батальон восстановлен путем переименования 54-го крепостного инженерного батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


719-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 719).


01. 12. 1942


Сформирован в Нидерландах в составе 2-х рот путем переименования 719-й инженерной роты, ранее сформированной 02.05.1941 г. в Берлине-Шпандау в WK III и развернут в 719-й пехотной дивизи. Батальон использовался для защиты побережья в качестве оккупационной части в Голландии в районе Бреда/Дордрехт.


15.06.1944


Расширен до 3-х рот.


06.1944


После вторжения союзников в Нормандию и их наступление на Бельгию, 719-я пехотная дивизия выдвинулась на оборонительный участок под Антверпеном в расположение 1-й парашютной армии.

Затем дивизия переброшена в состав 15-й армии, которая оборонялась на канале Маас-Шельдт у форта Мерксем в районе Антверпена. При последующем отступлении, дивизия сражалась у Вонсдрехта и Бреды.


09.1944


батальон сражался с английскими десантом в районе Тилбург - Эйндховен.


12.1944


Переброшен в район Саарлаутерна. В Саарпфальце батальон усилен до 3 отделений.


03.1945


После оборонительных боев разгромлен в Саарпфальце.


14.04.1945


Вновь восстановлен на Верхнем Рейне в составе штаба, 2-й и 4-й роты с использованием штаба 708-го инженерного батальона и 2-й роты 405-го инженерного батальона иинженерно-заградительной роты Ортенау


Комплектование (Ersatzgestellung):


68-й инженерный запасной батальон


Кюстрин , WК III.


1944


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WK III


741-й инженерный батальон (pionier-Bataillon 741).


11.02. 1941


сформирован в WК III в составе 3-х рот из 2-й роты 654-го инженерного батальона и дислоцировался на юге России.


1942


Действовал в 11-й армии в Крыму. В батальоне сформирована 4-я Кавказская рота, которая 12.08.1942 г. передана 88-му инженерному батальону в качестве 5-й роты.


07.09.1942


Батальон переброшен под Ленинград с 11-й армией.


1944/45


В конце войны дислоцировался в Венгрии в составе 6-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


68-й инженерный запасной батальон


Кюстрин , WК III


742-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 742).


05.02.1941


сформирован в WК VI в составе 3 рот.


1942


Переброшен во 2-ю армию в группе армий В.


1944/45


В конце войны батальон дислоцировался в излучине Вислы и в Лужице в составе 4-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Хекстер , WК VI.


01.01.1942


16-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WК VI.


743-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 743).


15. 02. 1941


сформирован в WК X в составе 3-х рот и развернут в группе армий Центр.


1944/45


В конце войны действрвал в Восточной Пруссии в 3-й танковой армии.


02/03.1945


дислоцировался в районе Дивенса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WК X


744-й (моторизованный) Инженерный батальон (pionier-Bataillon 744 (мот.))

87-йинженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 87).


10. 02.1941


сформирован в WK XII в составе 3-х рот и действрвал на юге России.


1942


Действовал в Крыму в составе 11-й армии.


10.1942


батальон вместес армией переброшен под Ленинград, а затем перешел в подчинение 18-й армии.


01.01.1943


Батальон в Норвегии переимнован в 87-й инженерно-танковый батальон и развернут в составе 25-й танковой дивизии.


745-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 745).


02.1941


сформирован в WК XVII в составе 3-х рот и дислоцировался на Восточном фронте.


1942


Действрвалв составе 2-й танковой армии в группе армий Центр


1944/45


В конце войны переброшен в Восточную Пруссию в 4-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVII


746-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 746).


25. 02. 1941


Сформирован при Командующим вермахтом в Праге в составе 3-х рот из частей I-го военого округа (WК) и дислоцировался на Восточном фронте.


1942


действовал в составе 3-й танковой армии в группе армий Центр.


1944/45


В конце войны дислоцировался на Верхнем Рейне в составе 19-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


311-й инженерный запасной батальон


Модлин , WК I.


748-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 748)


Лето 1944


сформирован в WК XI в составе 3-х рот и дислоцировался в группе армий Висла.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XI


750-й инженерный батальон z.b.V. (Pionier-Bataillon z.b.V. 750).

750-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 750).


13. 10. 1939


Сформирован в WК XII в составе 4-х рот в 5-й армии как минёрный батальон.


01.11.1940


1-я рота стала 2-й инженерной учебной ротой z.b.V, а 4-я рота переименована в 1-ю роту.


10.01.1940


переименован в 750-й инженерный батальон в составе 3 рот


1942


действовал в составе 2-й танковой армии в группе армий Центр.


1944/45


В конце войны участвовал в боевых действияхна Нареве и в Восточной Пруссии в составе 2-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Хекстер , WК VI


23.11.1940


16-й инженерный запасной батальон


Кёльн-Вестхофен, WК VI


15.07.1944


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


751-й инженерный батальон z.b.V. (pionier-Bataillon z.b.V. 751).

751-й инженерный батальон (pionier-Bataillon 751).


11. 11. 1939


Сформирован в WK VI в составе 3-х рот как минёрный батальон.


1941


переименован в 751-й инженерный батальон и действовал в составе 3-х рот.


1942


Батальон переброшен в 4-ю армию в группе армий Центр.


06.1944


уничтожен в группе армий Центр и 29.08.1944 г. расформирован.


10..09.1944


Вноь сформирован в WK IV из 14-го резервного инженерного батальона (в Польше) и до конца войны действовал в Венгрии в составе 6-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Хекстер , WК VI


1944


WК IV


752-й инженерный батальон z.b.V.(Pionier-Bataillon z.b.V. 752).

752-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 752 (besp.).


13.11.1939


Сформирован в Глаухау в WK IV в составе 3-х рот как минёрный батальон и действовал на Западе в Бордо в 7-й армии.


09.12.1940.


переименован в 752-й инженерный батальон.


1942


действовал в составе 2-й танковой армии в группе армий Центр.


1944/45


В конце войны дислоцировался на Нижнем Рейне в составе 1-й парашютной армии


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WК IV


26.06.1942


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WК XI


753-й инженерный батальон z.b.V. (Pionier-Bataillon z.b.V. 753).

753-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 753 (besp.).


17. 11. 1939


Сформирован в Зссен-Верден в WК VI в составе 3-х рот как минёрный батальон и действовал на Западе в 1-й армии.


07.02.1941


переименован в 753-й инженерный батальон.


1942


действовал в составе 3-й танковой армии в группе армий Центр.


1944/45


В конце войны дислоцировался в Восточной Пруссии в составе 3-й танковой армии.


02/03.1945


переброшен в район Дивенса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Хекстер , WК VI


754-й инженерный батальон z.b.V.(Pionier-Bataillon z.b.V. 754).

754-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 754 (besp.).


18. 11. 1939


Сформирован в Нейфи в WK VIII в составе 4-х рот (4-я рота сформирована в Хольцминдене), как минёрный батальон и действовал на Западе.


18. 12. 1940


переименован в 754-й инженерный батальон и действовал в составе 3-х рот, 4-я рота была рамформирована.


Кон.09.1941


После прорыва позиции у Вотря и Вопь, батальон передан в подчинение 5-го инженерного батальона.


1942


действовал в составе 6-й армии в группе армий Б под Сталинградом, где 01.1943 г. разгромлен.


07.04.1943


Вновь сформироан в WK VI и дислоцировался на юге Украины.


08.1944


Вновь разгромлен в группы армий Южная Украина в составе 754-й инженерной бригады, и 01.10.1944 г. расформирован


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Хекстер , WК VI


755-й (моторизованный) армейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon (mot) 755).


05.12.1944


Сформирован в WK VI и действовал в Арденнах и Эйфеле в группе армий Б.


13.12.1944


Участвовал в наступлении в Арденнах в составе 272-й народно-гренадерской дивизии. Батальон дислоцировался в Драйборне округ Шлейден.


15.12.1944


Батальон выдвинулся на позиции у Айхершайда в районе Моншау и использовался как пехота для защиты правого фланга наступающих войск.


17.12.1944


отражал контратаки.


18.12.1944


действовал в составе 326-й народно-гренадерской дивизии.


22.12.1944


Дислоцировался в Медендорфе в составе штаба 108-го инженерного полка.


26.12.1944


Переброшен в состав 40-го инженерного полка.


03.01.1945


действовал в составе LXIV-го армейского корпуса и использовался в качестве пехоты в обороне.


06.01.1945


Батальон участвовал в боях за Рейн, затем отшел в Берг, где был расформирован и избежал плена


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК VI


756-й (моторизованный) армейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon (mot) 756).


05.12.1944


Сформирован в WK VI и действовал в Арденнах и Эйфеле в группе армий Б.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК VI


757-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 757).


1944/45


сформирован в 20-й горной армии в составе 2-х рот с использованием 901-й роты штурмовых лодок (Sturmboot-Kp. 901) в качестве основы. Батальон в подчинении Командования Нарвика.


02.1945


батальон расширен до 3-х рот.


Батальон разминирования (Minensuch-Bataillon z.b.V.).

758-й армейский инженерный батальон (Heeres- Pionier-Bataillon 758).


Зима 42/43


Сформирован в составе 2-х рот из 1-й роты 160-го крепостного батальона и входил в состав Резервной армии.


12.1943


В подчинении Командующего войсками в Эйфеле и Саарпфальце.


14.12.1944


Переименован в 758-й армейский инженерный батальон и в составе 2-х рот дислоцировался в Нидерландах.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XII


900-й (моторизованный) инженерный батальон (Pionier-Bataillon (mot.) 900)


01.05.1941


Сформирован в Дессау-Росслау в WK IV в составе 3-х рот на базе 2-го инженерного учебного батальона. Действовал в составе Немецкого африканского корпуса, а с 15.08.1941 г. -в составе танковой группы Африка.


Сер.12.1941


Из-за больших потерь батальон сведен в штаб, 1-ю и 3-ю роты, с 09.01.1942 г. эти 2 роты переименованы в 1-ю и 2-ю роты.


Сер.01.1942


Легкая инженерная колонна расформирована и включена в состав штаба и двух рот.


15.04.1942


численность батальона 391 солдат, на 20.06.1942 г. -512 солдат, при штате - 600 солдат.


05.1943


Штаб, 1-я и 2-я роты уничтожены в Тунисе, 3-я рота находилась в 900-й учебной бригады и расформирована вместе с ней.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный учебный батальон


WК IV


15.07.1941


68-й инженерный запасной батальон


Кюстрин , WК III.


930-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 930 ).


02.08.1943


сформирован в Бриге в WK VIII в составе 3-х рот путем переименования 930-й инженерной роты, ранее сформированной в 1942 г. из 702-й инженерной роты и развернут в 230-й пехотной дивизии. Батальон дислоцировался на севере Норвегии в районе Альта-Лаксельве.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бриг, WК VIII


936-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 936)


01.06.1943


Сформирован, в WK VIII в составе 3 рот и развернут в 162-й (Тюрской) пехотной дивизии и действоал в Италии.


13.10.1943


Добавлена 4-я (строительная) рота.


999-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 999).


15.02.1943


сформирован в составе 3-х рот из инженерных рот 961-го, 962-го и 963-го Африканских пехотных полков и развернут в 999-й Африканской дивизии. Дислоцировался в Тунисе, где в 05.1943 г. уничтожен. Не дошедшая до Африки 3-я рота батальона была переименована в 999-ю инженерную роту на о.Родос.


Комплектование (Ersatzgestellung):


999-й инженерный запасной батальон


Хойберг, WK V


8-йрезервный инженерный батальон (ReservePionier-Bataillon 8).

1048-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1048).


01.10.1942


Сформирован в Меце в WK VIII в составе 4-х рот путем разделения 8-го инженерного запасного батальона и развернут в 148-й резервной дивизии. Дислоцировался в Тулузе во Франции, позже в районе Ниццы.


18. 09.1944


Батальон в Лигурии переименован в 1048-й инженерный батальон 148-й пехотной дивизии. Батальон в составе 3-х рот дислоцировался в Лигурии, затем в северной Италии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VIII


24-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 24).

1054-й инженерный полевой боевой подготовки батальон (Pionier-Feldausbildungs-Bataillon 1054).

1054-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1054).


15.09.1942


Сформирован в Ризе в WK IV в составе 4-х рот путем разделения 24-го инженерного запасного батальона и развернут в 154-й резервной дивизии. Батальон дислоцировался в Журавице в Генерал-губернаторстве.


21.01.1944


Переброшен в Сандомир так де в Генерал-губернаторстве.


01.10.1944


в Сандомире переименован в 1054-й инженерный полевой боевой подготовки батальон и развернут в 154-й учебно-полевой дивизии.


03.1945


переименован в 1054-й инженерный батальон и в составе 3-х рот развернут в 154-й пехотной дивизии. Батальон вел оборонительные бои в Верхней Силезии и Богемии, а при отступлении в район Дойч-Брод понес большие потери.


08.05.1945


В районе Дойч-Брод батальон попал в плен к русским.


15-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 15).

1059-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1059).


01.10.1942


Сформирован в Ашаффенбурге в WK IX в составе 3-х рот из частей 9-го инженерного запасного батальона и развернут в 159-й резервной дивизии. Батальон дислоцировался во Франциии.


Кон.1943


в батальоне осталось только 2 роты.


12.1943-


Переброшен с в Турнон.


09.10.1944


на Верхнем Рейне переименован в 1059-й инженерный батальон. Батальон в составе 3-х рот развернут на Верхнем Рейне и в Эльзасе в составе 159-й пехотной дивизии.


02.1945


Батальон уничтожен в Эльзасе.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IX


1060-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1060).


04.1945


Сформирован в составе 3-х рот на базе 412-го батальона фольксштурмаи развернут в Южной Ютландии у Эсбьергав составе 160-й пехотной дивизии.


1066-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1066)


04.1945


Сформирован в составе 3-х рот на базе 400-го батальона фольксштурма и развернут в центральной Ютландии у Лемвигав составе 166-й пехотной дивизии

Батальон так же именовался как 1066-й резервный инженерный батальон.


1089-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1089).


08.10.1944


сформирован на Верхнем Рейне в составе 3-х рот из штаба инженерного батальона Богемия, 1-й роты 159-го инженерного батальона и 1-й роты 338-го инженерного батальона и развернут в 189-й пехотной дивизии 19-й армии.

Батальон дислоцировался на Верхнем Рейне, далее в Эльзасе.


02.1945


батальон уничтожен в Эльзасе, штаб переброшен в дивизию 805.


14.04.1945


из штаба сформирован штаб 352-го инженерного батальона 352-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IX


1176-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1176).


25.10.1944


сформирован на Нижнем Рейне в составе 3-х рот изподразделений Валькирия 176-й дивизии, сформированной в сентябре 1944 г. Это были 6-й и 26-й инженерные запасные и боевой подготовки батальоны.

После формирования батальон включен в состав 176-й пехотной дивизии и развёрнут вдоль реки Маас в районе Маасбрахта.


12.1944


В ходе боев батальон понес тяжелые потери ибыл отброшен за реку Рер. В ходе последующего отступления через Эркеленц, Вальдниль, Фирзен, Мёнхен-Гладбах, Неерезен, Санкт-Тёнис и Крефельд к Дуйсбургскому плацдарму батальон понёс тяжёлые потери. Остатки батальона отступили за Рейн и попали в плен к американцам в Рурском котле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


1190-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1190).


31.10.1944


Сформирован на Нижнем Рейне в составе 2-х рот из подразделений Валькирия 190-й дивизии, сформированной в сентябре 1944 г. Это был 20-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон в Гамбурге-Харбурге.

После формирования батальон включен в состав 190-й пехотной дивизии


01.1945


Расширен до 3-х рот и дислоцировался у Клеве, позже у Везеля и в Рурском котле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK X


1316-й инженерный батальон (Pinnier-Bataillon 1316).


04.08.1944


сформирован (30-я волна) на западе Франции, на Нижнем Рейне из 16-го инженерного батальона (Люфтваффе) и 213-го резервного инженрного батальона.

Батальон развернут в новой 16-й пехотной дивизии и дислоцировался на западе Франции на реке Жиронда.

При отступлении через Вогезы дивизия пнесла большие потери и переименована в 16-ю народно-гренадерскую дивизию. В составе этой дивизии батальон дислоцировался в Эльзасе и Саарпфальце.


1456-й инженерный батальон (Pionier-Rtl. 1456).


12.03.1945


Сформирован в WK III в составе 3-х рот и дислоцировался в Эберсвальде в 156-й учебно-полевой дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VIII


1458-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1458).


03.1945


Сформирован в WK III в составе 3-х рот и дислоцировался в Троппау в группе армий Центр в 158-й учебно-полевой дивизии.


1462-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1462)


25.10.1944


Сформирован в Меце в составе 2-х рот и дислоцировался в Меце в Лотарингии в 462 -й пехотной дивизии.


11.1944


дивизия переименована в 462-ю народно--гренадерскую дивизию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XII


1541-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1541).


02.1945


Сформирован в составе 3-х рот на базе 1541-й инженерной роты, ранее сформированной 20.07.1944 г. в Кюстрине в WK III. Батальон развернут в Восточной Пруссии и в Свинемюнде в составе 541-й народно-гренадерской дивизии.


1542-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1542).


11.1944


Сформирован в составе 3-х рот на базе 1542-й инженерной роты, ранее сформированной 08.07.1944 г. на военном полигоне Штаблак в WK I.

Батальон дислоцировался на Нареве и в Западной Пруссии и развернут в составе 542 -й народно-гренадерской дивизии.


04.1945


расформирован вместе с дивизией, остатки попали в плен на Хеле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK I


1544-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1544).


Зима44/45


Сформирован в составе 3-х рот на базе 1544-й инженерной роты, ранее сформированной 25.07.1944 г. на военном полигоне Графенвёр в WK XIII и развернут в 544-й народно-гренадерской дивизии. Батальон переброшен в Польшу вместе с дивизией. В последующем батальон отступал через Верхнюю Силезию в Моравию.


03..1945


В батальоне осталось две роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IV


1545-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1545).

инженерный батальон М (Pionier-Bataillon M).

545-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 545).


11.1944


Сформирован в составе 3-х рот на базе 1545-й инженерной роты, ранее сформированной 10.07.1944 г. в WK XII и развернут в 545-й народно-гренадерской дивизии на Барановском плацдарме.

В излучине Вислы батальон был расформирован. Остатки батальона вошли в состав 78-й народно-штурмовой дивизии.


04.1945


Вновь востановлен вместе с дивизией в Силезии как инженерный батальон М (только штаб), однако, больше не участвовал в боевых действиях. В Силезии переменован в 545-й инженерный батальон (только штаб) и развернут в 545-й народно-гренадерской дивизии. В конце войны батальон дислоцировался в Губене.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц, WK XII


1548-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1548).


11.1944


Сформирован в составе 3-х рот на базе 1548-й инженерной роты, ранее сформированной 23.07.1944 г. в WK IV и развернут в 548-й народно-гренадерской дивизии.Батальон переброшен в Тильзит вместе с дивизией.


02.1945


Батальон дислоцировался под Земландом.


весна 1945


расформирован вместе с дивизией в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WK IV


1549-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1549).


12.1944


Сформирован в составе 3-х рот на базе 1549-й инженерной роты, ранее сформированной 11.07.1944 г. и развернут в 548-й народно-гренадерской дивизии. Дислоцировался в Восточной Пруссии, затем в Западной Пруссии.


04.1945


Остатки батальона находились под Штеттином.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK II


1551-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1551).


11.1944


Сформирован в составе 2-х рот на базе 1551-й инженерной роты, ранее сформированной 11.07.1944 г. в WK XX и развернут в 551-й народно-гренадерской дивизии.

Дислоцировался в Литве, Тильзите, затем в Земланде.


04.1945


Остатки батальона находились в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK II


1553-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1553).


10.1944


Сформирован в составе 3-х рот на базе 1553-й инженерной роты, ранее сформированной 11.07.1944 г.в WK XX и 243-го инженерной батальона 243-й пехотной дивизии и развернут в 553-й народно-гренадерской дивизии.

В составе дивизии батальон дислоцировался в Вогезах, позже в Эльзасе. Батальон понёс тяжёлые потери в Нижнем Эльзасе, но участвоал в боях на Рейне и Неккаре.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK V


1559-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1559).


11.1944


Сформирован в составе 2-х рот на базе 1559-й инженерной роты, ранее сформированной 19.07.1944 г. на военном полигоне Баумхольдер в WK XII и развернут в 559-й народно-гренадерской дивизии. В составе дивизии батальон действовал на реке Саар, затем на реке Мозель. Позже участвовал в боях на Рейне и в Оденвальде.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IX


1560-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1560 ).


01.08.1944


Сформирован (30-я волна) в Моссе в Норвегии в составе 3-х рот из WК X и развернут в составе 560-й пехотной дивизии.

Батальон дислоцировался в Норвегии.


18.09.1944


После переименования дивизии в 560-ю народно-гренадерскую дивизию, батальон перешел в ее подчинение.


1945


дислоцировался в Арденнах и Эйфеле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK X


1561-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1561).


11.1944


Сформирован в составе 2-х рот на базе 1561-й инженерной роты, сформированная 01.08.1944 г. как 1-я инженерная рота Восточная Пруссия в WK I и развернут в составе 561-й народно-гренадерской дивизии. Батальон дислоцировался в Тильзите.


02.1945


батальон находился под Кёнигсбергом.


04.1945


остатки батальонанаходились под Пиллау.


Комплектование (Ersatzgestellung):


311-й инженерный запасной батальон


Модлин , WК I


1562-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1562).


11.1944


Сформирован в составе 3-х рот на базе 1562-й инженерной роты, сформированная 27.07.1944 как 2-я инженерная рота Восточная Пруссия в WK I и развернут в составе 562-й народно-гренадерской дивизии. Батальон дислоцировался на реке Нарев у Ломжи.


02.1945


Батальон и дивизия разгромлены в котле Хайлигенбайль


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK I


1563-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1563).


11.08.1944


Сформирован (30-я волна) в состае 3-х рот на военном полигоне Дебериц,переброшен морем в Ревель под Дерптоми развернут в 563-й народно-гренадерской дивизии.


09.10.1944


батальон переброшен в Курляндию, где находился в составе дивизии до конца войныи капитулировал в Либаве.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK III


инженерный батальон Деллерсхайм (Pionier-Bataillon Dllersheim).

1564-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1564).


03.08.1944


сформирован (31-я волна) в составе 2-х рот на полигоне Деллерсхайм в WК XVII и развернут в депо-дивизии Деллерсхайм.


26.08.1944


на военном полигоне Дёллерсхайм в WK XVII переименован (32-я волна) в 1564-й инженерный батальон и в состае 2-х рот и развернут в 564-й народно- гренадерской дивизии.


15.09.1944


дивизия была использована для восстановления 183-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 219-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


инженерный батальон Моравия (Pionier-Bataillon Mhren).

1565-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1565).


03.08.1944


Сформирован (32-я волна) в составе 2-х рот на военном полигоне Миловиц в WК XIII и развернут в депо-дивизии Моравия.


26.08.1944


на военном полигоне Миловиц в WК XIII переименован в 1565-й инженерный батальон и развернут в 565-й народно-гренадерской дивизии.


15.09.1944


дивизия была использована для восстановления 246-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 246-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1568-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1568).


26. 8. 1944


Сформирован (32-я волна) на военном полигоне Кенигсбрюк в WK IV и развернут в 568-й народно-гренадерской дивизии.


17.09.1944


дивизия была использована для восстановления 256-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 256-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1573-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1573).


26. 8. 1944


Сформирован (32-я волна) в Словакии в составе 2-х рот из частей WK VIII и развернут в 573-й народно-гренадерской дивизии.


04.09.1944


дивизия была использована для восстановления 708-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 708-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1574-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1574).


25. 08.1944


Сформирован (32-я волна) в Венгрии в составе 2-х рот из частей WK XVII и развернут в 574-й народно-гренадерской дивизии


05.09.1944


дивизия была использована для восстановления 277-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 277-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1575-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1575).


25. 08.1944


Сформирован (32-я волна) в составе 2-х рот на военном полигоне Дебериц изчастей WK III и развернут в 575-й народно-гренадерской дивизии.


17.09.1944


дивизия была использована для восстановления 272-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 272-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1576-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1576).


26. 8. 1944


Сформирован (32-я волна) в составе 2-х рот в Тырнау в Словакии XVII-м военным округом (WK) с использлванием частей XII-го военного округа и развернут в 576-й народно-гренадерской дивизии.


17.09.1944


дивизия была использована для восстановления 271-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 271-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1577-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1577 ).


25. 08.1944


Сформирован (32-я волна) в составе 2-х рот в Орхусе в Дании IX-м военным округом (WK) с использлванием частей XII-го военного округа (WK) и развернут в 577-й народно-гренадерской дивизии.


17.09.1944


дивизия была использована для восстановления 47-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 147-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1578-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1578).


22.08.1944


Сформирован (32-я волна) под Ширацем XIII-м военным округом (WK) и развернут в 578-й народно-гренадерской дивизии.


17.09.1944


дивизия была использована для восстановления 212-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 212-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1579-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1579).


22. 8. 1944


Сформирован (32-я волна) в Капошваре в Венгрии XVII-м военным округом (WK) и развернут в 579-й народно-гренадерской дивизии.


04.09.1944


дивизия была использована для восстановления 326-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 326-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1580-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1580) .


26. 8. 1944


Сформирован (32-я волна) в группе войск в Западной Пруссии в XX-м военным округом (WK) и развернут в 580-й народно-гренадерской дивизии.


04.09.1944


дивизия была использована для восстановления 276-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименованв 276-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1581-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1581)


26. 8. 1944


Сформирован (32-я волна) под Фленсбургом X-м военным округом (WK) и развернут в 581-й народно-гренадерской дивизии.


21.09.1944


дивизия была использована для восстановления 352-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 352-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1582-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1582).


25.08. 1944


Сформирован (32-я волна) в составе 2-х рот в WK XXI в лагере Варте III-м военным округом (WK) и развернут в 582-й народно-гренадерской дивизии.


21.09.1944


дивизия была использована для восстановления 26-й народно-гренадерской дивизии. В результате батальон был переименован в 26-й инженерный батальон и передан в подчинение этой дивизии.


1600-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1600).


01.12.1944


сформирован в составе 3-х рот на военном полигоне Мюнзинген в WK V в составе Русской освободительной армии (РОА) Власова и развернут в 600-й (русской) пехотной дивизии.


04.1945


дислоцировался на Одере и в Берлине.


1650-й инженерный батальон (Pinnier-Rtl. 1650).


03.1945


сформирован в составе 3-х рот на военном полигоне Хойбергв WK V в составе Русской освободительной армии (РОА) Власова и развернут в 650-й (русской) пехотной дивизии. В конце воны батальон дислоцировался на военном полигоне Мюнзинген.


1818-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1818).


02.09.1944


Сформирован в составе 2-х рот на военном полионе Оксбюлл у Эсбьерга в Даниина базе 1571-й инженерно-танковой роты 571-й народно-гренадерской дивизии, ранее сформированной 25.08.1944 г. и развернут в 18-й народно-гренадерской дивизии. В составе дивизии батальон дислоцировался на Западе сначала в районе Эйфеля, а затем под Касселем.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK II


Армейская инженерная школа в Анже 7-й армии (Armee-Pionier-Schule Angers AOK 7).

Армейская инженерная школа 7-й армии (Armee-Pionier-Schule AOK 7).

Инженерный батальон Анже (Pionier-Bataillon Angers)


02.1941


Сформирована во французском городе Анже и находилась в подчинении начальника инженерной службы 7-й армии (Armee-Pionier-Fuhrerdes AOK 7). Школа состояла из общей инженерной школы и школы командиров инженерных рот.


07.1941


школа переименована в армейскую инженерную школу 7-й армии.


17.01.1944


В 7-й армии создан 700-й армейский заградительный отряд (Armee-Sperrverbandes 700) для защиты от высадки союзников. Согласно приказа, в случае высадки союзников в Нормандии формируется заградительный отряд, состоящий из штаба, взвода связи армейской школы вооружения (Armeewaffenschule), штурмового батальона 7-й армии и армейской инженерой школы 7-й армии.

Кроме того, Армейская инженерная школа 7-й армии должна была быть переименована в инженерный батальон Анже, в составе 4-х рот. С этой целью штабу школы придан штаб инженерного батальона.

1-я рота состояла из кадрового состава и добровольцев, использовавших танки S.W.G.41 и лёгкие гусеничные тягачи (Chenilletten), использовавшиеся в школе для обучения.

Позднее 1-я рота была переименована в роту S.W.G. и насчитывала 58 солдат и 48 добровольцев.

2-я рота была сформирована из оставшегося кадрового состава, а также слушателей курсов.

Позднее 2-я рота была переименована в штабную роту и насчитывала 54 солдата.

3-я и 4-я роты формировались из взводов или рот, прикомандированных к школе, если их возвращение в свои части было невозможным или не предполагалось.

3-я рота позже была переименована в 1-ю роту и состояла из 90 солдат и 43 добровольцев. 4-я рота была переименована во 2-ю роту и состояла из 92 солдат и 20 добровольцев. Всего в инженерном батальоне Анже насчитывалось 322 солдата и 111 добровольцев.


08.05.1944


штурмовой батальон 7-й армии переброшен на полуостров Котантен, то после начала высадки союзников, формирование 700-го армейского заградительного отряда было прекращено. Оба батальона участврвали в боевых действиях независимо друг от друга.


06.06.1944


после высадки союзников 352-я пехотная дивизия понесла большие потери и 08.06.1944 г. она была усилена 700-м армейским заградительным отрядом.

Штурмовой батальон 7-й армии не удалось вывести с фронта из-за упорных боев у Сен-Мер-Эглиз и только армейская инженерная школа 7-й армии была передислоцирована на фронт как инженерный батальон Анжеи вместе с боевой группой Хайнц (I-й и II-й батальоны 984-й гренадерской дивизии, 275-й фюзилерный батальон) развернуты в 352-й пехотной дивизии.


10.06.1944


инженерный батальон Анже был временно выведен из состава 352-й пехотной дивизии и и переброшен из Сен-Ло в район к юго-западу от Карентана. Вскоре за ним прибыла боевая группа Хайнц.

После прибытия 17-й танково-гренадерской дивизии СС, инженерный батальон Анже остался в районе Карентана.

Боевая группа Хайнц была развернута 17-й танково-гренадерской дивизией СС к северу от Сен-Ло в качестве правого фланга 352-й пехотной дивизии.

Сам инженерный батальон Анже был развёрнут 352-й пехотной дивизией для прикрытия левого фланга у канала Вир и находился к северу от .Монмартена. Задачей обоих подразделений было удержание главного рубежа обороны и предотвращение наступление противника через линию Сен-Пеллерен-Карантан вдоль железнодорожной линии.


22.06.1944


инженерный батальон Анже перешел в подчинение 17-й танково-гренадерской дивизии СС.


28.06.1944


инженерный батальон Анже понес сильные потери и с серединыиюля 1944 г. остатки инженерного батальона Анже выведены из состава 17-й танково-гренадерской дивизии СС и подчинены LXXXIV-му армейскому корпусу..


Конец

07.1944


Инженерная школа Анже сформирована Командованием 7-й армии из-за боевых потерь и отсутствия пополнения и 11.1944 г. официально расформирована.


инженерный батальон дивизии Бервальде (Pionier-Bataillon Division Brwalde).


Конец

01.1945


Сформирован в составе 3-х рот как подразделение Гнейзенау в WК I из запаных и дежурных (Alarmeinheiten) частейи развернут в пехотной дивизии Бервальде. Участвовал в сражении за Дивеновский плацдарм.


Сер.03.1945


Расформирован из-за тежелых потерь.


инженерный батальон Багемия (Pionier-Bataillon Bhmen ).


Сер.04.1944


Сформирован в составе 2-х рот на военном полигоне Миловици развернут в пехотной дивизии Богемия.


07.1944


Включен в состав 235-го инженерного батальона.


инженерный батальон Шульц / Бреслау (Pionier-Bataillon Schulz/Breslau).


1944/45


сформирован в Бреслау из подразделений фольксштурма и части 28-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона Бреслау-Козеле.


1945


батальон расширен до полка, но точных сведений нет.


Инженерный батальон Фридрих Людвиг Ян (Pionier-Bataillon "Friedrich Ludwig Jahn")


Конец 03.1945


Сформирован на военном полигоне Дёбериц в составе 3-х рот и развернут в пехотной дивизии Фридриха Людвига Яна


Инженерный батальон Генерал-губернаторство ( Pionier-Bataillon Generalgouvernement").


02.1944


Сформирован в Генерал-губернаторстве в составе 4-х рот и развернут в пехотной дивизии Генерал-губернаторство.


03.1944


Включен в состав 72-го инженерного батальона для переподготовки.


43-й корпусной инженерный батальон (Korps-Pionier-Bataillon 43).

43-й штурмовой инженерный батальон (Stunn-Pionier-Bataillon 43).

инженерный батальон Великая Германия (Pionier-Bd. Grodeutschland).

Инженерно-танковый батальон Великая Германия (Panzer-Pionier-Bataillon Grodeutschland)


15.10.1935


Сформирован в Бранденбурге в WK III в составе 4-х рот на базе 3-го инженерного батальона 3-й пехотной дивизии и 4-го инженерного батальона 13-й пехотной дивизии и развернут в составе 3-го армейского корпуса.


12. 10.1939


переименован в 43-й штурмовой инженерный батальон и использовался в Польше, Франции и России.


15.05.1942


Переименован в инженерный батальон Великая Германия и развернут в составе моторизованной дивизии Великая Германия.


Нач.1943


Сформирована 4-я рота.


1944


переименован в инженерно-танковый батальон Великая Германия и развернут в составе танково-гренадерской дивизии Великая Германия.


Инженерный батальон Гюстров (Pionier-BataillonGustrow).


04.1945


Сформирован и развернут в составе пехотной дивизии Гюстов.


Инженерный батальон Кюстрин (Pionier-BataillonKustrin).


02.1945


Сформирован в Кюстрине в составе 3-х рот.


инженерный батальон Kрит (Pionier-Bataillon Kreta).


12.1944


Сформированна о.Крит в составе 4-х рот и развернут в 133-й крепостной дивизии.


инженерный батальон Милау (Pionier-Bataillon Mielau).


10.02.1944


Сформирован в составе 4-х рот из штаба, 1-й и 4-й рот 1-го резервного инженерного батальона и развернут в пехотной дивизии Милау.


03.1944


включен в состав 214-го инженерного батальона 214-й пехотной дивизии.


инженерный батальон Восточной Пруссии (Pionier-Bataillon Ostpreuen).


Сер.04.1944


Сформирован в составе 4-х рот и развернут в пехотной дивизии Восточная Пруссия.


11.07.1944


включен в состав 165-го инженерного батальона 65-й пехотной дивизии.


инженерный батальон Рён (Pionier-Bataillon Rhn).


03.08.1944


сформирован на военном полигоне Вильдфлеккен и развернут в пехотной дивизии Рён.


26.08.1944


переименован в 1566-ю инженерною роту и развернут в 566-й народно- гренадерской дивизии.


инженерный батальон Шархорст (Pionier-Bataillon Scharnhorst).


Конец

03.1945


Сформирован в районе Дессау на базе инженерной школы Дессау-Росслауи развернут в пехотной дивизии Шарнхорст.


инженерный батальон Силезия (Pionier-Bataillon Schlesien).


07.1944


сформирован на военном полигоне Нойхаммер и развернут в пехотной дивизии Силезия.


08.1944


переброшен в Италию с дивизией, где осуществлял переподготовку существующих частей в группе армий С


инженерный батальон Шульц / Бреслау (Pionier-Bataillon Schulz).


1944/1945


сформирован в Бреслау из штаба фольксштурма, а так же из части 28-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона в Бреслау-Козеле и назывался инженерный батальон Шульц, а так же и инженерный батальон Бреслау. Батальон развернут в Бреслау-Козеле.


I-й инженерный батальонШпандау (Pionier-BataillonШпандауI).


02.1945


Сформирован в составе 2-х рот.


II-й инженерный батальон Шпандау (Pionier-Bataillon ШпандауII).


02.1945


Сформирован в составе 3-х рот.


инженерный батальон Ульрих фон Хуттен (Pionier-Bataillon Ulrich von Hutten).


30.03.1945


Сформирован в составе 3-х рот на базе 845-го инженерного бревой подготовки батальона и развернут в районе Биттерфельда в составе пехотной дивизии Ульрих фон Хуттен.


Кон.04.45


Переброшен в 12-ю армию для деблокирования Берлина.


инженерный батальон Ван (Pionier-BataillonWahn).


Кон.01.44


сформирован в составе 4-х рот на военном полигоне Ван и развернут в пехотной дивизии Ван.


Сер.03.44


Использовался для пополнения 331-го инженерного батальона 331-й пехотной дивизии.


3 инженерные батальоны(Люфтваффе) (Pionier-Bataillone (L):

4-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 4 (L).


01.11.1943


Сформирован под Витебском путем передачи в состав сухопутных войск инженерной роты 4-й полевой дивизии Люфтваффе.


01.1944


Батальон расширен дополноценного батальона в составе 3-х рот за счет включения личного состава 3-й авиаполевой дивизии ВВС. Батальон в составе штаба и 3-х рот развернут в 4-й авиаполевой дивизии ВВС.


06.1944


Уничтожен в группе армий Центр


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XII


6-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 6 (L).


01.1944


сформирован под Витебском путем передачи в состав сухопутных войск инженерной роты 6-й полевой дивизии Люфтваффе. Штаб сформирован из штаба 216-го инженерного батальона. 1-я, 2-я, 3-я инженрные роты сформированы из инженерных рот 6-й, 3-й, 2-й авиаполевых дивизий ВВС. Батальон в составе штаба и 3-х рот развернут в 6-й авиаполевой дивизии ВВС.


06.1944


Уничтожен в группе армий Центр


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XII


9-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 9 (L)


01.11.1943


сформирован в Ораниенбауме в составе только 3-й роты (без штаба), которая была сфрормирована путем передачи в состав сухопутных войск инженерной роты 9-й полевой дивизии Люфтваффе. Батальон развернут в 9-й авиаполевой дивизии ВВС.


01.1944


Разгромлен под Ораниенбаумом на севере России.


11-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 11 (L) .


01.11.1943


сформирован в Греции путем передачи в состав сухопутных войск 11-го инженерного батальона Люфтвафе. Батальон развернут в Грециии и на Балканах в составе штаба и 3-х рот в 11-й авиаполевой дивизии ВВС.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK III


12-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 12 (L)


01.11.1943


сформирован на севере России путем передачи в состав сухопутных войск 12-го инженерного батальона Люфтвафе. Батальон развернут в составе штаба и 3-х рот развернут в 12-й авиаполевой дивизии ВВС.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVIII


13-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 13 (L))


01.11.1943


сформирован на севере России путем передачи в состав сухопутных войск 13-го инженерного батальона Люфтвафе. Батальон в составе штаба и 3-х рот дислоцировался на Ладожском озере в 12-й авиаполевой дивизии ВВС.


05.1944


После расформирования дивизии, батальон состоял только из штаба и был включён в состав в парашютно-танкового корпуса Герман Геринг.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVIII


14-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 14 (L)


01.11.1943


сформирован в Норвегии путем передачи в состав сухопутных войск 14-го инженерного батальона Люфтвафе.

Батальон в составе штаба и 3-х рот дислоцировался в Норвегии.в 14-й авиаполевой дивизии ВВС.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК IV


16-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 16 (L)


01.11.1943


сформирован в Нидерландах путем передачи в состав сухопутных войск 16-го инженерного батальона Люфтвафе.

Батальон в составе штаба и 3-х рот развернут в 16-й авиаполевой дивизии ВВС.


07.1944


действовал в Нормандии.


04.08.1944


После расформирования дивизии, батальон совместно с 213-м резервным инженрным батальоном направлен на формирование 1316-го инженерного батальона новой 16-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК I


17-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 17 (L) .


01.11.1943


Сформировану Гавра на севере Франции путем передачи в состав сухопутных войск 17-го инженерного батальона Люфтвафе. Батальон в составе штаба и 3-х рот развернут в 17-й авиаполевой дивизии ВВС.


28.09.1944


Батальон разгромлен в Нормандии и расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VII


18-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 18 (L).


01.11.1943


Сформирован у Дюнкерка на севере Франции путем передачи в состав сухопутных войск 18-го инженерного батальона Люфтвафе. Батальон в составе штаба и 3-х рот развернут в 18-й авиаполевой дивизии ВВС.


1944


После уничтожия дивизии в Бельгии, батальон переименован в 1818-й инженерный батальон в составе новой 18-й народно-гренадерской дивизии


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IV


19-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 19 (L).


01.11.1943


сформирован в Нидерландах путем передачи в состав сухопутных войск 19-го инженерного батальона Люфтвафе. Батальон в составе штаба и 3-х рот развернут в 19-й авиаполевой дивизии ВВС.


08.1944


батальон расформирован. штаб, 1-я и 3-я рота напавлены в Италию в состав 20-го инженерного батальона Люфтваффе, а 2-я рота напавлена в 119-й инженерный батальон новой 19-й народно-гренадерской дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IX


20-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 20 (L).


01.11.1943


сформирован в Дании путем передачи в состав сухопутных войск 20-го инженерного батальона Люфтвафе. Батальон в составе штаба и 3-х рот развернут в 20-й авиаполевой дивизии ВВС.


06.1944


В Италии батальон понес большие потери.


08.1944


батальон полностью восстановлен за счет штаба, 1-й и 3-й рот рамформированного 19-го инженерного батальона (Люфтваффе) и перешел в подчинение 20-й штурмовой дивизии ВВС.


02.11.1944


батальон напавлен на формирование 155-го учебно-полевого инженерного батальона, а 2-я рота напавлена в состав 8-й горнострелковой дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WKIX


21-й инженерный батальон (Люфтваффе) (Pionier-Bataillon 21 (L)


01.11.1943


сформирован на севере России путем передачи в состав сухопутных войск 21-го инженерного батальона.

Батальон в составе штаба и 3-х рот дислоцировался в районе Старой Руссы, Латвии и Курляндии и развернут в 21-й авиаполевой дивизии ВВС.


02.1945


расформирован в Курляндии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XI


4. горные инженерные батальоны(Gebirgs-Pionier-Bataillone):

54-й горно-инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 54).


08. 10.1936


Сформирован в составе 3-х рот в лагере Лютензее близ Миттенвальда в WK VII на базе 1-й роты 7-го инженерного батальона. 3-я рота сформирована 21.11.1936 г. из 1-й роты 47-го инженерного батальона, 2-я рота сформирована 01.10 1937 г.из части 1-й и 3-й рот.


08.1939


Находился на военном полигоне Графенвёр.


05.09.1939


в составе 1-й горнострелковой дивизии батальон.участвовал в Польской кампании.


03.10.1939


Переброшен на Рейн в район Бонна.


10.05.1940


участвовал в кампании против Франции. Батальонпересек границс Люксембура, а 11.05.1940 г. - границу Бельгии.


04.1941


Переброшен на границу с Югославией и участвовал в Балканской компании.


05.1941


Переброшен в Словакию.


22.06.1941


участвовал в компании против России.


17.05.1942


участвовал в наступлении на Харьков, дадее на Кавказ и Туапсе.


02.1943


батальон участвовал в отступлении на Кубанский плацдарм. В это же время после расформирования 75-го горно-строительного батальона XXXXIX-го горнострелкового корпуса, батальон получил 4-ю строительную роту.


22.03.1943


Дивизия была отозвана с фронта. Батальон был переброшен в Крым, затем через Румынию и Болгарию переброшен в район Ниша.


06.1943


дивизия передислоцировалась в Грецию, гдн находилась до ноября 1943 г.


12.1943


Батальон переброшен в Боснию и Хорватию., где был задействован в антипартизанских операциях.


19.03.1944


Батальон переброшен в Венгрию. В это время 4-я строительная рота переброшена в 501-й легкий велосипедный дорожно-строительный батальон в качестве 4-й роты. Затем последовала еще одна переброска в Грецию.


07.1944


Батальон переброшен: с 07.1944 г. в Черногорию, с 08.1944 г. в Сербию в Нише.


10.1944


Батальон с дивизией отошли к Мораве, где удерживали позиции.Затем дивизия прорвалась на запад.


03.1945


В районе о.Балатон участвовал в весеннем наступлении в составе 1-й народно-горной дивизии. После батальон отступал на запад, где попал в американский плен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


54-й горно-инженерный запасной батальон


Миттенвальд , WK VII


74-й пограничный инженерный батальон (Grenz-Pionier-Bataillon 74)

74-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 74)

74-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 74)


26.08.1939


Сформирован в составе 3-х рот для пограничного Командования Саарпфальц.


1941/1942


Переименован в 74-й инженерный батальон использовался на Западе, затем на юге России, на Кавказе, в Харькове, и северной Украине.


07.1944


Переименован в 74-й горный инженерный батальон, дислоцировался в Словакии в составе XXXXIX-го горнострелкового корпуса 8-й армии.


82-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 82).


01.07.1938


Сформирован в Шваце в WK XVIII с использованием 7-го инженерного батальона вооруженных сил Австрии иразвернут в составе 2-й горнострелковой дивизии.


09.1939


К началу войны батальон состоял из штаба, горно-инженерной роты, лёгкой моторизованной инженерной роты и лёгкой инженерно-мостовой колонны. Батальон участвовал в Польской компании.


1940


Переброшен в Норвегиию.


1941/1944


Действовал в Лапландии. В компании против России наступал через Финляндию на Мурманск.


05.1942


батальон состоял из 3-х рот, лёгкой инженерной колонны и мостовой колонны. Мостовая колонна была выведена из состава батальона в 1943 году.


1944


батальон отступил из Финляндии


01.1945


батальон переброшен в Германию вместе с дивизией и участвовал в боях за Кольмар.


03.1945


батальон вышел к Рейну в районе Бреттена, где 25.03.1945 г. взорвал мост через Рейн. Затем батальон вместе с дивизией отступил в Южную Германию и попал в плен под Кёссеном в Тироле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург, WK XVIII


83-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 83).


01.07. 1938


Сформирован в Граце в WK XVIII с использованием 5-го инженерного батальона вооруженных сил Австрии иразвернут в составе 3-й горнострелковой дивизии.


09.1939


Батальон участвовал в компании против Польши.


1940


Переброшен в Норвегию.


1941


Действовал в Лапландии. В компании против России наступал через Финляндию на Мурманск.


1941


1-я рота осталась в Финляндии и 15.01.1942 г. стала 17-й ротой 139-го горно-егерского полка. Вновь сформирована 01.04.1942 г. на полигоне Графенвёр.


1942


Батальон переброшен по Ленинград.


1943


переброшен на юг России.


1944


Действовал на юге России, затем в Карпатах.


1945


Батальон дислоцировался в Верхней Силезии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


83-й горно-инженерный запасной батальон


Швац


85-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 85 ).

85-й лыжный инженерный батальон (Ski-Pionier-Bataillon 85).


01.07. 1938


Сформирован в Зальцбурге в WK XVIII с использованием 8-го инженерного батальона вооруженных сил Австрии.


09.1939


участвовал в компании против Польши (Западная Галиция, Львов). После Польской кампании батальон переброшен в Юхен в Рейнской области.


05.1940


Участврвал в компании против Франции (Арденны, побережье Ла-Манша).


конец 07.1940


батальон дислоцировался на побережье Ла-Манша.


29.10.1940


Переброшен в Бухарест в качестве учебной части румынской армии.


04.1941


участовал в наступлению на Грецию.


06.1941


Участврвалв компании против России.


31.03.1942


мостовая колонна выделена из состава батальона.


08.1942


действовал в составе 9-й армии.


10.11.1943


батальон усилен до 4-х рот и переименован в 85-й лыжный инженерный батальон. Дислоцировался в центре России в составе 1-й лыжной бригады в 9-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVIII


91-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 91).


01.06.1940


Сформирован в составе 3-х рот на военном полигоне Хойберг в WK V для военного округа XVIII (WK) на базе 3-й роты 676-го инженерного батальона и 3-й роты 204-го инженерного батальона, а также вновь сформированной роты. Батальон развернут в составе 6-й горнострелковой дивизии.


05.1940


Участврвал в компании против Франции.


041941


участовал в наступлению на Грецию.


09.1941


переброшен в Норвегию и участврвалв компании против России


1942/1944


Действовал в Лапландии.


1945


батальон отступил в Норвегию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург, WK XVIII


94-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 94).


10. 11. 1940


Сформирован в составе 3-х рот на военном полигоне Хойберг в WK V на базе 1-й роты 27-го инженерного батальона, 2-й роты 25-го инженерного батальона и вновь сформированной ротой. Батальон развернут в составе 4-й горнострелковой дивизии.


95-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 95).


20. 11. 1940


Сформирован в австрийских Альпах в составе 3-х рот.Для формирования 1-й и 3-й рот быои испольщованы 1-я рота 18-го инженерного батальона 18-й пехотной дивизии и 2-я рота 10-го инженерного батальона 10-й пехотной дивизии. Батальон развернут в составе 5-й горнострелковой дивизии.


041941


участовал в наступлению на Грецию.


1942/1943


участврвалв компании против России и действовал под в Ленинградом.


1944/45


батальон переброшен в Италию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


83-й горно-инженерный запасной батальон


Швац


99-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 99) .

99-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 99).


10. 12. 1940


Сформирован (12. Волна) в Бад-Киссингеном в WK XIII из штаба и 2-й роты 17-го инженерного батальона 17-й пехотной дивизии и 2-йроты 88-го инженерного батальона 46-й пехотной дивизии и развернут в 99-й легкой пехотной дивизии.


15.11.1941


переименован в 99-й горный инженерный батальон и развернут в составе 7-й горнострелковой дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й горно-инженерный запасной батальон


Вюрцбург , WK XIII


818-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 818).


20.12.1943


Сформирован в Миттенвальде в составе 3-х рот на базе 818-й и 819-й горных инженерных рот. Штаб батальона сформирован из штаба 138-го инженерного батальона расформированной 38-й пехотной дивизии.


25.09.1944


4-я рота 54-го горно- инженерного батальона преобразована в 3-ю роту.


1944


Батальон в качестве армейских войск и развернут в Италии в составе 10-я армии. Батальон участвовал в битве у монастыря на горе Монте-Вассино, а затем отступил к Ареццо через Рим, Ассизи и Перуджу.


11.1944


батальон переброшен на реку По, где организовал паромную переправу. Затем батальон отступил через Падую и Бассано к реке Адидже. В этом районе батальон капитулировал перел американцами.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург, WK XVIII


7-йрезервный инженерный батальон (ReservePionier-Bataillon 7).

1057-й горный инженерный батальон (GebirgsPionier-Bataillon 1057).


01.10.1942


сформирован в Мюнхене WK VII в составе 3-х рот путем разделения 7-го инженерного запасного батальона. Батальон дислоцировался в Гренобле во Франции в составе 157-й резервной дивизии.


01.10.1944


первоночально сформирован в Италии как 157-й инженерный батальон и состоял из штаба, 2-й роты силезского инженерного батальона и 2-й роты 7-го резервного инженерного батальона.

Затем переименован в 1057-й горно-инженерный батальон 157-й горнострелковой дивизии. Батальон действовал в Западных Альпах.


03.1945


Батальон действовал в Северной Италии в составе 8-й горнострелковой дивизии .


83-й резервный горный инженерный батальон (ReserveGebirgs-Pionier-Bataillon 83).

1088-й горный инженерный батальон (Gebirgs Pionier-Bataillon 1088) .


01.11.1943


Сформирован в Шваце в Тироле в WK XVIII в составе 3-х рот путем разделения 83-го горного инженерного запасного и боевой подготовки батальона и развернут в 188-й резервной горнострелковой дивизии. Батальон дислоцировался в Гёрце на севере Италии.


03.1945


в Италии переименован в 1088-й горный инженерный батальон 188-й горнострелковой дивизии.


5. лыжный инженерный батальон (Ski-Pionier-Bataillon).

85-й горный инженерный батальон (Gebirgs-Pionier-Bataillon 85).

85-й лыжный инженерный батальон (Ski-Pionier-Bataillon 85).


01.07. 1938


Сформирован в Зальцбурге в WK XVIII с использованием 8-го инженерного батальона вооруженных сил Австрии.


09.1939


участвовал в компании против Польши (Западная Галиция, Львов).После Польской кампании батальон переброшен в Юхен в Рейнской области.


05.1940


Участврвал в компании против Франции (Арденны, побережье Ла-Манша).


конец 07.1940


батальон дислоцировался на побережье Ла-Манша.


29.10.1940


Переброшен в Бухарест в качестве учебной части румынской армии.


04.1941


участовал в наступлению на Грецию.


06.1941


Участврвалв компании против России.


31.03.1942


мостовая колонна выделена из состава батальона.


08.1942


действовал в составе 9-й армии.


10.11.1943


батальон усилен до 4-х рот и переименован в 85-й лыжный инженерный батальон. Дислоцировался в центре России в составе 1-й лыжной бригады в 9-й армии.


02.07.1944


действоаал наСевере Украинвы, Бескиды, Опава (Чехмя)


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVIII


6. инженерно-танковые батальоны(Panzer-Pionier-Bataillone).

4-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 4).

4-й учебно-инженерный батальон (Lehr-Pionier-Bataillon 4).

4-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 4).

2-йинженерно-танковый батальон Фельдхеррнхалле (Panzer-Pionier-BataillonFeldherrnhalle 2).


15.10.1935


Сформирован в WK XI в состае 3-х рот путем переименования инженерного батальона Макдебург и развернут в 13-й пехотной (моторизованной) дивизии.


01.09.1939


Батальон участвовал в Польской компании.


11.1939


дивизия перброшена на Запад в район Дилленбурга в Вестервальде.


05.1940


участвовал в компании против Франции.


01.11.1940


при переброске дивизии в Румынию, батальон переименован в 4-й учебно-инженерный батальон (учебный штаб R I немецких войск в Румынии).


14.05.1941


В ходе реорганизации 13-й моторизованной дивизии в 13-ю танковую дивизию, батальон переименован 4-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в составе танковой дивизии.


06.1941


Батальон участвовал в компании против России.


17.11.1941


3-я рота расформирована из-за больших потерь, а остатки распределены по другим ротам.


Зима 41/42


На позициях на Миус-фронте


22.06.1942


Участвовал в летнем наступлении в составе одной роты.


01.08.1942-


батальон полностью собран в составе13-й танковой дивизии и участвовал в наступлении на Кубани.


02-03.1943


На кубанском платцдарме батальон разделен:

-100 солдат направлены в боевую группу Ратцель, которая усилена 43-м мотоциклетный батальон (96 солдат) и 13-м танковым артиллерийским полком (220 солдат).Эта боевая группа была развернута в северном секторе, вдоль Азовского моря.

-126 солдат направлены в боевую группу Брюкссостоявшей из II-го батальона 66-го танково-гренадерского полка (86 солдат), полковых подразделений 66-го танково-гренадерского полка (260 солдат), 13-го батальона истребителей танков (39 солдат) и роты Гейзер (40 солдат).Группа действовала в качестве резерва армии.


09.05.1943


батальон переброшен в Крым на отдых.


19.08.1944


Батальон южнее Кишинева выведен из подчинения дивизии. После разгрома в Румынии, остатки батальона со всей дивизией прибыли для восстановления на военный полигон Эркенипод Будапештом.


03.1945


В Венгрии переименован во2-й инженерно-танковый батальон Фельдхеррнхалле и развернут во2-й танковой дивизии Фельдхеррнхалле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Хольцминден , WК XI


01.09.1940


19-й инженерный запасной батальон


Магдебург


03.1945


инженерно-строительный запасной и боевой подготовки батальон Фельдхеррнхалле.


Эльбинг , в WКXX


13-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 13).

13-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 13).


15.10.1935


Сформирован в WK IV в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Риза A и развернут в 4-й пехотной дивизии.


09.1939


Участвовал в компании прот и Польши.


05.1940


В компани против Франции.


15.08.1940


В ходе реорганизации 4-й пехотной дивизии в 14-ю танковую дивизию, батальон переименован в 13-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в 14-й танковой дивизии.


04.1941


Участвовал в компании против Югославии.


06.1941


В компании против России Батальон действовал на юге России и в Сталинграде.


01.1943


Уничтожен в Сталиграде.


17.02.1943


вновь восстановлен на Западе Франции.


10.1943


вновь развернут на юге России.


08.1944/45


Действовал в Курляндии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WK IV


12.09.1941


208-й инженерно-танковый запасной батальон


Ратенов WK III


16-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 16) .

16-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 16).


15.10.1935


Сформирован в WK VI в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Хекстера и развернут в составе 16-й пехотной дивизии.


09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


В компани против Франции.


20.08.1940


В ходе реорганизации 16-й пехотной дивизии в 16-ю танковую дивизию, батальон переименован в 16-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в 16-й танковой дивизии.


01.01.41 по 27.03.1941


Батальон дислоцировался в Румынии в качестве учебного инженерно-танкового батальона.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


14.04.1943


Вновь восстановленво Франции в составе 3-х рот путем переименования 890-го инженерного батальона 890-го (моторизованного) усиленного гренадерского полка.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден , WК VI


19-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 19).

19-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 19).


15.10.1935


Сформирован в WK XI в составе 3-х рот путем переименования инженерного батальона Хольцминденаи развернут в 19-й пехотной дивизии


01.11.1940


В ходе реорганизации 19-й пехотной дивизии в 19-ю танковую дивизию, батальон переименован в 19-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в 19-й танковой дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й инженерный запасной батальон


Хольцминден , WК XI


23-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 23) .

23-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 23).

93-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 93).


06.10.1936


Сформирован в Берлин-Шпандау в WК III в составе 3-х рот и развернут в 23-й пехотной дивизии.


15.09.1942


В ходе реорганизации 23-й пехотной дивизии в 26-ю танковую дивизию, батальон переименован в 23-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в 26-й танковой дивизии.


19.10.1942


Создание новой 23-й пехотной дивизии потребовало переименования 23-гоинженерно-танкового батальона в 93-й инженерно-танковый батальондля 26-й танковой дивизии.

Батальон действовал во Франции.


06.1943


Переброшен в Италию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау,WKIII


12.09.1941


208-й инженерно-танковый запасной батальон


Ратенов WK III


27-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 27).

27-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 27 ).


12.10.1937


Сформирован в Ингольштадте в WK VII в составе 3-х рот и развернут в 27-й пехотной дивизии.


01.09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


в компании против Франции развернут районе Люксембург.


01.11.1940


1-я рота направлена на формирование 94-го горно-инженерного батальона, затем вновь восстановлена.


11.10.1940


В ходе реорганизации 27-й пехотной дивизии в 17-ю танковую дивизию, батальон переименован в 27-й инженерно-танковый батальон и в составе 3-х рот развернут в 17-й танковой дивизии.


06.1941/ 1944


В компании против России батальон развернут: с 06.1941 г.-в центре России, с 1942 г.- в районе Орла, с 12.1942 г. - в районе реки Дон; с 1943 г. -на юге России; с 1944 г. в Северной Украины.


1945


остатки батальона отступили в Силезию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


09.1940


80-й инженерный запасной батальон


Клостернойбург, WКXVII


29-й (моторизованный) Инженерный батальон (Pionier-Bataillon (mot.) 29) .

29-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 29).


15.10.1935


Сформирован в Мюдене в WK IX из 9-го инженерного батальона и состоял из одной роты. Батальон развернут в составе 29-й моторизованной дивизии.


01.09.1939


Участвовал в компании против Польши.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


22.06.1941


Участвовал в комании против России.


01.1943


батальонуничтожен в Сталинграде.


01.03.1943


Вновь сформирован как 29-й инженерно-танковый батальон путем переименования 345-го инженерного батальона 345-й моторизованный дивизии и развернут в 29-й танково-гренадерской дивизии.


04.1944


разгромлен в боях за Сицилию, Монте-Казино и Неттуно во время вторжения союзников в Италию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


29-й инженерный запасной батальон


Мюнден, WК IX


32-й (моторизованный) инженерный батальон (Pionier-Bataillon (mot.) 32).

32-й танковый-инженерный батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 32).


06.10.1936


Сформирован в Штеттине, затем с 1937 г. - в Шведте на Одере в составе 3-х рот и развернут в составе 2-й пехотной дивизии.


08.10.1937


Моторизован, в составе 2-й (моторизованный) пехотной дивизии.


09.1939


в компании против Польши, с 05.1940-против Франции.


10.01.1941


В ходе реорганизации 2-й моторизованной дивизии в 12-ю танковую дивизию, батальон переименован в 32-й инженерно-танковый батальон и развернут в 12-й танковой дивизии, 3-я и 2-я роты поменялись номерами.


06.1941/43


батальон участвовал в компании против России, с 1942 г. действовал на севере России (под Ленинград), с 10.1942 г.- в центре России, с 1943 г.- в районе Орла и Гомеля.


1944/1945


батальон дейсьвовал в центре, затем на севере России (Новель).


1945


Переброшен в Курляндии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч, WК II.


12.09.1941


208-й инженерно-танковый запасной батальон


Ратенов WK III


33-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 33).

33-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 33).

33-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 33).


16.03.1936


Сформирован после оккупации Рейнской области с гарнизоном в Мангейме в составе 3-х рот из существовавших там подразделений государственной полиции и развернут в 33-й пехотной дивизии.


08.1939


части батальона переданы 79-й пехотной дивизии для формирования 179-го инженерного батальона.


1939


Перебропген в Саарпфальц.


05.1940


участвовал в компании против Франции.


11.11.1940


В ходе реорганизации 33-й пехотной дивизии в 15-ю танковую дивизию, батальон переименован в 33-й инженерно-танковый батальон и развернут в 15-й танковой дивизии.


05.1941


Действовал в Италии,затем переброшен в Тунис.


1941/1942


2-я рота передана 2-му пулеметному батальону в качестве 6-й, затем 5-й роты. В середине 1942 г. рота вернулась обратно в состав батальона.


05.1943


батальон уничтожен в Тунисе.


Лето 1943


Вновь сформирован в Неаполе как 33-й инженерный батальон и в составе 3-х рот развернут в 15-й танково-гренадерской дивизии,


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц-Кастель, WK XII


37-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 37).

37-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 37).


12.10.1937


Сформирован в Виттенбергев WK IV в составе 3-х рот из части 39-го инженерного батальона 3-й танковой дивизии и развернут в 1-й танковой дивизии.


15. 04.1940

(11.11.1940)


батальон переименован в 37-й инженерно-танковый батальон и развернут в 1-й танковой дивизии


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WK IV


38-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 38).

38-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 38).


12.10.1937


Сформирован в Клостернойбурге в WK XVII в составе 3-х рот из части 10-го инженерного батальона 10-й пехотной дивизии и части 39-го инженерного батальона 3-й танковой дивизии и развернут в 2-й танковой дивизии.


11.11.1940


Батальон переименован в 38-й инженерно-танковый батальон и развернут в составе 2-й танковой дивизии.


Кон.1941


3-я и 2-я роты поменялись номерами


08.1944


батальон уничтожен в Нормандии.


11.1944


Вновь восстановлен в Эйфеле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


80-й инженерный запасной батальон


Клостернойбург, WК XVII.


39-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 39).

39-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 39).


06.10.1936


Сформирован в Ратенове в WK III в составе 3-х рот из 9-го инженерного батальона 9-й пехотной дивизии и 44-го инженерного батальона и развернут в 3-й танковой дивизии


09.1939


В компании против Польше дислоцировался в Померании, затем в Польше.


05.1940


Участвовал в компании против Франции и действовал в Люксембурге, а затем во Франции.


11.11.1940


Батальон переименован в 39-й инженерно-танковый батальон и развернут в 3-й танковой дивизии.


02.02.1941


2-я рота направлена в качестве новой 5-й роты во 2-й пулеметный батальон 5-й легкой дивизии.


06.1941


В компании против России действовал в центре России, под Москвой,


1942


В боях на юге России (Харьков, Дон, Кавказ).


1943


В боях на юге Украины (Миус, Харьков, Киев)


1944


действовал на западе Украины, затем на Висле и Нареве.


12.1944


Переброшен в Эйфель,где баталтон был обновлен и переброшен в Венгрию.


1945


Батальон дислоцировался в Венгрии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WК III


12.09.1941


208-й инженерно-танковый запасной батальон


Ратенов WK III


40-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 40) .

40-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 40).


01.03.1940


Сформирован в WK III в составе 3-х рот из 40-й (моторизованный) инженерной роты ранее сформированной 08.09.1939 г. в WK I и развернут в 1-й кавалерийской бригаде, затем в 1-й кавалерийской дивизии.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


06.1941


в компании против России действовал в центре России.


04.12.1941


В ходе реорганизации 1-й кавалерийской дивизии в 24-ю танковую дивизию, батальон переименован в 40-йинженерно-танковый батальон ии развернут в 24-й танковой дивизии. Батальон находился во Франции.


06.1942


Переброшен на юг России, действовал в районе Курска и Сталинграда; 3-я и 2-я роты поменялись номерами.


01.1943


уничтожен под Сталинградом.


02.1943


Восстановлен во Франции в срставе 15-й армии из остатков батальона и инженерной роты 891-го усиленного гренадерского полка.


09.1943


батальон переброшен в Северную Италию, а 11.1943 г. перебошен на юг России.


1944


Действовал на юге Украине, с 08.1944 г. - в Польше, с 10.1944 г.- в Венгрии.


1945


Переброшен в Восточную Пруссию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг . WK I


49-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 49).

49-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 49).


06. 10. 1936


Сформирован в Ханн Мюнден в WК IX в составе 3-х рот из частей 19-го инженерного батальона 19-й пехотной дивизии, 29-го инженерного батальона 29-й пехотной дивизии и 5-го инженерного батальона 5-й пехотной дивизии и развернут в составе 9-го армейского корпуса.


01.09.1939


в польской кампании действовал в составе 10-й танковой дивизии и участвовал в наступлении из Восточной Пруссии на Данциг и дадее на Брест-Литовск.


15.04.1940


батальон переименован в 49-й инженерно-танковый батальон и развернут в 10-й танковой дивизии. Участвовал в компании против Франции.


1941


В компании против России действовал в центре России, где понес большие потери


04.1942


Переброшен во Францию для пополнения.


11.1942


после пополнения батальон переброшен в Неаполь, а оттуда в Африку в состав Африканского корпуса.


07.05.1943


Капитулировал в Тунисе и больше не восстановлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


11.03.1940


29-й инженерный запасной батальон


WK IX


01.12.1940


5-й инженерный запасной батальон


Ульм /Донау ,WK V


50-й корпусной инженерный батальон (Pionier-Bataillon 50).

50-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 50).

50-й армейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon 50).


06. 10. 1936


Сформирован в Гамбург-Харбург в WК X в составе 3-х рот из частей 20-го инженерного батальона 20-й пехотной дивизии, 12-го инженерного батальона 12-й пехотной дивизии и 16-го инженерного батальона 16-й пехотной дивизии и развернут в составе 10-го армейского корпуса.


01.04.1942


переименован в 50-й инженерно-танковый батальон и развернут в 22-й танковой дивизии. Действовал в Крыму, на р. Дон и в Сталинграде.


01.1943


Уничетножен с дивизией в Сталинграде.


01.05.1943


вновь сформирован как 50-й армейский инженерный батальон из оставшихся частей 50-го инженерно-танкового батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WК X


51-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 51).

51-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 51).


12.10.1937


Сформирован в Росслау в WK XI в составе 3-х рот из частей 13-го инженерного батальона 4-й пехотной дивизии,19-го инженерного батальона 19-й пехотной дивизии и 16-го инженерного батальона 16-й пехотной дивизии и развернут в составе 11-го армейского корпуса.


1941/42


Участвовал в компании против Франции и по окончпнии войны остался во Франции.


04.1942


Переброшен на юг России и действовал под Харьковым и на Кавказе.


21.05.1942


переименован в 51-й инженерно-танковый батальон в состав которого вошла танковая инженерная рота 23-й танковой дивизии, сформированная 24.02.1942 г. Батальон развернут в 23-й танковой дивизии.


01.1943


Действовал на юге России (Миус, Днепр).


01.1944


Действовал на юге Украины.


24.04.1944


3-я рота заменена 1031-й инженерной ротой 1031-го (моторизованный) усиленного гренадерского полка, которая была размещена в WK III.


08.1944


Переброшен в Польшу и 09.1944 г. переброшен в Венгрию.


01.1945


Действовал в Венгрии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм /Донау , WK V


57-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 57).

57-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 57).


12.10.1937


Сформирован в Хекстере в WK VI в составе 3-х рот и из чатей 5-го инженерного батальона 5-й пехотной дивизии и 43-го инженерного батальона и развернут в 1-й легкой бригаде, затем в 1-й легкой дивизии.


1939


в компании против Польши действовал в Силезии.


15.04.1940


В ходе реорганизации 1-й легкой дивизии в 6-ю танковую дивизию, батальон переименован в 57-й инженерно-танковый батальон и развернут в 6-й танковой дивизии.


05.1940


Участвовал в компании против Франции и Бельгии.


06.1941


В компании против России действовал на севере России, под Ленинградом, далее переброшен в центр России под Москву,


1942/1943


Батальон развернут: с 04.1942 г.-на Западе, с 11.1942 г.- на юге России и на Дону, с 1943 г.-на юге России, в Белгороде.


1944


Батальон развернут: на Севере Украине у Шепетовки, с 04.1944 г.- переброшен в Рейх, с 07.1944 г. -в районе Вильнуса и Нарева, с 12.1944 г. -в Венгрии.


1945


Действовал в Венгрии, затем в Вене в Австрии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


26-й инженерный запасной батальон


Hoexter, WК VI


30.09.1941


29-й инженерный запасной батальон


Мюнден, WK IX


01.10.1942


29-й танково-инженерный запасной батальон


05.04.1943


29-й танково-инженерный запасной и боевой подготовки батальон


58-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 58).

58-й инженерно-танковый батальон ( Panzer-Pionier-Bataillon 58).


10.11.1938


Сформирован в Ризе в WК IV в составе 2-х рот и развернут в 2-й легкой дивизии.


09.1939


в компании против Польши действовал в Силезии.


15.04.1940


В ходе реорганизации 2-й легкой дивизии в 7-ю танковую дивизию, батальон переименован в 58-й инженерно-танковый батальон и развернут в 7-й танковой дивизии.


05.1940


Участвовал в компании против Франции (Сомма) и Бельгии.


06.1941


В компании против России действовал в центре России, под Москвой.


05.1942


Переброшен на Запад.


1943


действовал на юге России, у Дона, Белгорода и под Харьковым.


1944


Батальон дислоцировался в Северной Украине (Каменец-Подольск).


08.1944-


Переброшен в Литву, действовал в Курляндии и Восточной Пруссии.


1945


Батальон развернут в Нареве и Западной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург ,WК IX


11.03.1940


29-й инженерный запасной батальон


WК IX


11.03.1940


29-й инженерный запасной батальон


Мюнден, WK IX


59-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 59).

59-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 59).


10.11.1938


Сформирован в Кроссене в WК IV в составе 2-х рот и развернут в 3-й легкой дивизии.


09.1939


в компании против Польши действовал в Силезии.


15.04.1940


В ходе реорганизации 3-й легкой дивизии в 8-ю танковую дивизию, батальон переименован в 59-й инженерно-танковый батальон и развернут в 8-й танковой дивизии.


05.1940


Участвовал в компании против Франции и Люксембурга


04.1941


Участвовал в компании против Югославии.


06.1941


В компании против России действовал на севере России,


1942/1943


Батальон развернут: с 1942 г.- на севере России, с 11.1942 г.- в центре России, с 1943 г.-в центре России в Ореле, и на юге России в Киев.


1944


Батальон развернут в Северной Украине, в Галиции и в Венгрии.


1945


Действовал в Венгрии и Моравии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Берлин-Шпандау, WКIII


01.11.1941


208-й инженерно-танковый запасной батальон


Ратенов


20.08.1944


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау-Cosel, WK VIII


15.08.1944


28-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон


Бреслау


79-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 79).

79-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 79).


10. 10. 1938


Сформирован в WK XIII в составе 3-х рот и дислоцировался в Вюрцбурге в составе 4-й танковой дивизии.


01.09.1939


Участвовал в компании против Польши.


15.04.1940


переименован в 79-й инженерно-танковый батальон и развернут в составе 4-й танковой дивизии.


1940


Участвовал в компании против в Бельгии и Франции.


1941/1943


Участвовал в компании против в действовал в центре России (Тула, Орел).


1944


Действовал в Северной Украине (Ковель)


Осень 1944


Переброшен в Курляндию.


1945


Действовал в Западной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WКIII.


01.04.1940


208-й инженерно-танковый запасной батальон


Ратенов ,WK III


01.12.1940


17-й инженерный запасной батальон


Вюрцбург , WK XIII


86-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 86).

86-йинженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 86).


10. 11. 1938


сформирован в Кремсе в WK XVIII в составе 3-х рот с использованием личного состава 3-го саперного батальона ВС Австрии, который 01.04.1938 г. был включен в состав 3-го Рейха. Батальон действовал в Силезии и Польшев составе 4-й легкой дивизии.


09.1939


Участвовал в комании против Польши и действовал в Силезии.


22.04.1940


В ходе реорганизации 4-й легкой дивизии в 9-ю танковую дивизию, батальон переименован в 86-й инженерно-танковый батальон и развернут в 9-й танковой дивизии.

Батальон дислоцировался в Вюрцбурге.


05.1940


Участвовал в компании против Франции и Нидерландах.


04.1941


Пееброшен в Грецию и участвовал в компании на Балканах.


06.1941


Участвовал в компании против против России.


04.1944


Переброшен на Запад и действовал во Франции, Нидерландах, в Арденнвх и Руре.


Лето 1944


2-я рота расформирована и заменена 3-й ротой. Новая 3-я рота сформирована 4-й ротой 19-го резервного инженерно-танкового батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


80-й инженерный запасной батальон


WКXVII


86-й инженерный запасной батальон


Мельк /Донау , WКXVII


01.12.1939


86-й инженерный запасной батальон


Мельк /Донау WK XVII


744-й (моторизованный) Инженерный батальон (pionier-Bataillon 744 (мот.))

87-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 87)


10. 02. 1941


сформирован в WK XII в составе 3-х рот и действрвал на юге России.


1942


Действовал в Крыму в составе 11-й армии.


10.1942


батальон вместе с армией переброшен под Ленинград, а затем перешел в подчинение 18-й армии.


01.01.1943


Переимнован в 87-й инженерно-танковый батальон для 25-й танковой дивизии, действовал в Норвегии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


29-й инженерный запасной батальон


Мюнден, WK IX


01.10.1941


29-й инженерно-танковый запасной батальон


01.10.1942


29-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон


89-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 89).

89-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 89).


20.04. 1939


Сформирован в Брие в WK VIII в составе 3-х рот и развернут в 5-й танковой дивизии,


01.09.1939


участвовал в компании против Польши.


15. 04. 1940


Переименован в 89-й инженерно-танковый батальон и развернут в 5-й танковой дивизии.


05.1940


участвовал в компании против Франции и Бельгии.


04.1941


участвовал в компании против Югославии и Греции.


06.1941


в компании против России батальон развернут: с 10.1941 г.- в районе Тулы, с 1942 г.- у Ржева, с 1943 г.- у Орла изатем у Припяти.


1944


батальон развернут в Северной Украине у Ковеля, а с 07.1944 г. действовал в Литве и в Восточной Пруссии.


1945


батальон развернут в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау -Cosel, WК VIII


14.08.1940


213-й инженерный запасной батальон


Бриг, WК VIII


92-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 92).


22. 10. 1940


Сформирован в WK IX в Ханн Мюндене в состве 3-х рот с использованием 29-го запасного инженерного батальона, 2-й роты 45-го инженерного батальона (Ульм, WK V), 2-й роты 46-го инженерного батальона (Кельн, WK VI)) и развернут в 20-й танковой дивизии.


06.1944


уничтожен в районе Бобруйска в группе армий Центр.


10.1944


Вновь сформирован в Арысе из 2101-й инженерной роты 101-й танковой бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


29-й инженерный запасной батальон


Мюнден, WК IX


01.10.1941


29-й инженерный запасной батальон


01.10.1942


29-й инженерно-танковый запасной батальон


05.04.1943


29-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон


98-йинженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 98).


15. 10. 1940


Сформирован в WК IV в Ризе в состве 3-х рот из 24 запасного инженерного батальона, в состав которого входили 2-я рота 635-го инженерного батальона (армейские войска, WК IV) и 2-я рота 49-го инженерного батальона (армейские войска, WК VIII). Батальон развернут в 18-й танковой дивизии.


1941/1943


в компании против России действовал в центре России в районе Тулы, Орла, Оршы и Витебска.


10.1943


батальон расформирован после преобразования танковой дивизии в 18-ю артиллерийскую дивизию.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза , WK IV


500-й инженерный батальон танкового корпуса Великая Германия (Panzerkorps-Pionier-Bataillon 500 "Grodeutschland").

124-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 124).


20. 12. 1944


сформирован в Восточной Пруссии в состве 3-х рот из 812-й инженерно-танковой роты и 2-х запасных рот.

2-я рота моторизована, 3-я рота сформирована из спец.подразделенияна базе танкеток Голиаф.

Батальон развернут в состве танкового корпуса "Великая Германия".


26.01.1945


В районе Котбуса переименован в 124-й инженерно-танковый батальон.

Батальон развернут в гренадерской дивизии фюрера и дислоцировался в Арнсвальде, Лаубане, Альтдамме, Кюстрине, Вене и на Верхнем Дунае.

3-я рота сформирована из бывшей 16-й роты гренадерской бригады фюрера Вскоре, из 3-й роты сформирована рота снабжения.


Комплектование (Ersatzgestellung):


инженерный запасной батальон Великая Германия, запасная бригада Великая Германия


260-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 260).

260-йармейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon 260).

127-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 127) .

127-й (моторизованный) армейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon(mot.)127).


26.08.1939


Сформирован (4-я волна) WK V в состве 3-х рот из 4-х из дополнительных рот 45-го (Ульм), 5-го (Ульм) и 10-го (Регенсбург) инженерных батальонов и развернут в 260-й пехотной дивизии.


03.11.1939


на Верхнем Рейне батальон выведен из подчинения дивизии


03.1940


Переименован в 260-й армейский инженерный батальон.


05.1940


В компании против Франции батальон развернут в состве 5-й армии, а с 01.06.1940 г.- в составе 9-й армии.


06.1941


В компании против России действовал в составе 11-й армии.


07.01.1942


2-я рота 239-го инженерного батальона 239-й пехотной дивизии преобразована в 1-ю роту, а 2-я рота стала 1-й ротой. Батальон дислоцировался во 2-й армии.


28.09.1942


на юге России переименован в 127-й инженерно-танковый батальон и развернут в составе 27-й танковой дивизии. При этом 3-я рота стала 2-й ротой.


16. 02. 1943


после расформрования 27-й танковой дивизии, батальон переименован в 127-й (моторизованный) армейский инженерный батальон и дислоцировался на Дону и на юге России.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ , WK V


130-йучебный инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Lehr-Bataillon 130).


Нач.1944


сформирован из штабной роты и двух рот путем переименования инженерно-учебного батальона (моторизованного), ранее сформированного (без ) 30.01.1940 г. в Дессау в WK XI. Батальон развернут в составе танково-учебной дивизии.


03.1944


Добавлена 3-я рота.


Лето 1944


Разгомлен в Нормандии.


10.1944


вновь сформирован на полигоне Сеннелагер в WK VI.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерно-танковый запасной батальон


Ульм, WK V


5-й инженерный запасной батальон


Ульм, WK V


2-й (затем 4-й) инженерный учебный запасной батальон


Дессау


5-й инженерный учебный запасной батальон


Дессау-Рослау, WK XI


140-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 140).


Должен быть сфрмированпутем переименования 50-го инженерного батальона при переходе в 22-ю танковую дивизию. Но переформирование так и не состоялось и батальон был переименован в 50-й инженерно-танковый батальон.


144-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 144)


02.1945


сфрмирован в Дании в WK III в состве 2-х рот и развернут в танковой дивизии Гольштейн. Батальон переброшен в Померанию, где был разгромлен у Кольберга.

После расформирования дивизии, штаб батальона переброшен в состав танковой дивизии Клаузевиц, где предполагалось вновь создать батальон, однако это не произошло и остатки батальона включены в 18-ю танково-гренадерскую дивизию.


200-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 200).

200-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon z.b.V. 200).

200-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 200).


01.06. 1940


сформирован в Польше из четырех учебных инженерных рот 209-й (Хемниц), 213-й (Глогау), 228-й (Эльбинг) и 239-й (Оппельн) пехотных дивизий 3-й волны и перешел в подчинение 200-го Командования запасных войск (Kommandeur der Ersatztruppen 200).


09.08.1940


батальон расформирован.


06.03.1941


Вновь сформирован в Ратенове и первоночально только как штаб и получил обозначение 200-й инженерный щтабной батальон z.b.V.. Батальон действовал в Ливии в составе 5-й легкой дивизии, затем 5-й легкой дивизии.


07.1941


инженерная рота переименована в 3-ю роту 404-го пехотного полка.


01.08. 1941


В ходе реорганизации 5-й легкой дивизии в 21-ю танковую дивизию, батальон переименован в 200-й инженерно-танковый батальон с включением 6-й роты 8-го батальона МГ и 5-й роты 2-го батальона-МГи развернут в составе 21-й танковой дивизии.

Батальон действовал в Ливии (1941/1942 г.) и Тунисе (1943 г.).


26.02.1943


Перешел вподчинение 164-й легкой африканской дивизии, заменив там 220-й инженерный батальон. Батальон действовал в Тунисе.


05.1943


Уничтожен вТунисе.


Комплектование (Ersatzgestellung):


208-й инженерныйзапасной батальон


Ратенов , WК III


208-й инженерныо-танковый запасной батальон


209-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 209).

209-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 209).


26.08.1939


Сформирован в WK IV (3 волна) в состве 3-х рот Командующим Ландвером в Хемнице и развернут в составе 209-й пехотной дивизии.


01.1940


1-я рота переименована в 3-ю роту 655-го инженерного батальона.


1940


дислоцировался в Польше.


08.08 1940


В ходе реорганизации 209-й пехотной дивизии в 11-ю танковую дивизию, батальон переименован в 209-й инженерно-танковый батальон и развернут в 11-й танковой дивизии.


1941


В компании против Югославии,


06.1941


Участвовал в компании проив России и действовал: с 1942 г. -в центре России, с 05.1942 г.- на юге России, с 1943 г. - на юге России , в районе Белгорода и с 1944 г. -в Черкассах.


12.05.1944


батальон пополнен остатками 19-го резерыного инженерно-танкового батальона из Хольцминдена. Действовал на Западе в районе Бордо, Бельфора, Саарпфальца.


1945


Действовал в Эйфеле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WK IV


29-й инженерный запасной батальон


Мюнден WK IX


10.12.1940


28-й инженерный запасной батальон


WK VIII


02.10.1941


5-й инженерно-танковый запасной батальон


Ульм , WK V


220-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 220).

220-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 220).


23. 01. 1940


Сформирован (7-я волна) в состве 3-х рот на военном полигоне в Кенигсбрюке в WK IV из 2-х инженерных рот (ландвера), созданных 28.11.1939 г. и 15-й (инженерной) роты 404-го пехотного полка 246-й пехотной дивизии. Батальон рвзвернут в 164-й пехотной дивизии, затем крепостной дивизии Крит и 164-й легкой африканской дивизии.


08.01.1942


3-я рота была заменена 713-й инженерной ротой.


07.1942

(26.01.43)


переименован в 220-й инженерно-танковый батальон, когда подчинение батальона перешло из 164-й пехотной дивизии в 21-ю танковую дивизию.


05.1943


Разгромлен в Тунисе.


15.07. 1943


Вновь сформирован из 931-й инженерно-танковой роты быстрой бригады Главнокомандующиго Запад, когда 21-я танковая дивизия была восстановлена во Франции и батальон подчинялся этой дивизии.


04.1944


Переьрошен в Венгрию.


05.1944


Действовал во Франции, в Нормандии, в Лотарингии и в Саарпфальце


1945


Переьрошен на Одер.


Комплектование (Ersatzgestellung):


24-й инженерный запасной батальон


Риза, WK IV


424-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 424).

120-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 120 ).


27.11.1944


Сформирован в состве 3-х рот при переформировании XXIV-го танкового корпуса и дислоцировался в излучине Вислы в составе корпуса.


26.01. 1945


В районе Котбуса переменован в 120-й инженерно-танковый батальон и в составе 2-х рот развернут в дивизии сопровождения Фюрера.

Батальон дислоцировался в Арнсвальде в Лаубане в Ратиборе и Шпремберге.


Комплектование (Ersatzgestellung):


инженерный запасной батальон Великая Германия, запасная бригада Великая Германия


673-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 673).

675-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 675).

675-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 675).


Весна 1940


Сформирован в составе 3-х рот.


15.0 5.1940


В WK XVII переименован в 675-й инженерный батальон и действрвал в составе 3-х рот.


06.08.1940


батальон моторизован и переведен в состав 16-й моторизованной пехотной дивизии, кроме 3-й роты, ставшей 2-й ротой 676-го инженерного батальона, затем рота вновь восстановлена.


23.06.1943


16-я моторизованная дивизия переименована в 16-ю танково-гренадерскую дивизию к которой перешло подчинение батальона.Батальон действовал на юге России.


28.03.1944


В ходе реорганизации 16-й танково-гренадерской дивизии в 116-ю танковую дивизию, батальон переименован в 675-й инженерно-танковый батальон и развернут в 116-й танковой дивизии. Батальон действовал в Нормандии и Эйфеле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден , WK VI


208-йрезервный инженерно-танковый батальон (ReservePanzer-Pionier-Bataillon 208).

1233-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 1233).


01.11. 1943


Сформирован в Ратенове в WK III в состве штаба и 3-х рот путем разделения 208-го инженерно-танкового запасного и боевой подготовки батальона и дислоцировался в Хорсенсе в Дании в составе 233-й резервной танковой дивизии Дания.


17.01.1944


в батальоне прошли курсы по разминированию.


21.01.1944


Одна из рот батальонапереведена в 160-ю резервную дивизиию, рота использовалась для минирования.


06.02.1944


Подчиненная рота выведена из состава 160-й резервной дивизии и переброшена обратно в Хорсенс.


02.1945


батальон направлен на формирование 144-го инженерно-танкового батальона танковой дивизии Гольштейн, затем батальон вновь восстановлен.


04.1945


в Дании батальон переименован в 1233-й инженерно-танковый батальон и развернут в составе 233-й танковой дивизии Дания.


Инженерно-танковый батальон Бранденбург (Panzer-Pionier-Bataillon Бранденбург)


15.09.1944


Сформирован в WК III в составе 3-х рот и развернут в танково-гренадерской дивизии Бранденбург.


160-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 160).

Инженерный батальон Фельдгермхалле (Pionier-BataillonFeldherrnhalle).

Инженерно-танковый батальон Фельдгермхалле (Panzer-Pionier-Bataillon Feldherrnhalle).


20. 10.1939


сформирован в WK II в состве 3-з рот, 2-я рота сформирована в Миндене в WK VI, 3-я (моторизованная) рота сформирована из инженерной роты Данцига в группы Эберхарда, ранее сформированной 01.09.1939 г. из инженерной сотни государственной полиции Данцига, которая сама была сформирована 24.09.1939 г. Батальон развернут в составе 60-й пехотной дивизии.


29.07.1940


батальон моторизован и развернут в составе 60-й моторизованной дивизии.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


03.1943


Вновь сформирован на юге Франции и действовал в составе 60-й танково-гренадерской дивизии.


20.06.1943


переименован в инженерный батальон Фельдгермхалле и развернут в составе танково-гренадерской дивизии Фельдгермхалле.


07.1944


Уничтожен в группе армий Центр.


12.1944


Вновь сформирован как инженерно-танковый батальон Фельдгермхаллеи в составе 4-х рот развернут в танковой дивизии Фельдгермхалле.


03.1945


дивизия переименована в 1-ю танковую дивизию Фельдгермхалле, батальон переименован в 1-й инженерно-танковый батальон Фельдгермхалле.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин , WK II


12.12.1939


253-й инженерный запасной батальон


WK XX


29.07.1940


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин , WK II


инженерный запасной и боевой подготовки батальон Фельдгермхалле


Эльбинг,WК XX


404-й инженерный батальон танкового корпуса (Panzerkorps-Pionier-Bataillon 404).

1-й инженерно-танковый батальон Фельдхерренхалле (Panzer-Pionier-Bataillon Feldherrnhalle 1).


02.1945


сформирован в составе 2-й и 3-й рот и развернут в танкового корпуса Фельдхерренхалле (IV танковый корпус).


03.1945


Переименован в Грайфсвальде в 1-й инженерно-танковый батальон Фельдхерренхалле в составе танковой дивизии Фельдхерренхалле 1. Батальон уничтожен под Будапештом.


Комплектование (Ersatzgestellung):


инженерный запасной и боевой подготовки батальон Фельдгермхалле.


Эльбинг , WК XX


Инженерно-танковый батальон Фридерсдорф (Panzer-Pionier-Bataillon Friedersdorf)


О формировании ничего не известно.


43-й корпусной инженерный батальон (Korps-Pionier-Bataillon 43 )

43-й штурмовой инженерный батальон (Stunn-Pionier-Bataillon 43)

инженерный батальон Великая Германия (Pionier-Bd. Grodeutschland)

Инженерно-танковый батальон Великая Германия (Panzer-Pionier-Bataillon Grodeutschland)


15.10.1935


Сформирован в Бранденбурге в WK III в составе 4-х рот на базе 3-го инженерного батальона 3-й пехотной дивизии и 4-го инженерного батальона 13-й пехотной дивизии и развернут в составе 3-го армейского корпуса.


12. 10.1939


переименован в 43-й штурмовой инженерный батальон и использовался в Польше, Франции и России.


15.05.1942


переименован в инженерный батальон Великая Германия и развернут в составе моторизованной дивизии Великая Германия.


Нач.1943


Сформирована 4-я рота.


1944


переименован в инженерно-танковый батальон Великая Германия и развернут танково-гренадерской дивизии Великая Германия.


063.1944


4-я рота расформирована и в замен 3-й роты сформирована инженерно-танковая рота


Комплектование (Ersatzgestellung):


инженернвя запасная рота, запасная бригада Великая Германия, нженерный запасной батальонВеликая Германия


Инженерно-танковый батальон Ханау (Panzer-Pionier-Bataillon Hanau).


03.1945


Сформирован, о формировании ничего не известно.


Инженерно-танковый батальон Майнфран (Panzer-Pionier-Bataillon Mainfran).


о формировании ничего не известно


Инженерно-танковый батальон Норвегия (Panzer-Pionier-Bataillon Norwegen).


01.10.1943


Сформирован в Норвегии в состве 3-з рот на базе инженерно-танковой роты Норвегия, ранее сформированной в 08.1943 г. и развернут в танковой дивизии Норвегия.


13.07.1944


батальон расформирован.


Инженерно-танковый батальон Пфорцхайм (Panzer-Pionier-Bataillon z.b.V. Pforzheim).


о формировании ничего не известно


Инженерно-танковый батальон Познань (Panzer-Pionier-Bataillon Познань )


Кон.1944


сформирован в Познани, об этом батальоне больше ничего не известно.


Инженерно-танковый батальон Ратенов (Panzer-Pionier-Bataillon Ратенов


06.01.1945


Сформирован в Гнейзенау в WК III из 208-го инженерного запасного батальона.


Инженерно-танковый батальон Силезия (Panzer-Pionier-Bataillon Schlesien).


должен был сформирован из 3-х рот для танковой дивизии Силезия, батальон сформирован не был.


7.инженерные батальоны танкового корпуса (Panzerkorps-Pionier-Bataillone):

404-й инженерный батальон танкового корпуса (Panzerkorps-Pionier-Bataillon 404) .

1-й инженерно-танковый батальон Фельдхерренхалле (Panzer-Pionier-Bataillon Feldherrnhalle 1).


02.1945


сформирован в составе 2-й и 3-й рот и развернут в составе танкового корпуса Фельдхерренхалле (IV танковый корпус).


03.1945


Переименован в 1-й инженерно-танковый батальон Фельдхерренхалле и развернут в составе танковой дивизии Фельдхерренхалле 1. Батальон уничтожен под Будапештом.


500-й инженерный батальон танкового корпуса Великая Германия (Panzerkorps-Pionier-Bataillon 500 Grodeutschland).

124-й инженерно-танковый батальон (Panzer-Pionier-Bataillon 124).


осень 1944


Сформированы в районе Гердауэна в Восточной Пруссии две маршевые роты из запасной бригады "Великая Германия" численностью 200 человек.


Нач. 11.1944


обе роты переброшены из Котбуса в Восточную Пруссию, в Мемель, в составе танково-гренадерской дивизии Великая Германия.


Нач. 12.1944


в дивизии началось формирование инженерно-танкового полка в составе SPW- инженерного (на БТРах) и штурмового инженерного батальонов. Одновременно сформирован корпусной инженерно-танковый батальон "Великая Германия".


20. 12. 1944


сформирован в Восточной Пруссии 500-й инженерный батальон танкового корпуса Великая Германия в состве 3-х рот из 812-й инженерно-танковой роты (в качестве 1-й роты). 2-я моторизованная рота сформирована путем объедененя двух маршевых рот.

3-й рота сформирована из спец.подразделенияна базе танкеток Голиаф.

Батальон развернут в состве танкового корпуса "Великая Германия".


31.12.1944


Батальон форсировал Одер и в составе 20-й танково-гренадерской дивизии двигался на запад к границы 3-го Рейха, далее к Одеру.


26.01.1945


В районе Котбуса переименован в 124-й инженерно-танковый батальон и развернут в гренадерской дивизии фюрера и дислоцировался в Арнсвальде, Лаубане, Альтдамме, Кюстрине, Вене и на Верхнем Дунае.

3-я рота сформирована из бывшей 16-й роты Фюрер-гренадерской бригады. Вскоре из 3-й роты сформирована рота снабжения.


02.02.1945


действовал совместно с Бранденбургским танково-разведывательным дивизионом Бранденбургской танково-гренадерской дивизии. Корпус в составе танково-гренадерской дивизии Бранденбург, 20-й танково-гренадерской дивизии и 2-й истребительной дивизии.


15.02.1945


действовал совместнно с 20-м инженерным батальоном 20-й танково-гренадерской дивизии. Батальону приданы 4 (8,8-см зенитки на базе САУШершня) и 812-я инженерно-танковая рота из Котбуса. Это была учебно-инженерная рота, которая сражалась на Нейсе и затем была переименован в 1-ю роту.


10.03.1945


батальон отделился от 20-го инженерного батальона 20-й танково-гренадерской дивизии, которая покинула корпус.


04.1945


19-я танковая дивизия покинула корпус. В корпусе остались танково-гренадерская дивизия Бранденбург, 2-я парашютно-танковая дивизия Герман Геринг и пехотная дивизия, позже к корпусу присоединилась бригада штурмовых орудий Великая Германия. Эти части были в основном фольксгренадерскими дивизиями. Батальон передан в состав танково-гренадерской дивизии Бранденбург.


19.04.1945


батальон отступал на юг по Шпрее и далее к Дрездену


Кон. 04.45


батальона вышел к Эльбе и 08.05.1945 г. расформирован .


8. штурмовые инженерные батальоны(Sturm-Pionier-Bataillone):

43-й корпусной инженерный батальон (Korps-Pionier-Bataillon 43).

43-й штурмовой инженерный батальон (Stunn-Pionier-Bataillon 43).

инженерный батальон Великая Германия (Pionier- Bataillon Grodeutschland).

Инженерно-танковый батальон Великая Германия (Panzer-Pionier-Bataillon Grodeutschland).


15.10.1935


Сформирован в Бранденбурге в WK III в составе 3-х рот на базе 3-го инженерного батальона 3-й пехотной дивизии и 4-го инженерного батальона 13-й пехотной дивизии и развернут в составе 3-го армейского корпуса.


12. 10.1939


переименован в 43-й штурмовой инженерный батальон и использовался в Польше, Франции и России.


15.05.1942


Переименован в инженерный батальон Великая Германия и развернут в составе моторизованной дивизии Великая Германия.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WK III


12.10. 1939


2-й инженерный запасной батальон


Дессау-Рослау


46-йармейскийинженерныйштурмовойбатальон (Heeres-Sturm-Pionier-Bataillon 46).


15.10.1935


Сформирован в WK VI в составе 3-х рот и размещен в казармах Рёмерринге.


08.1939


Во время польской компании Батальон дислоцировался на Западе, 1-я рота -в Эйфеле, 2,3-я рота в Страсбурге.


10.05.1940


В компании против Франции развернут в составе 6-й армиина голладской границе..


21.12.1940


Батальон переброшен в Румынию как учебная группа и вначале 1941 г. развернут в составе немецкой миссии в Румынии.


07.03.1941


Батальон дислоцировался в составе 12-й армии выдвинулся в Болгарию через Дунай до границы с Грецией.


06.04.1941


Участвовал в Балканской компании и в составе 2-й танковой дивизии наступал через южную Сербию в Грецию к Солоникам и далее до Фирмопил.


25.05.1941


переброшен в Болгарию и далее в Румынию.


22.06.1941


В компании против России действовал в составе 11-й армии.

07.1941 г.2-я рота переброшена в сотав румынской дивизии, а 3-я рота - в состав 46-й пехотной дивизии.


18.10.1941


Участвовал в штурме Перекопа, а с 26.12.1941 г. наступал в сторону Керчи. Батальон участвовал в боях у Феодостии и 2-я рота была разгромлена.


05.1942


Батальон участвовал в наступлении 11-й армии на Керчь, затем в наступлении на Севастополь.


07.1942


после взятия Севастополя, переброшен в район Сталино и в составе 17-й армии участовал в наступлении на Кавказ.

В ходе наступления батальон першел в состав 1-й танковой армии. .


Нач.1943


17-я армия и 1-я танковая армия выведены из Кавказа. Батальон участврвал в строительстве позиции на Кубанском платцдрме.


10.1943


Кубанский платцсдарм эвакуирован. Батальон в Крыму участврвал в строительстве укреплений на Сиваше.


11.1943


После того как противник высадился севернее Керчи, батальон развернут в Эльтингене, где понес большие потери, и в 01.1944 г. отступил к Севастополю.


11.05.1944


остатки батальона эвакуированы с Херсонеса в Румынию.


06.1944


Остатки прибыли на полигон Ван.


14.08.1944


Батальон переброшен в Варшаву и участвовал в подавлении восстания и блокировки города.


07.10.1944


Переименован в 46-й армейский штурмовой инженерный батальон.


12.01.1945


Батальон участвует в оборонительных боях, затем отступает к Франкфурту.


06.04.1945


В состав батальона включены 959-я и 950-я инженерные загродительные роты.


05.1945


Остатки батальона попали в плен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден , WK VI


178-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 178).

178-й штурмовой инженерный батальон (Sturmpionier-Bataillon 178).


26.08.1939


Сформирован (2-я волна) в WK V в составе 3-х рот из 35-го инженерного батальона 35-й пехотной дивизии и развернут в составе 78-й пехотной дивизии.


27.01.1940


2-я рота направлена на формирование 297-го инженерного батальона 297-й пехотной дивизии (8-я волна).


24.11.1941


После востановления, 2-я рота направлена на формирование 305-й инженерного батальона 305-й пехотной дивизии (13-я волна), затем вновь восстановлена.


13.01.1943


Батальон расформирован, три роты включены в состав 215-го, 195-го и 14-го штурмовых полков в качестве шестых рот.


01.02.1943


штаб батальона выполнял функции штаба 282-го инженерного батальона 282-й пехотной дивизии.


16. 04.1943


В ходе реорганизации 78-й пехотной дивизии в 78-юштурмовую дивизию, батальон переименован в 178-й штурмовой инженерный батальон и в составе 3-х рот развернут в штурмовой дивизии.

14-й, 195-й и 215-й штурмовые полки 78-й штурмовой дивизии, которой подчинялся батальон, направили свои шестые роты на формирование 3-х инженерных рот: 1-й роты - из 215-го, 2-й роты - из 195-го и 3-й роты - из 14-го штурмовых полков. Штаб батальона сфрпмирован из штаба 282-го инженерного батальона 282-й пехотной дивизии.


06.1944


Уничтожен в группе армий Центр в районе Орши.


20.09.1944


вновь восстановлен как 178-й инженерный батальон.


Комплектование (Ersatzgestellung):


35-й инженерный запасной батальон


Карлсруэ -Knielingen, WK V


500-йштурмовой инженерный батальон (Pionier-Sturm-Bataillon 500).


08.1944


Сформирован в WК IV в составе группы армий Центр из 824-й танкой инженерной роты.


06.08.1944


Переброшен в Восточную Пруссию в состав 4-й армии группы армий Центр.


11.1944


Переименован в III-й батальон 627-й армейской инженерно-штурмовой бригады.


При формировании,батальон имел следующую структуру:

1-я рота сформирвована из 814-йинженерно-танковой роты с управляемыми танкетками "Голиаф";

2-я рота сформирвована из 815-йинженерно-танковой роты с управляемыми танкетками "Голиаф";

1-й (моторизованный) взвод Тайфун;

2-й (моторизованный) огнеметный взвод.

501-й штурмовой инженерный батальон (Pionier-Sturm-Bataillon 501).


08.1944


Сформирован в группе армий Центр из 811-й инженерно-танковой роты.


11.1944


Переименован во II-й батальон 627-й армейской инженерно-штурмовой бригады.


При формировании,батальон имел следующую структуру:

1-я рота сформирвована из 811-й инженерно-танковой роты с управляемыми танкетками "Голиаф";

2-я рота сформирвована из роты управляемых танкеток "Голиаф" инженрного учебно-испытательного дивизиона;

1-й (моторизованный) взвод Тайфун и 2-й (моторизованный) огнеметный взвод сформирвованы из 2-й роты инженерного учебного батальона z.b.V.

627-й (моторизованный) инженерный батальон (Pionier-Bataillon (mot.) 627).

627-й (моторизованный) армейский инженерный штурмовой батальон (Heeres-Sturm-Pionier-Bataillon 627 (mot.).


01.08.1939


Сформирован в WK III в составе 3-х рот в качестве учебной части.


26.08.1939


Мобилизован и участвовал в Польской кампании


1940


участвовал во французской кампании.


1941


участвовал в русской кампании.


1942


действовал на Кавказе в составе 1-й танковой армии.


13.05.1944


расформирован на севереУкраины в составе 1-й танковой армии, затем вновь сформирован в WK III.


07.10.1944


Переименован в 627-й армейский инженерно-штурмовой батальон, и стал 1-м батальоном 27-й армейской инженерно-штурмовой бригады.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й инженерный запасной батальон


Бранденбург, WK III


Штурмовой инженерный батальонЛеслау (Pionier-Sturm-BataillonЛеслау).


О формировании батальона ничего не известно


01.1945


Округ Леслау был театром военных действий и там находился 15-й штаб особого назначения. Инженерный батальон был сформирован из этого подразделения.


штурмовой инженерный батальон 2-й танковой армии(Sturm-Pionier-Bataillon PanzerАrmee 2)


09.03.1944


сформирован в составе штаба и 5 рот во 2-й танковой армии. Переименован в танково-гренадерский штурмовой батальон 2-й танковой армии.


Штурмовой инженерный батальон 4-й танковой армии (Sturm-Pionier-Bataillon PanzerАrmee4).


23.05.1944


сформирован только как штаб батальона в 4-й танковой армии.


9. инженерные батальоны ландвера (Landwehr-Pionier-Bataillone).

14-й инженерный батальон ландвера (Landw.Pionier-Bataillon 14)

205-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 205)


26.08.1939


сформирован в Целль-ам-Хермерсбахе в составе 3 ротКомандованием военного округа Рот вейль и развернут в 14-й дивизии ландвера. Действовал на Западе.


01.01.1940


переименован в 205-й инженерный батальон.


131-й инженерный батальон ландвера (Landwehr-Pionier-Bataillon 131).


26.08.1939


Сформирован в WK I в составе 3-х рот и развернут в составе 1-го крепостного инженерного штаба Кенигсберг.


08.03.1940


переименован в 341-й инженерный батальон 311-й пехотной дивизии.


161-й инженерный батальон ландвера (Landwehr-Pionier-Bataillon 161).


16. 08. 1939


Сформирован в Лётцене в WK I в составе бригады Летцена. Первоначально батальон действовал в составе 3-го крепостного инженерного штаба.


01.11.1939


Переброшен в состав 311-й пехотной дивизии.


08.03.1940


переименован в 341-й инженерный батальон 311-й пехотной дивизии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


206-й инженерный запасной батальон


Эльбинг


01.11.1939


311-й инженерный запасной батальон


Летцен. WK I


10. пограничныеинженерныебатальоны(Grenz-Pionier-Bataillone).

71-й пограничный инженерный батальон ( Grenz-Pionier-Bataillon 71) .

71-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 71).


10. 11. 1938


сформирован в WK III в составе 3-х рот в лагере Тибор с гарнизоном Швибу пограничным Командованием Кюстрине, из частей 3-го инженерного батальона 3-й пехотной дивизии, 13-го инженерного батальона 4-й пехотной дивизии и 43-го инженерного батальона .


26.08.1939


в Свебодзине в WК III переименован в 71-й инженерный батальонив составе 2-х, затем пяти рот развернут в 50-й пехотной дивизии.


73-й пограничный инженерный батальон (Grenz-Pionier-Bataillon 73).

73-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 73).


10. 11. 1938


Сформирован в составе 3-х рот в гарнизонеСаарбрюккена, позже в Мерциге для пограничного Командования Саарпфальц. Для формирования батальона использовался личный состав 33-го инженерного батальона 33-й пехотной дивизии и 34-го инженерного батальона 34-й пехотной дивизии. Перед войной батальон развернут в составе52-юпехотную дивизию, затем в 75-юпехотную дивизию.


26.06.1940


в подчинение Командования Саарпфальц.


10. 01. 1941


Переименован в 73-й инженерный батальон.


74-й пограничный инженерный батальон (Grenz-Pionier-Bataillon 74)

74-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 74)


26.08. 1939


Сформирован в составе 3-х рот для пограничного Командования Саарпфальц.


1941/1942


Переименован в 74-й инженерный батальон и использовался на Западе, затем на юге России, на Кавказе, в Харькове и северной Украине.


11. инженерные батальоныG(Pionier-Bataillone (G)).

305-й инженерный батальонG (Pionier-Bataillon (G) 305)

305-йкрепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 305)


01.01.1940


Сформирован в WK V путем объединения 1-9-го инженерно-пограничных взводов и инженерных офицеров (Sp.) Карлсруэ.


07.02.1940


Переименован в 305-й крепостной инженерный батальон и прешел в подчинениеКрепостных войск на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм


306-й инженерный батальон G (Pionier-Bataillon (G) 306) .

306-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 306).


01.01.1940


Сформирован в WK V путем объединения 10-18-го инженерных пограничных взводов и инженерных офицеров (Sp.) Оффенбурга.


07.02.1940


Переименован в 306-й крепостной инженерный батальон и прешел в подчинениеКрепостных войск на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм


307-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon (G) 307) .

307-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 307).


01.01.1940


Сформирован в WK V путем объединения 19-27-го инженерно-пограничных взводов и инженерных офицеров (Sp.) Фрайбурга и Мюльхайма и объеденены в три роты.


07.02.1940


Переименован в 307-й крепостной инженерный батальон и прешел в подчинениеКрепостных войск на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм, WK V


12. казачьи инженерные батальоны(Kosaken-Pionier-Bataillone):

1-й казачий инженерный батальон (Kosaken-Pionier-Bataillon 1).

55-й казачий инженерный батальон (Kosaken-Pionier-Bataillon 55)


11. 05.1943


сформирован в Восточной Пруссии в WК I в составе 2 рот и развернут в составе 1-й казачьей дивизии и развернут в Генерал-губернаторстве.


08.1943


батальон расширен до 4-х рот.


10.1944


Переброшен в Хорватию.


12.1.1944


переименован в 55-й казачий инженерный батальон и состоял из 4-х рот.

Дислоцировался в Хорватии в составе 2-й танковой армии.


12.1944


Перешел в состав войск Ваффен-СС.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й добровольческий (казачий) регулярный полк


Лангр,Франции


13. восточные инженерные батальоны(Ost-Pionier-Bataillone).

318-й восточный инженерный батальон (Ost-Pionier-Bataillon 318) .


27.06.1944


Сформирован из 59-й восточной ротыи развернут на севере Украины и в Галициив составе 213-й охранной дивизии.


16.09.1944


После расформирования дивизии в группе армий А, батальон использовался для пополнения других частей.


454-й восточный инженерный батальон (Ost-Pionier-Bataillon 454).


20. 04. 1943


сформирован на юге России из 454-й инженерной роты, ранее сформированной 09.1942 г. и развернут в 454-й охранной дивизии. Батальон дислоцировался на юге России и севере Украины.


05.08.1944


Расформирован после тяжелых потерь у Броды.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг, WК VIII


666-й (русский) восточный инженерный батальон (Ost-Pionier-Bataillon (Russ.) 666).


23. 10. 1942


сформирован в 18-й армии в группе армий Север из 189-го (русского) охранного дивизиона, ранее сформированного летом 1942 гю и использовался на севере России.


10.1943


Переброшен на юг Франции в состав 19-й армии.


19.04.1944


Переименован в IV-й батальон 932-го гренадерского полка 244-й пехотной дивизии. После разгрома этой дивизии в районе Марселя и Тулона батальон снова стал отдельным под своим старым названием. Это произошло в Эльзасе в составе IV-го полевого корпуса ВВС в 19-й армии.


Нач.1945


Батальон расформирован..


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК II


672-й (лат.) восточный инженерный батальон (Ost-Pionier-Bataillon (Lett.) 672).


07.1944


сформирован в группе армий Север из 270-го (латвийского) батальона вспомогательной полиции и использовался в Курляндии.


905-й (русский) инженерный батальон (Russ.Pionier-Bataillon 905).


1945


Сведений о формировании нет. Действовал в Эйфеле и Руре в составе 5-й танковой армии.


1711-й (восточный) инженерно-строительный батальон (Ost-Baupionier-Bataillon 1711).


Действовал в Нидерландах в составе 711-й пехотной дивизии, но использовал старое название 835-й северо-кавказкий инженерно-строительный батальон.


14. Батальоны разминирования (Minensuch-Bataillon).

Батальон разминирования (Minensuch-Bataillon z.b.V.)

758-й армейский инженерный батальон (Heeres- Pionier-Bataillon 758).


Зима

1942/43


Сформирован в составе 2-х рот из 1-й роты 160-го крепостного батальона и входил в состав Резервной армии.


12.1943


В подчинении Командующего войсками в Эйфеле и Саарпфалце


14.12.1944


Переименован в 758-й армейский инженерный батальон.


3-й батальон разминирования (Minensuch-Bataillon z.b.V.3).


1943


Сформирован из 3-й роты разминирования, ранее сформированной из 1-й роты 152-го строительного батальона


1945


Дислоцировался в Саарбрюккене в WК XII.


15.инженерные батальоны Белорусского ополчения (Weiruthenische Heimwehr-Pionier-Bataillone).

1-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 1)


05.1944


сформирован в группе армий Центр в составе 3-х рот.


09.1944


Расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


2-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 2).


07.1944


сформирован в группе армий Центр в составе 3-х рот


09.1944


Расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


3-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 3).


07.1944


сформирован в группе армий Центр, состав не известен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


4-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 4).


07.1944


сформирован в группе армий Центр, состав не известен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


5-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 5).


07.1944


сформирован в группе армий Центр, состав не известен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


6-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 6).


07.1944


сформирован в группе армий Центр в составе 3-х рот.


09.1944


Расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения


7-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 7).


07.1944


сформирован в группе армий Центр в составе 3-х рот.


09.1944


Расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


8-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 8).


07.1944


сформирован в группе армий Центр, состав не известен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения


9-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 9).


07.1944


сформирован в группе армий Центр в составе 3-х рот.


1944/45


в составе 4-й армии в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


10-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 10).


07.1944


сформирован в группе армий Центр, состав не известен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


11-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 11).


07.1944


сформирован в группе армий Центр в составе 3-х рот.


1945


в составе группы армий Север в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


12-й инженерный батальон Белорусского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Bataillon 12).


07.1944


сформирован в группе армий Центр, состав не известен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й инженерный запасной батальон Белорусского ополчения.


Раздел 5.Понтонно-мостовые инженеры (Bruckenpioniere).


1.мостостроительные штабы (Brucken-Baustabe:1-4).


2.мостостроительные батальоны (Brucken Bau-Bataillon:3, 4, 7, 12, 21, 26, 37, 41, 42, 54, 84, 145, 159, 208, 210, 255, 521, 522, 531, 548, 552, 560, 566, 577, 593, 624,638,646,655,674, 683,699).

2. инженерные мостовые батальоны (Pionier-Brucken-Bataillon: 3, 4, 5, 7, 21, 26, 37, 41, 42, 54, 84, 145, 159, 208, 210, 255, 521-524, 531, 548, 552, 560, 566, 577, 593, 612, 613, 624, 646, 655, 674, 683, 699).


3. восточные инженерные мостовые батальоны (Ost-Pionier-Brucken-Bataillon: 601, 605 (russ.).


4. команда мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffeln:921-940).


5.мостовая колонна В (Brucken-kolonnen B: 1,2,5-9,11,12).


6. Транспортный дивизион тяжелого мостового оборудования (Transport-Abteilung fur schweres Bruckengerat: 800).


1.мостостроительныештабы (Brucken-Baustabe).

1-й мостостроительный штаб (Brucken-Baustab1) .


07.1944


Сформирован и использовался на Рейне у Дуйсбурга.


2-й мостостроительный штаб (Brucken-Baustab2).


07.1944


Сформирован.


1945


использовался на Верхнем Рейне в группе армий G.


3-й мостостроительный штаб (Brucken-Baustab3).


07.1944


Сформировани использовался на Рейне у Дуйсбурга.


4-й мостостроительный штаб (Brucken-Baustab4).


07.1944


сформирован и использовался на Рейне.


2.мостостроительные батальоны (Brucken Bau-Bataillone):

2.инженерные мостовые батальоны(Pionier-Brucken-Bataillone):

3-й строительный батальон (3.Bau-Bataillon).

3-й строительный батальон Вермахта(Bau-Bataillon 3derWehrmacht).

3-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 3).

3-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 3).


26.08.1939


сформирован в Хагенове и в Мекленбурге в WК II в ходе мобилизации в качестве армейских войск из 63-й группы Имперской службы труда (RAD) и действовал в составе 4-й армии на севере Польши.


07.12.1939


Переименован в 3-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 6-й армии.


27.12.1940


Переименован в 3-й мостостроительный батальон.


02.1941


действовал в составе 18-й армии.


1942


в подчинении группы армий Север.


19.08.1943


Переименован в 3-й инженерный мостовой батальон.


1944/1945


Участвовал в боевых действиях на севере России в группе армий Норд и Курляндия.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


01.06.1941


4-й мостостроительный запасной батальон


Фрайзинг WK VII


01.08.1941


Шпайер WK XII


4-й строительный батальон (4.Bau-Bataillon).

4-й строительный батальон Вермахта (Bau-Bataillon 4 derWehrmacht).

4-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 4).

4-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 4).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WК II в качестве армейских войск из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на севере Польши.в составе 4-й армии.


07.12.1939


Переименован в 4-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе штаба, 1-й, 2-й, 4-й и парковой рот в подчиненииКомандира железнодорожных войск 6-й армии (Kodeis 6).

Штаб батальона располагался в Сен-Дениз (у Парижа), 1-я и 4-я роты в Вербери, 2-я и парковая роты -в Версале. 3 рота- в 17-м железнодорожном инженерном штабе в Валансьене.


16. 05.1940


Переименован в 4-й мостостроительный батальон.


06.1941


Во время компании против России дислоцировался в центре России.


Нач.1943


Дислоцировался под Воронежем.


19.08.1943


Переименован в 4-й инженерный мостовой батальон.


12.1943


Развернут у Невеля.


1944/45


Действовал в составе 2-й армии на р.Нарев, затем в Западной Пруссии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Штеттин, WK II


01.06.1941


1-й мостостроительный запасной батальон


Виттенберг, Пирна WKIV


1942


Кель WK V


5-й инженерно-мостостроительный батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 5).

V-й инженерно-мостостроительный батальон (Pionier-Brucken-Bataillon V).


01.1945


Сформирован в WК V как подразделение Валькирия и действовал в составе 19-й армии на Верхнем Рейне. В конце войны действовал в районе Цвингенберга на Бергштрассе.


7-й строительный батальон (7.Bau-Bataillon).

7-й строительный батальон Вермахта (Bau-Bataillon 7 derWehrmacht).

7-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 7).

7-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 7).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WК II в качестве армейских войск из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на севере Польши.в составе 4-й армии.


07.12.1939


Переименован в 7-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции и действовал в составе 6-й армии.


15.0 5. 1940


Переименован в 7-й мостостроительный батальон.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России.


10.1941 г


в ходе операции Тайфун развернут в составе 9-й армии.


Нач.1943


дислоцировался под Успенской на Украине.


19.08.1943


Переименован в 7-й инженерный мостовой батальон.


1944/45


дислоцировался в Словакии, затем в Силезии в составе 1-й танковой армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Штеттин, WK II


01.06.1941


1-й мостостроительный запасной батальон


Виттенберг, Пирна WKIV


1942


Кель WK V


12-й строительный батальон (Bau-Bataillon 12).

12-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 12).

12-й железнодорожный мостостроительный батальон (Eisenbahn-Brucken Bau-Bataillon 12).

12-й железнодорожно-строительный батальон (Eisenbahn-Bau-Bataillon 12).

12-й железнодорожный строительно-инженерный батальон (Eisenbahn-Bau-Pionier-Bataillon 12).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WК II в качестве армейских войск из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на севере Польши.


25.05.1940


в подчинении Bedeis(Командующего железнодорожными войсками).


19. 7. 1940


Переименован в 12-й мостостроительный батальон.


02.09.1941


Переименован в 12-й железнодорожный мостостроительный батальон.


18.05.1943


Сформирована 5-я (армянская) рота.


23.07.1943


Переименован в 12-й железнодорожно-строительный батальон.


19.08.1943


Переименован в 12-й железнодорожный строительно-инженерный батальон, 5-я рота преобразована в Туркестанскую роту.


1944/45


Батальон дислоцировался на севере Италии, 5-я рота-в Кракове, затем в Праге. Штаб дислоцировался в Монце, 3-я рота - в Кодоньо в Ломбардии.


04.1945


Находился в Сан-Мартино-Буоналберго.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


WK II


01.07.1941


3-й мостостроительный запасной батальон


02.09.1941


1-й мостостроительный запасной батальон


21-й строительный батальон (Bau-Bataillon 21).

21-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 21).

21-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 21).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WК III в качестве армейских войск из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на юге Польши в составе 14-й армии.


29.09.1939


переброшен на Запад.


15.02.1940


вновь дислоцировался в WК III


01.03.1940


в Бад-Фрайенвальде в WК III переименован в 21-й строительный батальон Вермахта.


31.05.1940


действовал на Западе.


27.12.1940


преобразован в 21-й мостостроительный батальон


21.03.1941


действовал на Востоке в составе группы армий Б.


06.1941


Во время компании против России дислоцировался в центре, затем на юге России.

Батальон развернут в составе 4-й танковой армии.


1942


действовал в составе 1-й танковой армии.


02.06.1942


Переброшен в состав 6-й армии и действовал в Сталинграде.


19.08.1943


Переименован в 21-й инженерный мостовой батальон.


1944/45


дислоцировался в Венгрии в составе 6-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WKIII.


01.06.1941


4-й мостостроительный запасной батальон


Фрайзинг WK VII


12.08.1941


4-й мостостроительный запасной батальон


Шпайер WK XII


26-й строительный батальон (Bau-Bataillon 26).

26-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 26).

26-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 26).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в Ландсберге-ан-дер-Вартев WК III в качестве армейских войск из 86-й группы Имперской службы труда (RAD) и действовал на юге Польши в составе 10-й армии.


04.01.1940


в WК III переименован в 26-й строительный батальон Вермахта и переброшен на Запад.


05.1940


В Ззападной кампании в подчинении 5-го армейского корпуса 4-й армии. После французской кампании, находился в подчинении 24-го командира строительными войсками и дислоцировался на севере Франции при Командующем ВМФ.


27.12.1940


Переименован в 26-й мостостроительный батальон и переброшен на Восток.


06.1941


Во время компании против России дислоцировался на юге России.


19.08.1943


переименован в 26-й инженерный мостовой батальон.


1944


дислоцировался в Виннице и Каменце-Подольскев группе армий Северная Украина.


Кон.1944-


действовал под Тарновом в Галиции.


1945


дислоцировался в Верхней Силезии.в составе 17-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WKIII.


1941


4-й мостостроительный запасной батальон


Фрайзинг, Шпайер, Гермерсхайм WK VII


37-й строительный батальон (Bau-Bataillon 37).

37-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 37).

37-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 37).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WК II в качестве армейских войск из частей Имперской службы труда (RAD) и действовал на севере Польши в составе 4-й армии.


04.12.1939


переименован в 37-й строительный батальон Вермахта.


14. 06.1940


переименован в 37-й мостостроительный батальон.


06.1941


В компании против России использовался 4-й армией.


Нач.1943


дислоцировался под Воронежем.


19.08.1943


переименован в 37-й инженерный мостовой батальон.


1944


дислоцировался в районе Кельце в излучине Вислы.в составе 4-й танковой армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Штеттин , WKII


14.06.1940


2-й мостостроительный запасной батальон


Минден , WK VI


41-й строительный батальон (Bau-Bataillon 41).

41-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 41).

41-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 41).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WК V в качестве армейских войск из частей Имперской службы труда (RAD)и дислоцировался на Западе в составе 7-й армии.


Кон.1939


переименован в 41-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции действовал в группе армий С.


27.12.1940


переименован в 41-й мостостроительный батальон.


06.1941


Во время компании против России дислоцировался на юге России, с 1942 г. - в составе 1-й танковой армии.


19.08.1943


переименован в 41-й инженерный мостовой батальон


1945


Дислоцировался в Брухзале в WК V.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й запасной строительный батальон


Швабиш-Гмунд,WK V


01.06.1940


4-й запасной строительный батальон


Фрайзинг, Шпайер, WK XII


42-й строительный батальон (Bau-Bataillon 42).

42-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 42).

42-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 42).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в Карлсруэ в WК V в качестве армейских войск из 265-й группы Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в составе 7-й армии.


01.04.1940


переименован в 42-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции развернут в группе армий С.


14.01.1941


преобразован в 42-й мостостроительный батальон.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России, а с 1943 г. развернут в Орле.


19.08.1943


переименован в 42-й инженерный мостовой батальон и дислоцировался в Холме на севере Украины.


1945


Дислоцировался в Верхней Силезии в составе 17-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й запасной строительный батальон


Швабиш-Гмунд, WK V


01.05.1941


4-й запасной строительный батальон


Фрайзинг, Шпайер, WK XII


54-й строительный батальон (Bau-Bataillon 54).

54-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 54).

54-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 54)


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WК V в качестве армейских войск из Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в составе 7-й армии.


01.04.1940


переименован в 54-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции действовал в группе армий С.


01.1941


переименован в 54-й мостостроительный батальон.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России.


10.1941 г


в ходе операции Тайфун развернут в составе 9-й армии.


1943


дислоцировался в Ржеве.


19.08.1943


переименован в 54-й инженерный мостовой батальон.


06.1944


Дислоцировался под Витебском.


Кон.1944


переброшен на Вислу.


1945


действовал на Одере в составе 9-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й запасной строительный батальон


Швабиш-Гмунд, WK V


01.06.1941


4-й запасной мостостроительный батальон


Ульм, WK V


84-й строительный батальон (Bau-Bataillon 84).

84-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 84).

84-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 84).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WК VI в качестве армейских войск из Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе.


22.03.1940


переименован в 84-й строительный батальон Вермахта


27. 12. 1940


переименован в 84-й мостостроительный батальон.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России


1942


действовал в составе 9-й армии.


19.08.1943


переименован в 84-й инженерный мостовой батальон.


Кон.1944


Дислоцировался в Восточной Пруссии.


1945


Переброшен в Западную Пруссию в состав 2-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й запасной строительный батальон


Арнсберг , WK VI


14.05.1941


2-й запасной мостостроительный батальон


Минден , WK VI


145-й строительный батальон (Bau-Bataillon 145).

145-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 145)

145(моторизованный) мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 145(mot.))

145-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 145)


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации на призывном пункте Триер в WК XII в качестве армейских войск из Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в составе 5-й армии.


19.12.1939


в Мангейме в WК XII переименован в 145-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 12-й армии.


13. 05. 1940


переименован в 145-й мостостроительный батальон.


01.08.1941


батальон моторизован.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России


10.1941 г


в ходе операции Тайфун развернут в составе 9-й армии.


1942


Батальон развернут в составе 9-й армии.


19.08.1943


переименован в 145-й инженерный мостовой батальон.


1945


переброшен под Гейдельберг в WК XII в состав группы армий G.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й запасной строительный батальон


Бад-Швальбах, Вормс


13.05.1940


2-й запасной мостостроительный батальон


Минден , WK VI


159-й строительный батальон (Bau-Bataillon 159).

159-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 159).

159-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 159).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WК XII в качестве армейских войск из Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в составе 1-й армии.


20.04.1940


Переименован в 159-й строительный батальон Вермахта. В его состав включен личный состав строительного батальона Штутгарта. Из персонала Имперской службы труда (RAD) сформирован строительный батальон Цербста (позднее 161-й строительный батальон).


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе группы армий С.


27. 12. 1940


переименован в 159-й мостостроительный батальон.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России в составе 2-й танковой армии.


Кон.06.1942


в подчинении 10-го главного строительного штаба во 2-й танковой армии.


19.08.1943


переименован в 159-й инженерный мостовой батальон.


1945


переброшен в группу армий Центр в район Хальбе.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й запасной строительный батальон


Бад-Швальбах, Вормс


13.05.1940


2-й запасной мостостроительный батальон


Мец, WK XII


208-й строительный батальон (Bau-Bataillon 208).

208-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 208).

208-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 208)


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в Бранденбурге в WК III в составе 4-х рот в качестве армейских войск из 93-й группы Имперской службы труда (RAD), а так же 8-й роты 95-го, 9-й роты 94-й и 8-й роты 96-й групп Имперской службы труда (RAD). Батальон и дислоцировался на Западе.


03.01.1940


переименован в 208-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 4-й армии.


12.1940


переименован в 208-й мостостроительный батальон.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России в составе VIII-го армейского корпуса.


Кон.1941


Развернут в составе 9-й армии.


Весна 42


Одна рота направлена в XXVII-й армейский корпус, остальной батальон находятся в 9-й армии.


Кон.06.1942


батальон в подчинении 10-го главного строительного штаба в 9-й армии.


19.08.1943


переименован в 208-й инженерный мостовой батальон.


1945


дислоцировался в Восточной Пруссии в составе 3-й танковой армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й запасной строительный батальон


Кроссен


13.05.1940


1-й запасной мостостроительный батальон


Кель , WK V


210-й строительный батальон (Bau-Bataillon 210).

210-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 210).

210-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 210).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в Перлеберге в WК III в составе 4-х рот в качестве армейских войск из штаба 94-й группы Имперской службы труда (RAD). Батальон и дислоцировался на Западе.


04.01.1940


в Вустерхаузен-Доссе в WК III переименован в 210-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции действовал в 4-й армии.


26.04. 1941


переименован в 210-й мостостроительный батальон.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России.


10.1941 г


в ходе операции Тайфун развернут в составе 9-й армии.


Нач.1942


действовал в составе в XXIII-го армейского корпуса в 9-й армии.


19.08.1943


переименован в 210-й инженерный мостовой батальон.


Лето 1944


уничтожен на севере Украины.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й запасной строительный батальон


Кроссен ,WК III


01.06.1941


4-й запасной мостостроительный батальон


Фрайзинг (WK VII), Шпейер, Гермерсхайм, WK XII


255-й строительный батальон (Bau-Bataillon 255).

255-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 255).

255-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 255).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в Гарделегене в WК XI в качестве армейских войск из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе.


04.03.1940


в Гамбург-Венторф в WК X переименован в 255-й строительный батальон Вермахта.


01.03.1941


переименован в 255-й мостостроительный батальон.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России


Нач.1942


действовал в составе 6-й армии, позже в группе армий Б.


Кон.1942


Вновь развернут в составе 6-й армии в Сталинграде, где 01.1943 г. был уничтожен.


Весна 43


Вновь сформирован и дислоцировался на Востоке.


19.08.1943


переименован в 255-й инженерный мостовой батальон.


1945


действовал в Западной Пруссии.в составе 2-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


11-й запасной строительный батальон


Цербст, WK XI


01.06.1941


3-й запасной мостостроительный батальон


Мец , WK XII


521-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 521).

521-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 521).


16. 08. 1939


сформирован в армейском пакете О = Восточная Пруссия в WК I в качестве учебного батальона.


26.08.1939


Мобилизован и дислоцировался на севере Польши.


05.1940


Участврвал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России дислоцировался на юге России.


1942


Переброшен в Крым в 11-ю армию, затем под Ленинград.

Действовал в составе 11-й армии, затем в составе 18-й армии.


19.08.1943


Переименован в 521-й инженерный мостовой батальон.


1945


В конце войны дислоцировался в Курляндии в составе 16-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й запасной строительный батальон


Кенигсберг , WK I


01.06.1941


2-й запасной мостостроительный батальон


Минден , WK VI


522-й мостостроительный батальон (Brucken-Bau-Bataillon 522).

522-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 522).


15. 08. 1939


сформирован в составе 4-х рот и парковой роты в армейском пакете W = Вена в WK XVII в качестве учебного батальона.


26.08.1939


Мобилизован и дислоцировался в Польше.


05.1940


Участврвал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России дислоцировался на юге России.


1942


Действовал в Сталинграде в составе 6-й армии в группе армий Б.


01.1943


Разгромен в Сталинграде.


01.05.1943


Вновь сформирован в WK XII и дислоцировался на Балканах.


19.08.1943


Переименован в 522-й инженерный мостовой батальон.


1945


В конце войны дислоцировался в Хорватии.в составе 2-й танковой армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й запасной железнодорожный инженерный батальон


Корнойбург, WK XVII


05.03.1940


3-й запасной мостостроительный батальон


Нейсе, WK VIII, Мец, WK XII


523-йинженерно- мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 523)


09.1944


Сформирован в составе 5 рот из 3-го инженерного мостового запасного и боевой подготовки батальона. Дислоцировался в Саарпфальце в составе 1-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й запасной мостостроительный батальон


Гамбург, WК XVII


524-й инженерно-мостостроительный батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 524)


Зима

1944/45


Сформирован в составе 3-х рот при Главнокомандующим на Западе из 3-го инженерного мостового запасного и боевой подготовки батальона. Дислоцировался в Саарпфальце в составе 1-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й запасной мостостроительный батальон


Минден , WK VI


531-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 531).

531-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 531).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в армейском пакете В = Берлин в WK VIII и дислоцировался в Польше.


05.1940


Участврвал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России дислоцировался на юге России.


1942


Действовался в составе 2-й армии в группе армий Б.


19.08.1943


Переименован в 531-й инженерный мостовой батальон.


1945


Батальон дислоцировался в Словакии в составе 8-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й запасной железнодорожный инженерный батальон


Фюрстенвальде , WKIII


05.03.1940


3-й запасной мостостроительный батальон


Нейсе, WK VIII


548-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 548).

548-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 548).


02.08. 1939


сформирован в ходе мобилизации в армейском пакете D = Дрезден в WK IV в качестве учебного батальона.


26.08.1939


Мобилизован и дислоцировался в Польши.


05.1940


Участврвал в кампании против Франции.


06.1941


Во время компании против Росси и дислоцировался в центре России.


1942


Действовался в составе 9-й армии.


19.08.1943


Переименован в 548-й инженерный мостовой батальон.


1945


Батальон дислоцировался в Восточной Пруссии в составе 4-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й запасной железнодорожный инженерный батальон


Фюрстенвальде , WKIII


05.03.1940


3-й запасной мостостроительный батальон


Нейсе, WK VIII


15.04.1941


1-й запасной мостостроительный батальон


Кель , WK V


552-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 552).

552-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 552).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в армейском пакете S = Штутгарт в WK V в составе 4-х рот и парковой роты и дислоцировался на Западе .


05.1940


Участврвал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России дислоцировался на юге России.


1942


Переброшен в Крым в 11-ю армию в группе армий А.


19.08.1943


Переименован в 552-й инженерный мостовой батальон.


1945


Переброшен в Венгрию в состав 6-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


68-й запасной железнодорожный инженерный батальон


Рехаген-Клаусдорф


05.03.1940


1-й запасной мостостроительный батальон


Виттенберг , Pirna, WKIV


560-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 560).

560-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 560).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в армейском пакете M = Мюнстер в WK VI в составе 4-х рот и парковой роты и дислоцировался на Западе .


05.1940


Участврвал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России дислоцировался на юге России.


1942


Переброшен на Кавказ в состав 1-й танковой армии.


19.08.1943


Переименован в 560-й инженерный мостовой батальон.


1945


Переброшен в Италию в группу армий С.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


68-й запасной железнодорожный инженерный батальон


Рехаген-Клаусдорф


01.03.1940


2-й запасной мостостроительный батальон


Минден , WK VI


566-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 566).

566-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 566).


15.08. 1939


сформирован. в армейском пакете L = Любек в WK VI в качестве учебного батальона.


26.08.1939


Мобилизован и дислоцировался в Польше в составе 4-й армии.


05.1940


Участврвал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России действовал на севере России.


1942


действовал в составе 16-й армии.


19.08.1943


Переименован в 566-й инженерный мостовой батальон.


1945


Переброшен в Курляндию в состав 16-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


68-й запасной железнодорожный инженерный батальон


Рехаген-Клаусдорф, WKIII


22.02.1940


2-й запасной мостостроительный батальон


Минден , WK VI


577-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 577).

577-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 577).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в армейском пакете N = Нюрнберг в WK XIII в составе 4-х рот и парковой роты и участврвал в польской кампании.


05.1940


Участврвал в кампании против Франции.


1942


Переброшен на Балканы.


19.08.1943


Переименован в 577-й инженерный мостовой батальон.


1945


дислоцировался в районе Надь в Венгрии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


68-й запасной железнодорожный инженерный батальон


Рехаген-Клаусдорф, WKIII


05.03.1940


1-й запасной мостостроительный батальон


Виттенберг , Пима, WK IV, далее Кель, WK V


593-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 593).

593-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 593).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в армейском пакете К = Кассель в WK XII в составе 4-х рот и парковой роты и дислоцировался на Западе.


05.1940


Участврвал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России.


1942


Батальон развернут в составе 4-й армии.


19.08.1943


Переименован в 593-й инженерный мостовой батальон.


Нач.1945


переброшен на Запад в Эйфель в состав 5-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


15.03.1940


3-й мостостроительный запасной батальон


Нейсе, WK VIII; Мец , WK XII


612-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 612).


04.08.1944


сформирован в WK XII в качестве армейских войск и в составе 3-х рот развернут в 17-й армии на Восточном фронте.


1945


Переброшен на Верхнсй Рейн в группу армий G.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й мостостроительный запасной батальон


Гермерсхайм , WK XII


613-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 613)


08.1944


Сформирован в качестве армейских войскв составе 4-х рот и парковой роты путем переименования инженерного мостового батальона R (Pionier-Brucken-Bataillon R) и развернут в 1-й парашютной армии. Батальон действовал в Везеле.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK XII


624-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 624).

624-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 624).


26.08.1939


сформирован в Клостернойбурге в WK XVII в качестве армейских войск в составе 4-х рот и парковой роты и развернут на севере Польши в составе 4-й армии.


07.11.1939


Переброен на Западе в группу армий B.


05.1940


Участвовал во французской кампании.


26.12.1940


переброшен в Румынию..


17.06.1941


действовал в составе 11-й армии в группе армий А.


06.1941


В компании против России дислоцировался на юге России.


1942


действовал в Крыму в сосиаве 11-й армии.


01.09.1942


В подчинении Командующего Вермахтом на Украине.


19.08.1943


Переименован в 624-й инженерный мостовой батальон.


1944/45


дислоцировался в Словакии в составе 8-й армией.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Kometburg, WK XVII


01.03.1940


3-й мостостроительный запасной батальон


Бриг, Мец, WK VIII/XII


638-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 638).

638-й железнодорожный мостостроительный батальон (Eisenbahn-Brucken Bau-Bataillon 638).

501-й железнодорожный мостостроительный батальон (Eisenbahn-Brucken Bau-Bataillon 501).


18.08. 1939


сформирован в WK VIII в качестве учебной части.


26.08.1939


мобилизован в качестве армейских войск и дислоцировался на юге Польши.


26.01.1940


переименован в 638-й железнодорожный мостостроительный батальон.


01.04.1940


в WK VIII переименован в 501-й железнодорожный мостостроительный батальон и развернут в составе 4-х рот.


26.07.193


Переформирован, в его состав вошли штаб 14-го железнодорожного инженерного батальона и 77-80-е железнодорожные инженерные роты.

Инженерно-парковая рота переименована в 414-ю железнодорожную инженерную парковую роту, машинный взвод вошел в состав 6-го железнодорожного инженерного полка.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Фюрстенвальде , WKIII


15.03.1940


2-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Корнойбург, WK XVII


646-й мостостроительный батальон (Bnickenbau-Bataillon 646).

646-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 646).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK IV в качестве армейских войск и в составе 4-х рот и парковой роты участвовал в кампании против Польши.


Кон.1939


дислоцировался на Западе.


05.1940


участвовал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России дислоцировался на юге России.


1942


Действовал в Крыму в составе 11-й армии.


1943


Развернут в 17-й армии на юге России.


19.08.1943


Переименован в 646-й инженерный мостовой батальон.


1945


Переброшен на Верхний Рейн в состав группы армий G


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Фюрстенвальде , WK II


05.03.1940


1-й мостостроительный запасной батальон


Виттенберг, Пирна WKIV


15.05. 1941


Кель WK V


655-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 655).

655-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 655).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK IX в качестве армейских войск и дислоцировался на Западе .


05.1940


Участвовал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России дислоцировался в центре России


1942


действовал в Сталинграде в составе 6-й армии в группе армий Б.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


Лето 1943


Вновь сформирован и дислоцировался на Ззападе.


19.08.1943


Переименован в 655-й инженерный мостовой батальон.


1944/45


действовал в Эйфеле в составе 5-й танковой армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


68-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Рехаген-Клаусдорф, WK III


15.03.1940


2-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Минден , WK VI


674-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 674).

674-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 674).


26.08.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK VII в составе 4-х рот и парковой роты, в качестве армейских войск и дислоцировался на Западе и поочередно подчинялся 5-й и 12-й армиям.


05.1940


Участвовал в кампании против Франции.


06.1941


В компании против России дислоцировался на севере России


1942


действовал в составе 16-й армии в группе армий Север.


19.08.1943


Переименован в 674-й инженерный мостовой батальон.


1944/45


Действовал в составе 18-й армии в группе армийСевер, затем в группе армий Курляндия.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


68-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Рехаген, WK III


15.03.1940


1-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


(Брук.) Виттенберг , Пирна, WKIV


15.05.1941


Кель, WK V


683-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 683).

683-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 683).


28.0 8.1939


сформирован в ходе мобилизации в WK XII в качестве армейских войск в составе 4-х рот и парковой роты, дислоцировался на Западе в составе коменданта переправ через Рейн.


1941


Переброшен на Восток.


06.1941


В компании против России действовал на севере России.


1942


действовал в составе 18-й армии в группе армий Север.


19.08.1943


Переименован в 683-й инженерный мостовой батальон.


1944/45


Дислоцировался на р.Нарев в составе 2-й армии.


1945


действовал в Западной Пруссии в составе 2-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


68-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Рехаген, WK III


15.03.1940


3-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Бриг, Мец,WK VIII/XII


699-й мостостроительный батальон (Brucken Bau-Bataillon 699).

699-й инженерный мостовой батальон (Pionier-Brucken-Bataillon 699).


27.08. 1939


сформирован в ходе мобилизации в WK IX в составе 4-х рот и парковой роты в качестве армейских войск и дислоцировался на Западе в составе 1-й армии в подчинении Коменданта переправ через Рейн.


1941


Переброшен на Восток.


06.1941


В компании против России действовал на юге России в составе 17-й армии.


07.07.1942


в наступлении на Кавказ действовал в составе 1-й танковой армии.


28.01.1943


Вновь в составе 17-й армии.


19.08.1943


Переименован в 699-й инженерный мостовой батальон.


28.09.1943


Действовал в группе армий А.


18.12.1943


в подчинении 3-й румынской армии.


1944/45


Действовал в Венгрии в группе армий Юг.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


68-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


Рехаген, WK III


15.03.1940


2-й Железнодорожный инженерный запасной батальон


(Брук) Минден, WK VI


3.восточные инженерные мостовые батальоны(Ost-Pionier-Brucken-Bataillone)

601-й (рус) восточный инженерный мостовой батальон (Ost-Pionier-Brucken-Bataillon 601(russ)


05. 11. 1943


Сформирован из 601-го Восточного батальона Березина и входил в состав в 19-й армии на юге Франции, далее переброшен на Верхний Рейн.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


II./134-й гренадерский запасной батальон


Пайерсбах/Нижняя Австрия, WK XVII, и Восточный боевой подготовки полк Центр Бобруйск, позже Мелау.


605-й (рус) восточныйинженерныймостовой батальон (Ost-Pionier-Brucken-Bataillon 605 (russ))

605-йрусскийинженерныймостовой батальон (RussischesPionier-Brucken-Bataillon 605)


14.12.1943


Сформирован из 605-го восточного батальона Волга на севере Франции в районе Амьена.


13.07.1944


переименован в 605-й русский инженерный мостовой батальон


4. команда потноиино-мостового парка (Brucken-Kolonnen-Staffeln).

921-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 921(Stab).


01.04. 1942


Сформирован в WK I.


1942


действовал в Сталинграде в составе 6-й армии в группе армий Б.


01.1943


Разгромлен в Сталинграде.


1944/45


Восстановлен в новой 6-й армии и действовал в Венгрии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й инженерный запасной батальон


Кенигсберг , WK I


922-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffe! 922 (Stab)


21.03.1942


Сформирован в WK II.


1944/45


действовал в Словакии и Верхней Силезиив составе 1-й танковой армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й инженерный запасной батальон


Штеттин -Подеюч, WК II


923-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 923 (Stab) .


01.05.1942


Сформирован в WK III.


1942


действовал в Донбогене в составе 4-й танковой армии в группе армий Б


1944/45


действовал в Словакии в составе 8-й армии.


924-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 924 (Stab).


04.1942


Сформирован в WK IV.


1944/45


действовал на Висле и Одере в составе 9-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


14-й инженерный запасной батальон


Вайсенфельс , WК IV


925-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 925 (Stab).


04.1942


Сформирован в WK V.


1942


действовал в Сталинграде в составе 6-й армии в группе армий Б.


1944/45


Восстановлен в новой 6-й армии и действовал в Венгрии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм , WК V


926-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 926 (Stab) .


04.1942


Сформирован в WK VI.


1942


Действовал в Крыму в составе 11-й армии.


1944/45


Действовал нп Верхнем Рейне в группе армий G.


927-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 927 (Stab) .


01.04.1942


Сформирован в WK VII.


1942


Дислоцировался в 4-й танковой армии в группе армий А, затем действовал на Кавказе.


1944/45


Действовал в Венгрии в составе 6-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


928-й штаб команды потноиино-мостового парка (Brucken-Kolonnen-Staffel 928 (Stab).


01.04.1942


Сформирован в WK VIII.


1942


Дислоцировался в 4-й армии в группе армий Центр.


1944/45


Действовал в Нареве, затем в Западной Пруссии в составе 2-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау, WK VIII


929-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 929 (Stab).


01.04.1942


Сформирован в WK IX.


1942


Дислоцировался в 9-й армии в группе армий Центр.


1944/45


Действовал на Висле в Лаузице в составе 4-й танковой армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


930-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 930 (Stab)


15.0 4.1942


Сформирован в WK X.


1942


Дислоцировался в составе 2-й танковой армии в группе армий Центр.


1944/45


Действовал в Восточной Пруссии в составе группе армий Центр, далее Север.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


20-й инженерный запасной батальон


Гамбург-Харбург, WK X


931-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 931 (Stab)


24.03. 1942


Сформирован в WK XI.


1942


Развернут в группе армий Центр.


1944/45


Действовал в Восточной Пруссии в составе группе армий Центр, далее Север.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й инженерный запасной батальон


Магдебург , WK XI


932-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 932 (Stab)


04.1942


Сформирован в WK XII.


1942


Развернут в группе армий Центр.


1944/45


Действовал в Восточной Пруссии в составе 3-й танковой армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK XII


933-й штаб команды потноиино-мостового парка (Brucken-Kolonnen-Staffel 933 (Stab)


04.1942


Сформирован в WK I


1942


Действовал в составе 16-й армии в группе армий Север.


1944/45:


Использование неизвестно.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK I


934-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 934 (Stab) .


04.1942


Сформирован в WK IV


1942


В составе 16-й (временно в 11-й) армии в группе армий Север под Ленинградом.


1944/45


в группе армий Север


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK IV


935-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 935 (Stab) .


04.1942


Сформирован в WK V.


1942


Действовал в группе армий Север в составе 18-й (временно в 11-й армии) под Ленинградом.


1944/45


Действовал в составе группы армий Север.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK VIII


936-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 936 (Stab).


14.05. 1942


Сформирован в WK X.


1942


Действовал в группе армий Север в составе 18-й армии.


1944/45


Действовал в Италии в составе группы армий С.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


30-й инженерный запасной батальон


Любек , WK X


937-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 937 (Stab).


04.1942


Сформирован в группе армий Север.


1942


Действовал в группе армий Север (временно в 11-й армии) под Ленинградом.


1944/45


Действовал в Нидерландах в составе группе армий Н.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK XIII


938-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 938 (Stab).


04.1942


Сформирован в группе армий Юг.


1944/45


Действовал в Галиции и Силезии в составе 17-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK VI


939-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 939 (Stab)


04.1942


Сформирован в группе армий Юг и действовал на Кавказе в составе 17-й армии.


1944/45


Действовал в Венгрии в составе в группе армий Юг.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK I


940-й штаб команды мостовой колонны (Brucken-Kolonnen-Staffel 940 (Stab)


1942


Сформирован при Главнокомандующем Запад.


1944/1945


Действовал в Эйфеле на Среднем Рейне в группе армий В.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK XIII


5.мостовая колонна В (Brucken-kolonnen B):

1-я (моторизованная) мостовая колонна В (Brucken-Kolonne B (mot) 1).


1939


Сформирована в WК I при 1-м инженерном батальоне 1-й пехотной дивизии.


08.03.1941


действовала как отдельная колонна в качестве армейских войск.


05.1943


развернута в районе Харькова.


05.1944


Переброшена в район Бакэу в Румынии, с 08.1944 г.-Действовала в Венгрии, с 11.1944 г.-переброшена в район Гросс-Саттельдорф, а с 12.1944 г - в район Нойзоля (Банска-Бистрица) в Словакии.


01/05.1945


Действовала в Богемии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


03.1941


1-й инженерный запасной батальон


WК I


2-я (моторизованная) мостовая колонна В (Brucken-Kolonne B (mot) 2).


19939


Сформирована в WК II в качестве мостовой колонны 2-го инженерного батальона 2-й пехотной дивизии.


08.03.1941


действовал как отдельная колонна в качестве армейских войск.


09.1943


Переброшена в Сербию, затем в Грецию.


04.1944


Действовала в районе Триполис в Греции.


Кон.08.1944 по 02.1945


Развернута в Греции, затем в Югославии.

Затем отступилачерез Австрию в Штирию, где попал в американский плен.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


03.1941


2-й инженерный запасной батальон


WК II


5-я (моторизованная) мостовая колонна В (Brucken-Kolonne B (mot) 5).


1939


Сформирована в WК II в качестве мостовой колонны 5-го инженерного батальона 5-й пехотной дивизии.


08.03.1941


действовала как отдельная колонна в качестве армейских войск.


08.1944


Дислоцировалась во Франции в районе Ним-Марсель.


Кон.1944


Переброшена в XII-й военный округ (WК).


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


03.1941


5-й инженерный запасной батальон


6-я (моторизованная) мостовая колонна В (Brucken-Kolonne B (mot) 6).


1939


Сформирована в WК II в качестве мостовой колонны 6-го инженерного батальона 6-й пехотной дивизии.


08.03.1941


действовала как отдельная колонна в качестве армейских войск.


Лето 1944


Развернута в районе Хенгело, в конце 1944 г. переброшена в район Штутгарта.


26.03.1945


действовала в районе Гейдельберга в Баварии, где сдалась в американский плен.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


03.1941


6-й инженерный запасной батальон


7-я (моторизованная) мостовая колонна В (Brucken-Kolonne B (mot) 7).


1939


Сформирована в WК II в качестве мостовой колонны7-го инженерного батальона 7-й пехотной дивизии.


08.03.1941


действовала как отдельная колонна в качестве армейских войск.


Лето 1944


Переброшена в район Надь-Кароли в Румынии.


Кон.1944


Действовала в Венгрии, затем отступила через Австрию в район Штайера.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


03.1941


7-й инженерный запасной батальон


8-я (моторизованная) мостовая колонна В (Brucken-Kolonne B (mot) 8).


1939


Сформирована в WК II в качестве мостовой колонны 8-го инженерного батальона 8-й пехотной дивизии.


08.03.1941


действовала как отдельная колонна в качестве армейских войск.


Лето 1944


Переброшена на север Румынии.


03.1945


Развернута в районе Дессау-Росслау.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


03.1941


8-й инженерный запасной батальон


9-я (моторизованная) мостовая колонна В (Brucken-Kolonne B (mot) 9).


1939


Сформирована в WК II в качестве мостовой колонны 9-го инженерного батальона 9-й пехотной дивизии.


08.03.1941


Действовала как отдельная колонна в качестве армейских войск.


Лето 1944


Развернута в районе Варшава-Лодзь.


03.1945


действовала в районе Люббена, затем в котле Хальбе.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


03.1941


9-й инженерный запасной батальон


11-я (моторизованная) мостовая колонна В (Brucken-Kolonne B (mot) 11).


1939


Сформирована в WК II в качестве мостовой колонны 11-го инженерного батальона 11-й пехотной дивизии.


08.03.1941


Действовала как отдельная колонна в качестве армейских войск.


Лето 1944


Развернута в районе Прешов/Словакия-Моравия, горы Есеники, где действовал до конца войны.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


03.1941


1-й инженерный запасной батальон


12-я (моторизованная) мостовая колонна В (Brucken-Kolonne B (mot) 12).


1939


Сформирована в WК II в качестве мостовой колонны 12-го инженерного батальона 12-й пехотной дивизии.


08.03.1941


Действовала как отдельная колонна в качестве армейских войск.


Лето 1944


Переброшена в районе Дойч-Эйлау.


03.1945


Развернута в районе Пазевальк.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


01.1940


12-й инженерный запасной батальон (до 03.1941)


6. 800-й транспортный дивизион тяжелого мостового оборудования (Transport-Abteilungfurschweres Bruckengerat 800).


01.11.1940


Сформирован в WK VIII в составе 5 рот и действовал в составе 6-й армии.


27.10.1942


переформирован в штаб и четырех рот и переброшен в состав группы армий Центр.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


8-й инженерный запасной батальон (Kraftf.)


Грос-Егерсдорф,WK VIII


Раздел 6. Десантные инженеры (Landungspionier).


1.штаб высшего начальника десантных инженеров (Stab Hoherer Landungspionier fuhrer).


2.Инженерно-десантные полковые штабы (Landungs-Pionier-Regimentsstab:767,769,770).


3 паромныйбатальон (Fahren-Bataillon:128).


4. инженерно-десантные батальоны (Pionier-Landungs-Bataillone):85 (Bau), 86, 128, 214, 771, 772, Afrika).


5.Инженерные батальоны архипелага (Pionier-Scharen-Bataillon: 761, 762, Norwegen).


6. Судоремонтный батальон (Werft-Bataillon (S.F.).


7.Инженерный батальон штурмовых лодок (Pionier-Sturmboot-Bataillon z.b.V.).


8.инженерно-десантные роты (Landungs-Pionier-Kompanie: 540, 774, 775, 777, 778, 779,780).


9.инженерно-десантные мостовые роты (Landungs-Pionier-Brucken-Kompanie: 768,773).


1.штаб высшего начальника десантных инженеров (Stab Hoherer Landungspionierfuhrer).


02.1944


Штаб сформирован в Берлине-Ванзее в составе 57 солдат и служил оперативным штабом инженерно-десантной бригады. Штаб использовался для организации эвакуации в Крым.


20 09 по 17.10.1944


Использовался в Рижском заливе.


28.11.1944


штаб руководил эвакуацией с острова Сворб


03.1945


штаб руководил эвакуацией из котла Хайлигенбайль из района Гданьска и с плацдарма Пиллау.


04.1945


штаб руководил операциями в Данцигской бухте.


2.Инженерно-десантные полковые штабы(Landungs-Pionier-Regimentsstab).

767-й инженерно-десантный полковой штаб (Landungs-Pi.-Regimentsstab 767).


03.1945


Штаб полка должен был сформирован из штаба инженерного полка архипелага Норвегия, который начал формирование в 12.1944 г., однако к моменту капитуляции штаб не был сформирован.


769-й инженерно-десантный полковой штаб (Landungs-Pi.-Regimentsstab 769).


07.1944


Сформирован во Фредерике в составе двух офицеров и 10 солдат при инженерно-десантном учебном и запасном полку.


08.1944


штаб должен был быть переименован в 769-й инженерно-десантный полковой штаб, однако штаб с 775-й инженерно-десантной ротой переброшен в Копенгаген, затем в Данциг, Пеллау и Пернау, где 28.08.1944 г. штаб перешел в подчинение 16-й армии.


04.09.1944


штаб в подчинение 18-й армии.


06.09.44


штаб с действовал у Риги в составе 23-й пехотной дивизии.


13.09.1944


штаб руководил переброской на о.Эзель 23-й пехотной дивизии.


25.09.1944


Организация эвакуации с о.Вормс, а с 03.10.1944 г. -с о.Даго.


08.10.1944


штаб развернут в составе XXXXIII-го армейского корпуса.


25.10.1944


штаб переброшен в Виндау.


23.11.194


Организовал эвакуацию с о. Сворбе.


28.11.1944


Штаб объединен с 770-м инженерно-дсентным полковым штабом.


770-й инженерный полковой штаб (Pionier-Regimentsstab 770).

770-й инженерно-десантный полковой штаб (Landungs-Pi.-Regimentsstab 770).


10.01.1942


Штаб сформирован в Линдау Командованием XXXXII-го армейского корпуса при подготовке операции по высадке дессанта на Балтийские острова.


21.07.1942


штаб переброшен в 18-ю армию для руководства операцией Северное сияние (взятие Ленинграда). В составе штаба находились 3-я и 6-я роты 4-го инженерного учебного батальона, 902-й легкий отряд штурмовых лодок, 905-й и 911-й легкие инженерные отряды штурмовых лодок (leichte Pionier-Sturmboot-Kommando).


08.42/12.42


штаб дислацироался в Нарве для подготовки десанта в Кронштадт.


01.1943


штаб переброшен в Керчь и ему подчинены 86-й и 128-й тяжелые переправочные батальоны и 777-я инженерно-десантная рота. Штаб использовался для снабжения 17-й армии на Кавказе.


06.05.1943


переименован в 770-й дсентно-инженерный полковой штаб.


15.09 по 09.10.1943


штаб руководил эвакуацией в Крым через Керченского пролив Кубанского плацдарма.


13.10.1943


штаб переброшен в Николаев.


11.43 по 03.44


Штаб руководил снабжением и эвакуацией из Херсона, Николаева и Очакова.


04.44 по13.05.44


Руководил эвакуацией в Севастополь из Херсонеса, и находился в подчинении штаба высшего начальника десантных инженеров.


17.05 по 26.08.1944


штаб руководил движением в дельте Дуная, низовьях Прута и Серета.


26.08.1944


штаб полка переброшен в Германию в подчинение Командующего запасной армией (BdE).


10.09.1944


штаб переброшен из Данцига в Вентспилс в Курляндии.


04.03.1945


штаб переброшен в Свинемюнде для организации задач вдоль побережья Померании, штаб действовал в составе группы армий Висла. В конце войны штаб переброшен в Киль


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


Brucken Bau-Ersatz-Bataillon 5,


Линдау , WК VII


ErsatzvomPionier-Landungs-Lehr-Regiment


Линдау


3. паромный батальон (Fahren-Bataillon).

128-й (моторизованный) паромный батальон (Fahren-Bataillon (mot.) 128).


26.06.1941


Сформирован в WK XX для экспериментального соединения (Erprobungs-verband Ostsee) на Балтийском море в составе 2-х рот и состоящий при Командовании армии, флота и ВВС.

батальон развернут в составе Командующего Резервной Армией (BdE).


25.08.1941


Батальон расширен до 4-х рот.


31.01.1941


Расформирован


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


128-й строительный запасной батальон


Мец


03.11.1941


5-й мостостроительный запасной батальон


Линдау, WК VII


4.инженерно-десантные батальоны (Pionier-Landungs-Bataillone):

85-й строительный батальон (Bau-Bataillon 85).

85-й инженерно-десантный батальон (Pionier-Landungs-Bataillon 85).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в Эйфеле в WK VI из 311-й группы Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе .


11.04.1941


в Рюдесхайме в WK XII реорганизован для использования в тропиках и оснащен тяжелыми десантными паромами-катамарами и штурмовымилодками.


20.02.1941


зондеркоманда Гантке в Антверпене начала подготовку командирского состава тяжелых паромов (10 паромов, 100 солдат).

Учебный взвод L 2-го инженерного запасного батальона в Дивенове участвовал в обучение совместно со взводом штурмовых лодок Африка (8 штурмовых лодок, 60 солдат).


20.03.1941


Командование тяжелой паромной переправы Африка по железной дороге переброшено в Неаполь и 12.04.1941 г. оттуда 19-я морская транспортная эскадра перевезла его в Триполи, где было подчинено морскому транспортному пункту.


04/05.1941


85-й строительный батальон переброшен в Неаполь, где 06.1941 г. ему подчинен взвод штурмовых лодок Африка.


Кон.06.41


Переброшен из Неаполя в Триполи 32-й морской транспортной эскадрой. В результате атаки британской подводной лодкой, потоплен транспорт и строительная колонна понесла потери. После прибытия в Триполи, батальону подчинено дислоцированное здесь тяжелое паромное Командование Африка .


25.08.1941


тяжелое паромное Командование Африка и взвод штурмовых лодок Африка вошли в состав батальона в качестве 5-й роты.


01.02.1942


Переименован в 85-й инженерно-десантный батальон и к 03.03.1942 г. в его состав входили 5 тяжелых паромов, 3 паромов Зибеля, 3 десантных корабля и одна легкая штурмовая лодка. К этому времени было потеряно 6 тяжелых парома и 3 десантных корабля.


12.04 по 20.08.1942


командный пункт 5-й роты находился в Бенгази. В Триполи остался небольшой паромный батальон. Численность батальона (на 14.04.1942 г.) 25 офицеров, 138 унтер-офицеров и 1038 солдат.


20.05.1942


5-я рота переведена в категорию тяжеловесных паромов.


21.07.1942


Численность батальона состовляла 23 офицера, 158 унтер-офицеров и 1039 солдат.


С 06 по 11.1942


5-я рота дислоцировалась в Марса-Матрук и с 20.08.1942 г. командный пункт 5-й роты переведен в Тобрук, где находились 2-й и 3-й взвода, а со 2.11.1942 г. в Тобруке размещена вся 5-я рота.


11.1942


Батальон из Тобрука переброшен на Запад в Рас-эль-Аали, туда же переброшен командный пункт 5-й роты, который 22.11.1942 г. переведен в Триполи, а 02.01.1943 г. в Сусе.


27.02.1943


в 5-й роте осталось всего 2 парома.


09.05 1943


Последнее место эвакуации на побережье, у мыса Бон подверглись бомбардировке британским ВМФ и 2 последних парома 5-й роты были потоплены. Остатки батальона попали в плен в Энфидавиле.


2.Струетура батальона на 14.04.1942 г:

штаб с разведвзводом;

1-я - 4-я строительные роты;

5-я рота с 1 десантным кораблем и 2 тяжелыми паромными взводами;

6-я строительная рота;


3. Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


18.02.1942


Инженерный учебный батальон (s.F.),


Линдау/Боденское озеро,WK VI


86-й строительный батальон (Bau-Bataillon 86).

86-й инженерно-десантный батальон (Pionier-Landungs-Bataillon 86) .


26.08.1939


Сформирован в WK VI из частей Имперской службы труда (RAD) в ходе мобилизации и дислоцировался на Западе в 5-й армии под общим Командованием пограничных войск Эйфеля.


кон.01.1940


Переименован в 86-й строительный батальон Вермахта.


10.05.1940


использовался для строительных работ 2-го воздушного флота на севере Франции в Лавале.


03.1941


Батальон переоборудован под тяжелый паром Зибеля/десантный катер и переведен в Порц-Ван, где обучасля строительству мостов через Рейн.

Командрвание батальоном поручено зондеркоманде Гантка в Антверпене, затем батальон переброшен в немецкую военную миссию в Румынии.


14.06.1941


Батальон с 50 тяжелыми паромами Зибеля переброшен в Констанцу в Румынии, где сформировал "Зондеркоманду Бондель" в составе 86-го строительного батальона, 505-го зенитного дивизиона, роты связи В и команды морских специалистов по навигации.


С 09.10. по 12.12.1941


По прибытии в Констанцу, батальон использовался для выполнения боевых задач вдоль побережья Черного моря.

Осуществлял сопровождение 5 конвоев снабжения (транспортные паромы, охраняемых боевыми паромами и транспортами германского и румынского флотов). 4 парома потеряны из-за посадки на мель, а три парома из-за возгорания и два оставлены румынской армии.


13.12.1941


Зондеркоманда Бондель расформирована.


01.02.1942


батальон числился как инженерный, но сохранил свое название.


01.03.1942


Преобразован в 86-й (sF) строительный батальон в составе штаба, взвода связи, моторизованной колонны, 1-я-3-я паромныероты (с 9 транспортными- и 1 буксируемом паромами), 4-я рота использовалась в качестве строительной части. Батальон развернут в составе 770-го инженерного полкового штаба (sF).


05.1942


Паромы переправились в Николаев.


06/07.1942


Батальон перебошен в Мариуполь без 4-й роты, где проходил обучение.


04.08.1942


использовался для транспортных операций вдоль Северного побережья Азовского моря (Азов-Ейск) и на северном побережье Кубанского полуострова.


10.12.1942


переброшен в Камыш-Бурун (южнее Керчи) для защиты побережья.


03.01.1943


для выполнения транспортных задач,батальон подчинен адмиралу Черного моря. Батальон использовался для перевозки боеприпасов на Тамань. sF 218 (14.01.1943 г.) и sF 219 (06.03. 1943 г.) затонули после подрывах на минах.


01.04.1943


батальону подчинена 777-я пионерско-десантная ротав составе 30 десантных паромов.


15.04.1943


батальон переброшен в Камыш-Бурун и с 01.05.1943 г. развернут для отражения русского десанта к востоку от Темрюка.


20.05.1943


Переименован в 86-й инженено-десантный батальон, с включением 777-й инженерной десантной роты в качестве 3-й роты и 941-й тяжелой инженерной роты.

Батальон развернут в составе штаба со взводом связи, 1-й,2-й переправочных рот, 3-й ротыдесантных катеров,4-й ротыштурмовых лодок, 5-й судоремонтной роты.

Батальон находился в Камыш-Буруне на Черном море и использовался для выполнения транспортных задач в районе Керчи.


05.06.1943


4-я рота участвовала в обороне Темрюка от десанта и с 18.10.1943 г. переброшена из Севастополя в Пески, затем в Ингуле в 40 км выше Николаева.


24.10.1943


1-я и 2-я роты переброшены через Буг у Николаева и затем батальон дислоцировался на западном берегу Днепра между Никополем и Бериславом.


15.11.1943


4-я рота дислоцировалась в устье Днепрадля снабжения и противодействия высадке десантов.


27.11/12.43


1-я рота использовалась для переправы через Ингул.


1943/44


батальон использовался для транспортных операций на Буге и Ингуле.


14.12.1943


Штаб, 1-я-5-я роты переброшены в Одессу и оттуда переброшеныв Антверпен.


05.03.1944


2-я рота переброшена в учебный десантный инженерный батальон в Эсбьерге, где она вошла в состав вновь сформированного 772-го инженерного десантного батальона.


06.1944


1-я рота передана 15-й армии и переброшена по железной дороге в Шарантон, к югу от Парижа, на Марне, где паромы использовались для перевозки речных барж по Сене между Фонтенбло и Руаном


23.07.1944


остальная часть батальона переведена в группу армий F в Пирее без 2-й роты.

1-я рота осталась в Везеле в составе 15-й армии , 2-я рота в Фиуме подчинена 771-му десантно-инженерному батальону.


23.08.1944


Батальон развернут в составе XXII-го горнострелкового корпуса.


С 23 по 31.08.1944


батальон (штаб, 3-я и 5-я роты) перебрасывал крепостные войска крепостей из Занте и Кефалонии в Патры, а части 104-й егерской дивизии в Превезу и Итеа. (в LXXXXI-м армейском корпусе).


Конец

08.1944


потеряв несколько паромов, 1-я рота была переброшена в Данию, где был перевооружена и затем вернулась в Сену.


начало 09.1944


штаб батальона с 3-й ротой развернуты в Воуле, 4-я рота - в Вулиагмени и 5-я рота -в Пирее.


середина 09.1944


батальон развернут для эвакуации с островов и прибрежных баз в Эгинском проливе, Аттике и на островах Эвбея, Кеа и Андрос.

Во время эвакуации, в южной части Эвбейского пролива, британские бомбардировщики потопили 2 десантных катера и штурмовых лодок.


18.09.1944


2 взвода 3-й роты переброшены на Родос, где в состав батальон включена 780-я десантно-инженерная рота.


04.10.1944


5 десантных кораблей 3-й роты были потоплены эсминцами противника на подходе к о.Скарпанто между Пископи и Нисиросом.


09.10.44


4-я рота с остатками 3-й роты прошла по морю из Вуладо в Салоники.


31.10.1944


в Салониках все лодки батальона потоплены, а сам батальон переведен на наземное развертывание и проводил взрывные, мостовые и боевые действия на Дойране, Стипе, Велесе, Митровице, Кралево, Ужице, Рогатице, Биелины, Слав.Брод, Аграм, Карловац и Чилли.


10.05.1945


Батальон капитулировал.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


128-й инженерно-десантный батальон (Pionier-Landungs-Bataillon 128).


20.05.1943


сформирован из 128-го строительного батальона (sF) и дислоцировался на Керченском проливе в Крыму. Батальон в составе штаба и взвода связи, 1-я,2-я переправочные роты, 3-я рота десантных катеров, 4-я роташтурмовых лодок и 5-й судоремонтной ротой.


09.10.1943


Батальон участвовал в эвакуации с Кубанского плацдарма и к 15.10.1943 г. прибыл в Севастополь, затем в Херсон и далее в Николаев.


16.12.1944


батальон переброшен в Одессу, 3-я и 4-я роты использовались для эвакуации с о.Березань и Первомайска, а 1-я и 2-я роты- для переброски войск.


29.03.1944


батальон переброшен в Аккерман на Днестре.


07.1944


Для пополнения, батальон переброшен в Линдау на Боденское озере без паромов, которые были переданы в 214-й батальон.


Кон.08.1944


Переброшен во Фредерику в Дании.


18.09.1944


батальон переброшен морем в Виндау без 2-й и 3-й рот, 1-я и 4-я роты использовались для снабженияо.Осел и эвакуации войск.


12.1944


3-я рота использовалась для охраны в устье Мааса, снабжения и эвакуации с о.Шувен и Гори.


05.01.1945


1-я-3-я рота 772-го десантно-инженерного батальона вошла в состав батальона в качестве 6-й-8-й рот.


1945


В конце войны оставшиеся катера вошли в Киль, а некоторые ушли в Швецию, откуда экипажи переданы в Россию.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


Инженерный учебный батальон (s.F.),


Линдау,WK VII


129-й инженерно-десантный батальон (Pionier-Landungs-Bataillon 129).


Дата формирования батальона неизвестна. Дислоцировался при эвакуации в Николаеве и в Керченском проливе при эвакуации из Кубанского плацдарма.


214-й инженерно-десантный батальон (Pionier-Landungs-Bataillon 214).


06.05.1943


Сформирован в составе 5 рот из 1-й роты 86-го и 2-й роты 214-го тяжелых транспортных батальонов и развернут при штабе 770-го пионерного полка.

Батальон состоял из штаба со взводом связи, 1-й и 2-й переправочных рот, 3-й роты десантных катеров, 4-й роты штурмовых лодок и 5-й судоремонтной роты. Батальон использовался для снабжения Кубанского плацдарма.


15.08.1943


Батальон состоял из 12 офицеров, 3 гражданских, 108 унтер-офицеров и 884 солдат.


10.1943


батальон переброшен в Херсон, 3-я рота- в Никольское, 4-я рота- в Токаревку.


11.1943


батальон переброшен в Николаев и далее в Одессу, откуда (штаб, 1-я и 2-я роты) переброшены в Овидиополь.


25.03.1944


3-я рота эвакуировала Очаков, о.Березань и Первомайск.


02.04.1944


В Румынию переброшены сухопутные части батальона, а лодки использовались для эвакуации из Севастополя (операция завершилась 11.05.1944 г.).


16.06.1944


Батальон (штаб и 5 рот) дислоцировался в дельте Дуная в составе LXXII-го армейского корпуса.


22.08.1944


Батальон начал эвакуацию по Дунаю до Прахово, где лодки были потоплены, а личный состав объединен в 214-й легкий батальон, который попытался прорваться на северо-запад, но понес тяжелые потери к югу от Белграда и 11.1944 г. батальон был расформирован.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


Инженерный учебный батальон (s.F.)


Линдау,WK VII


инженерно-десантный батальон Африка (Pionier-Landungs-Bataillon Afrika).

771-й инженерно-десантный батальон (Pionier-Landungs-Bataillon 771).


01.05.1943


десантные инженеры (3 офицера, 24 унтер-офицера, 163 солдат) дислоцированные на юге Италии и Сицилии были объединены в инженерно-десантный батальон Африка в составе 3-х рот, с 4-мя паромами, 7-ю десантными катерами и несколькоми легкими штурмовыми лодоками

батальон в подчинении военной службы XIV-го армейского корпуса. Батальон находился в оперативном подчинении немецкого генерала в ставке итальянского верховного Командования.


12.05.1943


5 десантных катеров 778-й инженерно-десантной роты прибыли в Сицилию из Туниса, затем два катера были потоплены при авианалетах, один катер потоплен после того, как сел на мель. Оставшиеся два десантных катера, прибыли в Мессинский пролив и были приписаны к батальону.


02.06.1943


Находясь в Италии в XIV-м танковым корпусе, батальон переименован в 771-й инженерно-десантный батальон.

Батальон состоял из штаба и 3-х рот, в составе 5 офицеров, 1 врача, 52 унтер-офицера и 401 солдат.

Плавсредства: 6 паромов, 14 десантных катеров, 4 полудесантных катеров, 465 L-мостов. Батальон использовался для снабжения войск в Сицилии.


16.08.1943


Сухопутные части батальона выдвинулись в Тоскану, а морские - в район Орбетелло. Батальон использовался для разоружения итальянских частей.


10.1944


Батальон переброшен в Геную, оттуда через Милан и Инсбрук на Боденское озеро.


01.1944


Батальон был обновлен в Линдау, а 1-я рота - в Антверпене.

Батальон состоял из штаба, со взводом связи, 1-й переправочной ротой, 2-й и 3-й ротами десантных судов, 4-й причальной ротой и 5-й судоремонтной ротой.

Батальон в составе :17 офицеров, врач, 141 унтер-офицер и 785 солдат.


04.02.1944


штаб с 4-й и 5-й ротами прибыл в Фиуме и развернуты в составе 2-й танковой армии.


16.02.1944


в Фиуме прибыла 3-я рота, которая 23.03.1944 г. переброшена в Макарску и развернута в составе 5-го горнострелкового корпуса СС.


03.1944


2-я рота переброшена в Шибеник.


07.04.1944


в Фиуме прибыла 1-я рота.


15.08.1944


в состав батальона включена 2-я рота 86-го инженерно-десантного батальона. Взамен 3-я рота была переброшена в Белград в качестве 768-й инженерно-десантной мостовой роты и действовада на Саве и Дунае.


26.09.1944


1-я рота переброшена в Будапешт и развернута для обеспечения безопасности переправ, порта и причалов.


16.10.1944


Из Сплита эвакуирована база 3-й роты, батальон переброшен к Боденскому озеру для пополнения.


17.11.1944


2-я и 5-я роты переброшены в Данию в Учебный запасной инженерно-десантный полк. Затем прибыл весь батальон и развернут в составе штаба со взводом связи,2-й, 3-й, 5-й ротами.02.1945 г. -1-я рота так же прибыла в Данию.


03./04.1945


Штаб, 2-я, 3-я и 5-я роты переброшены: с 17.03.1945 г.- в Пиллау, с 30.03.1945 г. - в Шивенхорст, с 04.04.1945 г. - в Хела.


25.04. 1945


После эвакуации Пиллау, 2-я и 3-я рота переброшены обратно в Шивенхорст.


01.05.1945


батальон дислоцировался в Хеле и использовался в устье Вислы.


08.05.1945


батальон переброшен на Запад в бухту Странд к северу от Киля.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


инженерно-десантный учебный и запасной батальон


Линдау,WK VII


772-й инженерно-десантный батальон (Pionier-Landungs-Bataillon 772).


01/03.1944


Сформирован в Колдинге в Дании и состоял из штаба со взводом связи и пятью ротами. Батальон развернут в составе инженерного десантного учебного и запасного полка.


19.08.1944


Переброшен морем к Чудскому озеру.


20.08.1944


3-я и 4-я роты переброшены в Таллин, а 1-я и 2-я роты в порт Вентспилс.


26.09 по 16.10.1944


паромы 1-й роты использовались для эвакуации Рижского котла (операция "Гром").


23.11.1943


батальон имел 6 паромов, 18 десантных катеров, и несколько штурмовых лодок.


06.12.1944


Все имевшиеся лодки были собраны в 128-м инженерно-десантном батальоне. Штаб и судоремонтная рота были переброшены в Данциг, где предполагалось переформировать батальон, однако этого не произошло.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


инженерно-десантный учебный и запасной полк


Линдау WK VII, далее Фредерисия , WK X


5.Инженерные батальоны архипелага (Pionier-Scharen-Bataillone):

I -е Командование архипелага (Schren-Kommando I).

Инженерный батальон архипелага Норвегия (Pionier-Scharen-Bataillon Norwegen).

762 -й инженерный батальон архипелага (Pionier-Scharen-Bataillon 762) .


07.1943


Сформирован в армии Норвегия как I-е Командование архипелага. Гражданской верфи в Арендале было поручено построить 50 лодок архипелага (Schrenboot).


09.1943


батальон развёрнут для охраны, разведки и ведения боевых действий против диверсионных групп вдоль побережья Северного моря.


20.10.1943


Переименован в инженерный батальон архипелага Норвегия. Штаб и верфь батальона находились в Драмене около Осло, а роты архипелага развернуты вплоть до мыса Нордкап на Севере.


06.1944


батальон расширен до 8 рот: в Тремсё, Нарвике, Дронтхайме, Домбаасе, Бергене и Лиллехаммере;


10.1944


батальон задействован для обеспечения безопасности и переправы через фьорд между Боде и Люнгеном по которому 20-я горная армия отступала из Лапландии в Нарвик.


16.12.1944


сформирована 504-я инженерно-десантная рота базировавшаяся в Вадсё/Варангер-фьорде.


01.1945


1-я - 4-я роты включены во вновь сформированный 671-й инженерный батальон архипелга.

Сформирован 762-й инженерный батальон архипелага путём переименования штаба и 5-й-8-й рот инженерного батальона архипелага Норвегия в составе 4-х рот: 1-я рота - в Тронхейме, 2-я рота - в Квилторпе, 3-я рота - во Флорё и 4-я рота -в Холместранде. Штаб и верфь - в Драммене.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK X


761-й инженерий батальон архипелага (Pionier-Scharen-Bataillon 761) .


С 01 по 03.1945


Сформирован в Норвегии из 1-й - 4-й рот инженерного батальона архипелага Норвегия, остатков 540-й инженерно-десантной роты и 901-й роты легких штурмовых лодок, а также недавно сформированного штаба и отряда снабжения (Versorgungsstaffel). Батальон состоял из штаба - в Баллангене и 1-й роты - в Аэробукте на Линген-фьорде, 2-й роты- в Лиланде близ Нарвика, 3-й роты- в Баддерене на Квенанген-фьорде, 4-й роты-в Богнесе/Люс-фьорде и Рёсвике/Серфолде и 5-й роты-в Баллангене на Вест-фьорде. Каждая рота имела в своём составе 23 архипелагских лодок (Schrenboot). В задачу батальона входило охрана переправ через фьорды от Люнгенфьорда до Вестфьорда, и снабжение баз на Лофотенских островах, Вестералене и других островах у побережья.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


WK X


6. Судоремонтный батальон (Werft-Bataillon (S.F.).

инженерный судоремонтный батальон (Pionier-Werft-Bataillon) .

инженерно-десантный судоремонтный батальон (Landungs-Pionier-Werft-Bataillon).


01.04.1942


Сформирован в Линдау на Боденском озере в WK VII путнм перменования 128-го строительного батальона и в подчинени 770-го (SF) учебного инженерного полка.


1943


в подчинении нженерно-десантного учебного и запасного полка в Фредерисии.


08.06.1943


расформирован после перевода в Колдинг в Дании.


26.02.1944


Вновь сформирован в Антверпене приказом штаба 770-го инженерного полка (SF) из строительного отдела I-й Командования строиельства паромной переправы (Fhrenbaukommando) и личного состава 128-го и 411-го строительных батальоновне годных к службе, численностью 860 солдат и гражданских лиц. Батальон в составе штаба со взводом связи, 1-й и 2-й ремонтных рот, 3-й роты материального обеспечения и 4-й строительно-эксплуатационной роты.


06.01.1943


переименован в инженерный судоремонтный батальон.


14.04.1943


переброшен в порт Колдинг в Дании в подчинении инженерно-десантного учебного и запасного полка.


14.07.1944


переименован в инженерно-десантный судоремонтный батальон.


01.1945


морские части батальона переданы в оперативную группу Гантке десантно-инженерного учебного и запасного полка.


7.Инженерный батальон штурмовых лодок (Pionier-Sturmboot-Bataillon z.b.V.)


12.1944


Сформирован в Дании на базедесантно-инженерного учебного и запасного полка для использования на озере Балатон.


Нач.01.1945


батальон переброшен в Дессау-Росслау для дальнейшего обучения во II-й инженерной школе и перебошен на Эльбу.


С 27.02 по 21.03.1945


батальон переведен в Торгау для дальнейшего обучения. Затем переброшен в Вольгасти в Бад-Херинсдорф в Узедоме.


Кон.03.1945


батальон переброшен в Нойварп, где использовался для снабжения и разминирования в районе Штеттинер-Хафф.


22.04.1945


штаб двинулся на о.Узедом, 1-я рота -на Пене, 2-я рота -на Дивенов. Батальон использовался для обеспечения безопасности на Пене и Дивенове, при этом неся боевые потери лодок и личного состава .


01.05.1945


Высодка советского десанта в Камминер-Бодден вынудила 2-ю роту покинуть Дивенов и вернуться в Кейсбург и с 03.05.1945 г. 1-я рота также переброшена в Кейсбург.


05.5.1945


Оставшиеся катера батальона зашли в бухту Солдемин, где солдаты, высадившись на берег, сдались, а шлюпки затоплены.


Структура на 09.01.1945 г.:


Штаб с обозом и 2 моторные лодки.


1-я рота с 23 моторными и легкими десантными катерами.


2-я рота с 23 моторными и легкими десантными катерами.


8.инженерно-десантные роты (Landungs-Pionier-Kompanie).

540-я десантно-инженерная рота (Landungs-Pionier-Kompanie 540)


01/04.1942


Сформирована в Дивенове/Померания из учебного взода L 2-го инженерного запасного батальона в составе плавающего тягача (LWS), 13 десантных и 8 легких штурмовых лодок, 45 пулеметов MG-42 в качестве ПВО.


Кон. 07.42


Переброшена в Петсамо в 20-ю горную армию.


09.1942


Переброшена в Вадсё и использовалась для снабжения войск вдоль арктического побережья


15.12.1944


остатки роты включены в состав инженерного-шхерного батальона Норвегия.


774-я десантно-инженерная рота (Landungs-Pionier-Kompanie 774).


Кон. 07.44


сформирована во Фредерике в Дании из десантно-инженерного учебного и запасного полка в составе 6 паромов, 1 тяжелой и 9 легких штурмовых лодок.


08.08.1944


рота дислоцировалась в Мемеле в составе группы армий Центр.


06.10.1944


Переброшена в Монту в состав 128-го инженерно-десантного батальона.


06.12.1944


Рота расформирована, остатки направлены в 128-й и 772-й инженерно-десантные батальоны.


775-я десантно-инженерная рота (Landungs-Pionier-Kompanie 775)


Кон. 07.44


сформирована во Фредерике в Дании из десантно-инженерного учебного и запасного полка для группы армий "Север".


05.08.44


рота переброшена в Копенгаген, а 15.08.1944 г. -в Эстонию.


11.10.1944


Действовала в составе 772-го десантно-инженерного батальона.


777-я десантно-инженерная рота (Landungs-Pionier-Kompanie 777).


07/08.1941


Сформирована в Дивенове/Померания из учебного взода L 2-го инженерного запасного батальона в составе одного плавающего тягача (LWS), 13 десантных катеров и 33 легких штурмовых лодок.


10.09.1941


Переброшена в Ригу в составе экспериментального соединения (Erprobungs-verband Ostsee) на Балтийском море и участвовала в высодке десанта 61-й пехотной дивизии на Моонзундские острова.


12.1941


Переброшена в Линдау в состав инженерного учебного батальона (sF).


25.04 по 05.05.1942.


рота в составе: плавающий тягач (LWS), 13 десантных катеров, 6 легких штурмовых лодок переброшена в Геническ на Азовском море.


11.09.1942


Переброшена в Керчь для осуществелния перевозок между Керчью и Таманью.


05.01.1943


Использовалась для эвакуации войск группы армий А с Кавказа в Крым.


01.04.1943


рота вкючена в состав 86-го десантно-инженерного батальона, где 20.05.1943 г. переименоана в 3-ю роту батальона.


778-я десантно-инженерная рота (Landungs-Pionier-Kompanie 778)


10/12.1941


Сформирована в Дивенове/Померания из учебного взода L 2-го инженерного запасного батальона.


02/03.1942


Переброшена в Неаполь, а 05.1942 г. -в Африку.


21.07.1942


Рота в составе 3-х офицеров и 133 солдат разверута в Бенгази (1 лодка), в Тобруке (3 лодки) и Марса-Матрук (2 лодки).


01.11.1942


7 десантных кораблей переброшены в Тобрук и 1- в Марса-Матрук.


12.11.1942


Рота оставила Торбук.


22.11.42


рота расположилась восточне Триполи, а с 06.04.1943 г. -на восточном побережье Туниса, затем на мысе Бон.


05.1943


Рота в составе 4-х офицеров и 105 солдат эвакуировалась в Сицилию и включена в состав инженерно-десантного батальона Африка.


779-я десантно-инженерная рота (Landungs-Pionier-Kompanie 779).


16.04.1942


сформирована в Штеттине из нженерного учебного взода L 2-го инженерного запасного батальона, затем переброшена на Боденское озеро в качестве 6-й роты инженерного учебного батальона (sF).


06/08.1942


рота переброшена в Ревель, где должна участвовать во взятии Ленинграда.


12.1942


После отмены операции, рота вернулась в Линдау в инженерный учебный батальон (sF).


02.1943


Переброшена в Керчь для осуществелния снабжения 17-й армии, сражавшейся на Кубани.


01.04.1943


Развернута в составе 128-го инженерно-десантного батальона,


18.05.1943


переименоана в 3-ю роту батальона.


780-я десантно-инженерная рота (Landungs-Pionier-Kompanie 779).


04.09.1943


Сформирована для группы армий Е инженерным десантным учебным и запасным батальоном, рота просуществовала до 25.09.1943 г..


9.инженерно-десантные мостовые роты(Landungs-Pionier-Brucken-Kompanie).

Тренировочная комманда Хэнда (Ausbildungs kommando Hand).

768-я инженерно-десантная мостовая рота (Landungs-Pionier-Brucken-Kompanie 768) .


05.09.1942


штаб 770-го инженерного полка получил приказ перебросить 35 солдатиз инженерного учебного батальона (sF) из Линдау во Флиссинген для обучения. После обучения сформирована тренировочная команда Хэндав составе: 1 офицер и 35 солдат.


13.11.1942


Команда переброшена в Афины в составе 1 офицера и 90 солдат, откуда переброшена в Таранто, где подготовлены десантные причалы. В связи с отступлением немецкого Африканского корпуса в Африке, потребность в десантных причалов отпала.


начало 43


Команда переброшена в Реджо, куда весной прибыли дополнительное мостовоеоборудование.


01.05.1943


Команда переименована в 3-ю роту инженерно-десантного батальона Африка.


15.08.1944


рота выведена из состава 771-го инженерно-десантного батальона и переименована в 768-ю инженерно-десантную мостовую роту, которая дислоцировалась в Белграде в составе Дунайской флотилии.


28.10.1944


Рота переброшена в Будапешт в составе: 1 офицер, 70 солдат и перешла в подчинение Командира переправ через Дунай (Kommandanten der Донау ubergnge).


08.11.1944


рота переброшена в Братиславу, а затем в Эсбьерг в Данию для пополнения.


05.03.1945


рота переброшена в Свинемюнд.


773-я инженерно-десантная мостовая рота (Landungs-Pionier-Brucken-Kompanie 773)


04/05.1944


сформирована в Дании на базе 739-го инженерного десантного учебного и запасного полка в составе: 3 офицера, 170 солдат, 1 десантно-штурмового катера, 2 морских буксиров, 3 десантных катеров.


06.1944


Переброшена в Геную, далее в Париж для наведения мостов через р.Сену и дислоцировалась в составе 15-й армии.


24.08.1944


переброшена в Льеж.


09.1944


рота переброшена в район Лимбурга, близ Маастрихта и передана в состав 1-й парашютной армии.

После захвата гражданских паромов на Маасе между Рурмондом и Геннепом рота была развернута для переправы судов до тех пор, пока не был зачищен плацдарм на западном берегу вокруг Рурмонда и Венло.


04.12.1944


Остатки роты (50 солдат) переброшены в Данию в инженерно-десантный учебный и запасной полк для пополнения, где рота была полностью укомплектована.

Затем рота переброшена в Кенигсберг для оснащения новым мостовым оборудованием на верфи Шихау, которое состояло из 19 катеров типа B, 2-х катеров типа E, 2-х катеров типа Stubos, и было доставлено под проводкой ледокола из Кёнигсберга на военно-морскую авиабазу близ Нойтифа.

Там рота включена в качестве 1-й роты в состав инженнерного батальона ледового заграждения (Eis-Sperr-Pionier-Bataillon).


Раздел 7. Инженеры крепостей (Festungspioniere).


1.крепостные инженерные штабы (Festungs-Pionier-Stab:1- 38, ANorwegen).


2. крепостные строительные батальоны (Festungs-Bau-Bataillon: 1-31, 40, 60, 61, 77, 82, 88, 89. 149, 152, 157, 160, 220, 242, 314).

3. крепостные инженерные батальоны (Festungs-Pionier-Bataillon:1-15, 17-31, 33, 51-56, 67, 305-308).


4. Командование по демонтажу укреплений (Festungs-Ruckbau-Kommando:1).


5. штабы по демонтажу крепостных укреплений (Festungs-Ruckbau-Stabe:1,2).


6. крепостные инженерные трофейные штабы (Festungs-Pionier-Beutestab:1-5).


7. инженерные заградительные штабы (Pionier-Sperrstab:1-4, 951-956).


8.заградительные батальоны (Sperr-Bataillon: 2, 12, 22, 32, 42, 52).


9.батальоны разминирования (Minensuch- Bataillon z.b.V., 3).


10. III-я пограничная заградительная рота (Grenzwacht-Sperr-Komp.III) (I - II).


11.Заградительные инженерные батальоны WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillone VIII) (I.-III.)


12. инженерные заградительные батальоны (Pionier-Sperr-Bataillon: 901, 911, 912, 914, 955, 956, 959, 966).


13.Инженерный батальон по расчистке ледяных заторов (Pionier-Eissperrr-Bataillon).


14.инженерные штабы особого назначения (Pionier- Sonderstab:1-32,62-79, 102-121, 129-131).


15. горныйе инженерные штабы особого назначения (Gebirgs-Pionier-Sonderstab:122-128).


16.специальные приемные дивизионы (Einweisungs-Abteilungen:1001-1045,1047-1147).


17. инженерные парковые батальоны (Pionier -Park- Bataillon: 521,531,536, 538, 541, 551, 561, 571, 581, 591).


18. инжененые дивизионы технического обеспечения(Pionier-Gerate-und Maschinen-Abteilungen: 511, 521, 531, 541, 551, 561, 571, 581).


1.крепостные инженерныештабы (Festungs-Pionier-Stab):

1-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 1).


01.03.1936


Штабсформирован в WK I из крепостной строительной группы Кенигсберг-Юг и в подчинении I-го командира инженеров крепости.


01.12.1939


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./Fl и II./Fl).


1942


штаб действовал в составе группы армий Север, с 05.1942 г. -дислоцировался под Лугой, а с 12.1942 г. - в Чудово.


1943


Штаб развернут в составе группы армий Север в районе Опочки в подчинении 3-го высшего инженерного Командования.


10.09.1943


Добавлена III-я секционная группа (Abschnittsgruppen III. /Fl) .


22.02.1944


роты 1-го крепостного инженерного батальона подчинены непосредственно штабу как штабная, 1-я и 3-я роты.


1944


Добавлена IV-я секционная группа (Abschnittsgruppen IV./F 1).


10.1944


Штаб переброшен в Зелензизе под Глогау.


01.03.1945


штаб действовал в Бейлроде под Торгау


2.Структура (Gliederung):


1939


I./F 1, II./Fl


1943


I./F 1, II./F 1, III./F 1


1944


I-IV./F 1, 1-3-я штабные роты


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Торн, даоее Модлин , WK I


2-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 2).


01.03.1936


Штаб сформирован в WK I из крепостной строительной группы Кенигсберг-Север и в подчинении 4-го командира инжнеров крепости.


1937


Переброшен в Санкт-Вендель в WK XII.


12.1939


Сформированы I-я-IV-я секционные группы (Abschnittsgruppen I-IV./F 2).


27.06.1941


III-я группа преобразована в 14-й крепостной инженерный штаб.


28.01.1942


II-я группа преобразована в I-ю группу, а IV-я группа -во II-ю группу 10-го крепостного инженерного штаба.


07.1942


Штаб переброшен в группу армий Юг.


09.1942


Действовал в составе 6-й армии.


10.03.1943


Вновь сформирована III-я группа из III-й группы 6-го крепостного инженерного штаба.


07.04.1944


1-я, 2-я, 4-я (как штабная) роты 2-го крепостного инженерного батальона подчинены непосредственно штабу.


1944


штаб дислоцировался в группе армий Е на Балканах в подчинении II-го командира инженеров крепости.


10.1944


штаб дислоцировался в Нише.


1945


штаб переброшен в Хорватию.


2.Структура (Gliederung):


1939


I-IV./F 2.


1942


I, II./F 2.


1943


I-III./F 2.


1944


I-III./F 2; 1-я и 2-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


3-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 3).


01.03.1936


Штаб сформирован в Летцене из крепостной группыи дислоцировался в Кенигсберге и в подчинении I-го командира инжнеров крепости.


01.12.1939


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 3 и II./F 3).


12.1941/42


штаб мобилизован и переброшен в Россию в состав группы армий Юг. В его подчинении находилась III-я секционнпя группа (Abschnittsgruppen III./F 3).


1943


Переброшен во Францию.


06.03.1944


II-я группа напавлена на формирование I-й группы 14-го крепостого инженерного штаба.


15.05.1944


роты 3-го крепостного инженерного батальона были подчинены непосредственно штабу.


10.1944


штаб находился в Эльзасе в подчинении Высшего Командования Вогезов.


1945


Дкйствовал на Верхнем Рейне в составе 19-й армии.


2.Структура (Gliederung):


1939


1., II./F 3.


1942


I.-III./F 3.


1944


I., III., 1-3-я штабны роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


1-й строительный запасной батальон


Модлин , WKI


4-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 4).


01.03.1936


Штаб сформирован в Дойч-Кроне в WK II из крепостной группы и в подчинении II-го командира инженеров крепости.


01.12.1939


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 4 и II./F 4).


15.12.1939


штаб дислоцировался в Штернберге в подчинении IV-го командира инженеров крепости.


1942


штаб переброшен в Норвегию в состав XVII-го командира инженеров крепости и размещен в Осло, затем в Бергене.


01.05.1944


роты 4-го крепостного инженерного батальона были подчинены непосредственно крепостному инженерному штабу.


Зима 44/45


Штаб переброшен на Верхний Рейн, затем в Саарлаутерне в подчинении III-й секционной группы (Abschnittsgruppen III. /F 4).


1945


Действовал на Верхнем Рейне в районе Баден-Баден.


2.Структура (Gliederung):


1939


1., II./F 4.


1945


I.-III./F 4 и 1-я-3-я штабныероты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Подеюч, WK II


0310.1941


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


5-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 5)


01.03.1936


Сформирован в Нойштеттине в WK II из крепостной группы и в подчинении II-го командира инженеров крепости.


08.03.1940


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F5 и II. /F5).


1942


Штаб действовал на юге России.


1943


в состав штаба включены III-я и IV-я секционные группы (Abschnittsgruppen III./F5 и IV./F5).


25.09.1943


штаб дислоцировался в Хаммерштейне.


06.1944


роты 5-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


2.Структура (Gliederung):


1939


1, II./F5.


1943


I.- IV./F5.


1944


Так же включены 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й инженерный запасной батальон


Подеюч, WK II


0310.1941


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


6-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 6).


01.03.1936


Сфрмирован в Штернберге в WK III из крепостной группы и в подчинении III-го командира инженеров крепости.


01.11.1939


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F6 и II./F6).


02.1940


Штаб переброшен в Генерал-губернаторство и с 25.10.1940 -в составе II-го командира инженеров крепости.


01.02.1943


Сформирована III-я секционная группа (Abschnittsgruppen III./F6),.


06.1944


штаб и 4 роты 6-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


1944/45


штаб дислоцировался в Хорватии.


2.Структура (Gliederung):


1939


1., II./F6.


1943


I.- III./F6.


1944


Так же 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Шпандау


10.1941


3-й строительный запасной батальон


Кроссен WK III


7-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 7).


01.04.1936


Сфрмирован в Кюстрине в WK III из крепостной группы и в подчинении III-го командира инженеров крепости.


01.12.1939


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F7 и II./F7).


30.09.1943


Сформирована III-я секционная группа (Abschnittsgruppen III./F7).


10.1944


Штаб находился в Италии в подчинении инспектора сухопутных укреплений Юго-запад.


31.05.1944


роты 7-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


1945


Штаб дислоцировался в Триесте.


Структура (Gliederung):


1939


I/F7, II/F7.


1943


I/F7, II /F 7, III/F7.


1944


I- III /F7, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


23-й инженерный запасной батальон


Шпандау


10.1941


3-й строительный запасной батальон


Кроссен WK III


8-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 8).


01.03.1936


Сформирован в Бреслау в WK VIII из крепостной группы и в подчинении X-го командира инженеров крепости.


12.10.1939


Действовал в Силезии в составе IV-го командира инженеров крепости.


01.12.1939


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 8 и II./F 8).


01.07.1941


штаб реорганизован, вновь сформированы I-я группа из I-й группы 4-го крепостного иненерного штаба и II-я группа из III-й группы 23-го крепостного иненерного штаба. Затем штаб переброшен в Италию в подчинении Командования Юго-Восток.


26.09.1941


Добавлена III-я секционная группа (Abschnittsgruppen III./F 8).


29.01.1943


Сформирована IV-я секционная группа (Abschnittsgruppen IV./F 8).


08.02.1943


штаб в подчинении командира крепости Крит, II-го командира инженеров крепости.


28.03.1944


роты расформированного 8-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


1945


штаб находился в Хорватии.


Структура (Gliederung):


1939


I/F 8, II/F 8.


1941


I.-III./F 8.


1943


I.-IV./F 8.


1944


I- IV /F 8, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау


10.1941


8-й строительный запасной батальон


Глогау


04.04.1942


28-й строительный запасной батальон


Нойхаммер WK VIII


9-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 9)


01.03.1936


Сформирован в Глогау в WK VIII из крепостной группы и в подчинении IV-го командира инженеров крепости.


01.12.1939


Сформирована I-я секционная группа (Abschnittsgruppen I./F 9), которая 12.02.1940 г. передана в состав 16-го крепостого инженерного штаба.


01.04.1940


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 9 и II./F 9).


06.1940


После французской кампании штаб переброшен на север Франции и размещен в Амьене и подчинялся Командующему флотом побережья Ла-Манша, I-я группа переброшена в Булонь, а II-я группа - в Ла-Панне.


1941


Сформирована III-я секционная группа (Abschnittsgruppen III./F 9), которая в 1942 г. передана в состав 11-го крепостого инженерного штаба.


15.02.1942


штаб дислоцировался во Франции в составе XIX-го командира инженеров крепости.


28.08.1942


Вновь сформирована III-я секционная группа из I-й секционной группы 11-го крепостного инженерного штаба.


05.1944


роты расформированного 9-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


1944/45


Действовал в Саарпфальце у Пирмазенса в подчтнении IV-го командира инженеров крепости.


Структура (Gliederung):


1939


I/F 9.


1940


I.-II./F 9.


1943


I.- III./F 9.


1944


I.- III /F 9, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бреслау


10.03.1940


28-й инженерный запасной батальон


Бреслау


04.04.1942


28-й строительный запасной батальон


Мец


10-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 10).


01.03.1936


Сформирован в Хайльбронне из крепостной группы и в подчинении Командующего ландвером Хайльбронну, а с 1939 г. - в подчинении Командующего Верхним Рейном.


05.1942


Штаб мобилизован для Восточной компании. Сформированы I-я-III-я секционные группы (Abschnittsgruppen I-III. /F 10). Штаб переброшен в район Петсамо на севере Финляндии с задачей о расширения береговых укреплений, строящихся от Альты III./18 через Киркенес до Фишеринзеля.


21.05.1942


штаб переброшен из Хайльбронна в Данциг и с 24.05.1942 г. дислоцировался в Данциге.


25.05.1942


Штаб в составе 3 офицеров, 36 солдат и 10 автомашинпереброшен в Ваас в Финляндии, а с 6.06.1942 г. -в Киркенес.


01.1942


в Киркенес прибыла I-я секционные группа (Abschnittsgruppe), которая установила 15-см морскую батарею на мысе Романов с задачей сорвать огонь противника с полуострова Фишера по немецким конвоям.


07.1944


роты расформированного 10-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


Осень1944


Штаб действовал в районе Нарвика, а 1945 г.- в районе Осло.


Структура (Gliederung):


1942


I.- III./F 10.


1944


I.- III. /F 10, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм


16.09.1941


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


11-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 11)


02.03.1936


Сформирован в Карлсруэ в WK V группы и в подчинении VII-го командира инженеров крепости.


1939


штаб переброшен на Верхний Рейн в состав 7-й армии.


02.01.1940


Сформированы I-я и II -я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 11 и II./F 11).


04.02.1942


штаб переброшен на север Франции. I-я секционная группа заменена на III-ю секционную группу 9-го крепостного инженерного штаба. Штаб расположен на севере Франции в подчинении XVIII-го, затем XIX-го командира инженеров крепости.

Штаб и I-я группа дислоцировались в Сен-Ло, II-я группа -в Сеане, III-я группа-на Нормандских островах.


26.09.1942


III-я секционная группа дислоцировалась в Сеан, откуда направлена на формирование III-й группы 19-го крепостного инжеерного штаба.


06.03.1944


II-я секционная группа переименована во II-ю секционную группу 34-го крепостого инженерного штаба и переброшена в Италию. II-ю группу заменила II-я секционная группа 19-го крепостого инженерного штаба.


07.1944


роты расформированного 11-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


1944/45


II-я группа уничтожена в Кане, III-я группа осталась на Нормандских островах после битвы за Нормандию.

Обе группы вновь восстановлены.

Штаб с I-й и II-й группами развернут в 19-й армии в Баден-Бадене, III-я группа - в Саарпфальце в составе 1-й армии.


Структура (Gliederung):


1940


I.-II./F 11.


1943


I.- III./F 11.


1944


I.- III /F 11, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм


16.09.1941


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


12-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 12).


02.03.1936


Сформирован в Людвигсбурге в WK V.


1937


штаб переброшен в Пирмазенс в WK XII и в подчинении V-го командира инженеров крепости.


1943


штаб мобилизован, ему подчинены I-я и II -я секционные группы (I./F 12 и II./F 12), штаб переброшен в Нидерланды.


07.1944


роты расформированного 12-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


Штаб находился в Ксантене на Нижнем Рейне в составе 1-й армии и действовал .в подчинении XXI-го командира инженеров крепости.


Структура (Gliederung):


1943


I.- III./F 12.


1944


I III /F 12, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XII, далее в WK VI


13-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 13).


02.03.1936


Сформирован в Бюдингене в WK IX.


1937


штаб переброшен в Трир в WK XII и в подчинении VIII-го командира инженеров крепости.


01.11.1939


штаб мобилизован, ему подчинены I-III-я секционные группы (Abschnittsgruppen I.- III./F 13), вскоре III-я группа расформирована.


30.08.1942


Переброшен во Францию на атлантическое побережье, штаб - в Ньоре, I-я группа- в Ле-Сабль, II-я группа - в Ла-Рошели.


16.02.1943


во Франции вновь сформирована III-я группа из I-й группы 28-го крепостного инженерного штаба.


06.03.1944


I-я группа переименована в I-ю группу 34-го крепостного инженерного штаба., II-я группа расположена в Ла-Рошели, III-я группа -в Руане.


01.06.1944


роты расформированного 13-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


1944


После отступления во Франции, II-я группа осталась в Ла-Рошели, III-я группа понесла тяжелые потери в Нормандии, и 09.1944 г. переформирована в WK IX.


10.1944


Штаб и новая II-я группа - в Эйфеле, III-я группа - на Сааре в составе 1-й армии.


Структура (Gliederung):


1939


I.-III./F 13


1942


I.,II./F 13


1944


II.,III /F 13, 1-3-я штабные роты


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц


01.10.1941


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


14-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 14).


02.03.1936


Сформирован в Ашаффенбурге в WK IX и в подчинении Командующего ландвером Ханау.


01.07.1941


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 14 и II./F 14). Штаб переброшен во Францию.


08.03.1944


I-я и II-я группы направлены на формирование I-й и II-й секционных групп 19-го крепостого инженерного штаба в Италию.I-я группа вновь сформирована из II-й группы 3-го крепостого инженерного штаба.


06.1944


роты расформированного 14-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


Штаб переброшен в Вогезы в составе I-го командира инженеров крепости.


1945


II-я секционная группа сформирована из III-й секционной группы 17-го крепостного инженерного батальона.


Структура (Gliederung):


1939


I.-II./F 14.


1944


Так же 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург


1940


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WKIX


15-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 15).


01.03.1936


Сформирован в WK IX из крепостной строительной группы Мильтенберга в подчинении VII-го командира инженеров крепости.


01.07.1936


Переброшен во Фрайбург.


16.09.1941


Сформированы I-IV-я группы наблюдения (Uberwachungsgruppen) в Кенцингене, Брайзахе, Мюльхайме, Эфринген-Кирхене, М (линия Мажино) и VII-IX-я группы в Шлеттштадте, Энзисхайме, Зиренце.


10.05.1942


штаб переброшен в Нидерланды в подчинении XVIII-го (позже XIV-го) командира инженеров крепости.


05.1944


группы наблюдения переформированы в I-III-ю секционные группы (Abschnittsgruppen I.- III./F 15).


07.1944


роты расформированного 15-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


Переброшен в Эйфель в строительный штаб Север и развернут при XIX-м командире инженеров крепости в Килбурге.


Структура (Gliederung):


1939


I.-III./F 13.


1942


I.,II./F 13.


1944


I-III /F 15, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм


16.09.1941


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд


05.07.1944


6-й строительный запасной батальон


Амберг, WK VI


16-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 16).


01.03.1936


Сформирован в Вейдене в WK XIII из крепостной строительной группы Вейдена.


01.02.1938


штаб переброшен в Оппельн в подчинении XV-го командира инженеров крепости.


01.12.1939


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 16 и II./F 16).


15.02.1940


I-я группа напавлена на формирование I-й группы 29-го крепостого инженерного штаба и заменена I-й группой 19 крепостого инженерного штаба.


01.03.1940


штаб переброшен в Генерал-губернаторство.


1942/43


дислоцировался на юге России.


01.1943


штаб уничтожен в Сталинграде.


08.1944


роты расформированного 16-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


Вновь сформирован в Хорватии и переброшен в Италию. штаб переброшан в Тренто, I-я группа -в Беллуно, II-я группа - в Тренто, III-я группа - в Риве.


Структура (Gliederung):


1939


I.-II./F 16.


1943


I./F 16.


1944


I-III /F 16, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бреслау


01.03.1940


213-й инженерный запасной батальон


Бриг


8-й строительный запасной батальон


Нойхаммер , WK VIII


17-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 17).


10.10.1937


Сформирован в Гомбурге в WK XII и развернут в Кайзерслаутерне в Саарпфальце в подчинении V-го командира инженеров крепости.


16.11.1939


в подчинении24-го крепостого инженерного штаба.


04.12.1939


Сформированы I.-III-я секционные группы (Abschnittsgruppen I.-III./F 17).


19.02.1940


Сформирована IV-я секционная группа (Abschnittsgruppen IV./F 17).


17.12.1940


дополнительно созданы 1-6-я группы наблюдения (Uberwachungsgruppen), с 04.09.1941 г. - I-я-XIII-я, а с 06.08.1941 г. - М VI (линия Мажино).


20.12.1940


I-я секционная группа передана 10-му крепостному инженерному штабу в качестве II-й секционной группы.


05.02.1942


Штаб переброшен на атлантическое побережье Франции и частично на Нормандские острова.

III-я и IV-я группы объединены и 22.02.1942 г. переименованы в I-ю секционную группу (Abschnittsgruppen I./F 17).


13.09.1942


сформирована новая III-я секционная группа (Abschnittsgruppen III./F 17)


06.1944


роты расформированного 17-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


Штаб прибыл в Саар-Пфальц в подчиинении IV-го командира инженеров крепости и действовал в Гамбурге.


Структура (Gliederung):


1939


I.- III./F 17.


1940


I.-IV./F 17.


1942


I.- III./F 17.


1944


I-III /F 17, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц, WK XII


27.09.1941


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


18-й крепостной инженерный штаб (Feshmgs-Pionierstab 18).


10.10.1937


Сформирован в Оффенбурге в 15-м крепостом инженерном штабе и дислоцировался на Верхнем Рейне и в подчинении VII-го командира инженеров крепости.


01.01.1940


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 18 и II./F 18) и расположены в Штрайбурге и Оффенбурге.


15.04.1941


Направлен на формирование административных групп наблюдения (Verwaltungs-Uberwachungsgruppen) в Кель-Норде, Кель-Зюде, Альтенхайме и Оффенбурге.


31.06.1941


штаб переброшен в Северную Норвегию в подчинении XV-го командира инженеров крепости.


1942


сформирована III-я секционная группа и направлена в 10-й крепостной инженерный штаб в качестве I-й секционной группы.


21.08.1942


В Генерал-губернаторстве (Санок) вновь сформирована новая III-я секционная группа, которая 21.12.1942 г. переброшена в Норвегию.


06.1944


роты расформированного 18-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


Структура (Gliederung):


1940


I.-II./F 18.


1942


I.- III./F 18.


1944


I-III /F 18, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й инженерный запасной батальон


Ульм


16.09.1941


5-й строительный запасной батальон


Швабах WK V


19-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 19)


01.01.1938


Сформирован в Трире в WK XII в подчинении VIII-го командира инженеров крепости и дислоцировался в Трире, затем в Эйфеле.


01.11.1939


Сформированы I.-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 19 и II./F 19).


06.03.1944


II-я секционная группа передана 11-му крепостному инженерному штабу в качестве II -й секционной группы, а II-я группа 14-го крепостного инженерного штаба стала новой II-й группой. Штаб переброшен в Италию.


Структура (Gliederung):


1939


I.-II./F 19.


1944


I-II /F 19, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц


1941


12-й строительный запасной батальон


Бад-Швальбах, WK XII


20-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 20).


12.10.1937


Сформирован в Ландау в WK XII в подчинении V-го командира инженеров крепости и дислоцировался в Кайзерслаутерне в Саарпфальце.


18.12.1939


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 20 и II./F 20), а с 12.01.1940 г. -III-я секционная группа (Abschnittsgruppen III./F 20).


22.05.1941


III-я группа расформипрвана, штаб переведен в район Дронтхайма в Норвегии, где находился в составе XVI-го командира инженеров крепости (использовался для защиты от воздушных налетов в Галле);


01.09.1941


сформированы новые III-я и IV-я секционные группы (Abschnittsgruppen III./F 20 и IV./F 20).


16.07.1942


III-я секционная группа передана 4-му крепостному инженерному штабу в качестве II-й секционной группы, а IV-я секционная группа передана 26-му крепостному инженерному штабу в качестве II -й секционной группы.


10.05.1944


роты расформированного 20-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


1945


штаб действовал в районе Столпа в составе 2-й армии.


Структура (Gliederung):


1939


I.- II./F 20.


1940


I -III../F 20.


1941


I.- IV./F 20


1944


I-II /F 20, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц


1941


12-й строительный запасной батальон


Вормс, WK XII


21-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 21).


01.04.1938


Сформирован в Юлихе в WK VI и дислоцировался в Кёльне в подчинении IX-го командира инженеров крепости.


13.12.1939


Сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 21 и II./F 21), штаб действрвал на Нижнем Рейне, затем с 04.06.1940 г. переброшен во Францию в подчиненении Командующего военно-морскими силами побережья Ла-Манша.

Штаб развернут: I-я секционная группа -в Ла-Панне и II-я гркппа -в Ле-Туке, 77-й крепостной строительный батальон - в Вимере.


1942


Сформирована III-я секционная группа (Abschnittsgruppe III./F 21).


06.1944


роты расформированного 21-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


штаб находился в Эйфеле в Бердхвйме в подчинении XIX-го командира инженеров крепости.


Структура (Gliederung):


1939


I.- II./F 21.


1942


I -III../F 21.


1944


Так же1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден


1941


6-й строительный запасной батальон


Амберг, WK VI


22-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 22).


01.04.1939


Штаб сформирован в Дюрене в WK VI и дислоцировался в Кёльне в подчинении IX-го командира инженеров крепости.


1940


Штаб расформирован.


21.10.1940


Штаб вновь сформирован в Дюрене в составе с I-III-го секционные группы (Abschnittsgruppen I.- III./F 22).


30.11.1941


III-я секционная группа расформирована.


01.01.1942


штаб переброшен в Норвегию в состав XVI-го командира инженеров крепости.


01.05.1944


роты расформированного 22-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


05.07.1944


штаб и II-я секционная группа прибыли в WK VI для переформирования и после переброшены на Восток.


1945


В конце войны штаб находился в Кёслине, II-я группа -в Висмаре, I-я группа-в Домбасе в Норвегии.


Структура (Gliederung):


1939


I.- III./F 22.


1942


I -II../F 22.


1944


I -II../F 22 и 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й инженерный запасной батальон


Минден


25.05.1941


6-й строительный запасной батальон


Амберг, WK VI


05.07.1941


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


23-й крепостной инженерный штаб (Feshmgs-Pionierstab 23).


03.04.1938


Сформирован в WK XII в Битбурге в подчинении VIII-го командира инженеров крепости.


01.01.1940


сформированы I-III-я секционные группы (Abschnittsgruppen I.- III./F 23).


02.06.1940


Переброшен в состав инженерного полка z.b.V. и дислоцировался на Западе .


26.05.1941


Вновь переменован в крепостной инженерный штаб и действовал в Эйфеле в Саарпфальце.


15.07.1941


III-я секционная группа переброшена в 8-й крепостной инженерный штаб.


20.11.1941


штаб переброшен в Норвегию (с образованием крепостной службы в Битбурге).


15.03.1944


Вновь сформирована III-я секционная группа.


01.05.1944


роты расформированного 23-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


Структура (Gliederung):


1939


I.- III./F 23.


1941


I -II../F 23.


1944


I -II../F 23 и 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


33-й инженерный запасной батальон


Майнц


01.01.1941


12-й строительный запасной батальон


Вормс, WK XII


24-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 24).

33-й главный строительный штаб (Oberbaustab 33).


03.04.1938


Сформирован в Саарбрюккене в WK XII в подчинении VI-го командира инженеров крепости.


1940


Штаб расформирован..


02.01.1941


Вновь сформирован в Генерал-губернаторстве путем переименования 33-го главного строительного штаба и действовал в составе I-II-й секционных групп (Abschnittsgruppen I.- III../F 24).

Штаб дислоцировался в центре России в составе 2-й армии в подчинении II-го командира инженеров крепости.


01.04.1943


Штаб переброшен на юг Франции в подчинении I-го командира инженеров крепости.


06.03.1944


I-я секционная группа передана 15-му крепостному инженерному штабу в качестве III-й секционной группы, затем вновь восстановлена из I-й группы 19-го крепостного инженерного штаба.


01.05.1944


роты расформированного 24-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


Дислоцировался в Вогезах в подчинении I-го командира инженеров крепости.


1945


Действовал на Верхнем Рейне.


Структура (Gliederung):


1939


I.- II./F 24


1944


I -II../F 24 и 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


206-й инженерный запасной батальон,


Писек, WK I


затем


1-й строительный запасной батальон


Модлин , WK I


01.04.1943


12-й строительный запасной батальон


Вормс, WK XII


25-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 25).


01.12.1938


Сформирован в Алленштайне в WK I в составе комендатуры укреплений в Алленштайне.


1939


штаб развернут в составе Восточно-Прусской погранохраны (участок Юг).


01.12.1939


сформированы I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I.- II./F 25), а с 22.09.1939 г. - III-я секционная группа (Abschnittsgruppen III./F 24).


06.08.1941


штаб в подчинении I-го командира инженеров крепости.


1943


штаб в составе группе армий Север.3-го в подчинении Высшего инженерного Командования.


01.05.1944


Роты расформированного 25-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


штаб в составе группы армий А в Галиции.


1945


Переброшен в Шнейдемюле.


Структура (Gliederung):


1939


I.- II./F 25.


1944


I -II../F 25 и 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


206-й инженерный запасной батальон,


Писек, WK I


15.09.1941


1-й строительный запасной батальон


Модлин , WK I


26-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 26).


25.01.1939


Сформирован в Гляйвице в Верхней Силезии в WK VIII и развернут в Бреслау в подчинении X-го командира инженеров крепости.


01.12.1939


сформированы I-II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 26 и II./F 26).


1942


штаб переброшен в Норвегию в район Ставангера.


01.05.1942


II-я секционная группа передана 32-му крепостному инженерному штабу в качестве I-й секционнойгруппы и 15.07.1942 г. вновь восстановлена из IV-й секционной группы 20-го крепостного инженерного штаба.


15.04.1944


Роты расформированного 26-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


Структура (Gliederung):


1939


I.- II./F 26.


1944


Так же 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бреслау, WK VIII


06.10.1941


28-й строительный запасной батальон


Мец, далее Нойхаммер, далее Серадз, WK VIII


01.04.1943


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WKIV


27-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 27).

крепостной строительный штаб побережья Ла-манша (Festungs-Baustab Kanalkuste).


01.02.1939


Сформирован в Бреслау в Верхней Силезии в WK VIII в подчинении X-го командира инженеров крепости.


1940


сформированы I-II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I. ./F 27 и II./F 27) штаб переброшен на Нижний Рейн.

После французской кампании штаб переброшен на север Франции.


1941


В подчинении Главнокомандующего ВМФ побережья Ла-Манша и действовал как крепостной строительный штаб побережья Ла-манша.

Штаб размещен в Вимере в его подчинении:

Крепостные строителные службы Гавр и Гранвиль.

Крепостные строителные службы Кале, Гри-НеиБулонь.

88-й крепостной строительный батальон.

I-й и II-й крепостные инженерные секционные группы.

77-й крепостной строительный батальон.

316-й морской строительный батальон.

59-й строительный батальон.

242-й крепостной строительный батальон.

360-й строительный батальон.


1944


Штаб дислоцировался на севере Франции в составе 15-й армии в пдчинении XVIII-го командира инженеров крепости.


01.05.1944


Роты расформированного 27-го крепостного пионерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


штаб находился на Нижнем Рейне в подчинении XXI-го командира инженеров крепости.


Структура (Gliederung):


1939


I.- II./F 27.


1944


Так же 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бреслау, WK VIII


06.10.1941


6-й строительный запасной батальон


Амберг, WK VI


28-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 28).


01.02.1939


Сформирован в Бреслау в WK VIII в подчинении XX-го командира инженеров крепости.


01.11.1939


Штаб, I-я и II-я секционные группы (Abschnittsgruppen I./F 28 и II./F 28), переброшены на Нижний Рейн в район Гоха и Клеве в подчинении XIX-го командир инженеров крепости.


1940


После французской кампании штаб переброшен во Францию в подчинении Командующего ВМС Западной Франции. В подчинении штаба находились:

8-й строительный батальон Брест.

220-й Крепостной строительный батальон Брест.

211-й строительный батальон Роян.


15.02.1943


I-я секционная группа переброшена в 13-й крепостой инженерный штаб.


05.1944


Роты расформированного 28-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба.


10.1944


штаб находился в Саарпфальце в подчинении IV-го командира инженеров крепости.


Структура (Gliederung):


1939


I.- II./F 26.


1944


II./F 26, 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бреслау, WK VIII


06.10.1941


28-й строительный запасной батальон


Ширке, WK VIII


29-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 29).


19.09.1939


Сформирован из крепостого инженерного штаба Троппау, ранее сформированного 12.06.1939 г и переброшген во Фрайберг, затем во Фридек/Мистек в WK VIII.


16.02.1941


Сформирована I-я секционная группа, а с 26.02.1941 г. - II-я группа и с 01.04.1941 г. - III-я секционная группа (Abschnittsgruppen I.- III ./F 29).


1942


штаб в подчинении II-го командира инженеров крепости во 2-й армии в Центре России.


20.04.1944


29-й крепостой инженерный батальон преобразован в 33-й, в подчинение штаба перешли три роты 8-го инженерно-строительного батальона.


10.1944


штаб находился в Штирии в составе инспекции сухопутных укреплений Восток.


Структура (Gliederung):


1939


I.- III./F 29.


1944


Так же и 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


8-й инженерный запасной батальон


Бреслау, WK VIII


06.10.1941


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WK VIII


XI-й командир инженеров крепости (Festungs-Pionier- KommandeureXI).

11-й главный строительный штаб (Oberbaustab 11).

30-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 30).


15.05.1939


Сформирован в Вене из XI-й инспекции крепостей, ранее сформированной 12.10.1937 г.


26.08.1939


Переименован в 11-й главный строительный штаб.


20.06.1941


Остатки штаба в WK XVIII сформировали 30-й крепостной инженерный штаб в составе I-й и II-й секционных групп (Abschnittsgruppen I../F 30 и II./F 30) и дислоцировался в Вене.


1942


Штаб дислоцировался в центре России в составе 2-й армии и в подчинении I-го командира инженеров крепости.Затем штаб переброшен на Запад в подчинении II-го командира инженеров крепости. Затем штаб перешел в подчинеие Командующего Юго-Запад при XX-м командире инженеров крепости.


05.1944


Роты расформированного 30-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба..


Структура (Gliederung):


1939


I./F 30 и II./F 30.


1944


Так же 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


83-й горно-инженерный запасной батальон, далее 17-й строительный запасной батальон


Швац,WK XVIII


31-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 31).


Лето 1942


Сформирован в составе I-й и II-й секционных групп (Abschnittsgruppen I.- II./F 31) и находился в Дании в подчинении XVII-го командира инженеров крепости.

Штаб дислоцировался в Копенгагене, I-я группа- в Тистеде и II-я группа-в Эсбьерге.


11.1944


Роты расформированного 4-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба..


12.1944


штаб находился в Силькеборге, I-я группа -в Тильстеде, II-я группа- в Эсбьерге, III-я группа - в Хольстебро.


Структура (Gliederung):


1939


I./F 31 и II./F 31.


1944


Так же 1-3-я штабные роты.


Крепостной инженерный штаб армии Норвегия (Festungspionier-Stab z.b.V. A Norwegen).

32-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 32).


Зима 41/42


Сформирован с секционными штабами I1I./20 и IV./20.


Зима 42/43


Переименован в 32-й крепостной инженерный штаб в составе I-й и II-й секционных групп (Abschnittsgruppen I./F 32 и II./F 32) и находился в районе Кристиансанн.


1943/44


Сформирована III-я секционная группа ( III./F 32).


15.05.1944


Роты расформированного 423-го крепостного инженерного батальона поступили в непосредственное подчинение штаба..


Структура (Gliederung):


1939


I./F 32 и II./F 32


1944


I.- III./F 32, 1-3-я штабные роты.


33-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 33).


20.10. 1943


Сформирован в WK III в составе I-й и II-й секционных групп (Abschnittsgruppen I./F 33 и II./F 33).

Штаб находился на Балканах в подчинении XIV-го командира инженеров крепости.


26.04.1944


Вместо рот 33-го крепостного инженерного батальона, непосредственно штабу подчинены роты 29-го крепостного инженерного батальона.


1945


В концы войны дислоцировался в Братиславе в Словакии.


Структура (Gliederung):


1939


I./F 33 и II./F 33.


1944


Так же 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен,WKIII


34-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 34).


12.11.1943


Сформирован в WK V в составе I-й и II-й секционных групп (Abschnittsgruppen I./F 34 и II./F 34).

I-я группа сформирована из I-й группы 12-го крепостного инженерного штаба, II-я группа сформирована из II-й секционной группы 11-го крепостного инженерного штаба. Штаб находился в подчтнении Командования Юго-Запад и дислоципрваося в Лигурии при XX-м командире инженеров крепости.


Лето 1944


1-3-я рота сформированы из 5-й роты 9-го государствеггого инженерно-строительного батальона.


Структура (Gliederung):


1939


I./F 34 и II./F 34.


1944


Так же 1-3-я штабные роты.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


WK V


35-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 35).


Зима 43/44


Сформирован из крепостной инженерной группы особого назначения 15-й армии и дислоцировался во Франции.


10.1944


Переброшен в Нидерланды в подчинении XVIII-го командира инженеров крепости.


36-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 36).


10.1944


Сформирован и развернут в Нидерландах в подчинении XVIII-го командира инженеров крепости.


37-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 37).


11.1944


Сформирован и развернут в Саарпфальце в подчинении IV-го командира инженеров крепости.


38-й крепостной инженерный штаб (Festungs-Pionierstab 38).


1944


Сформирован. Больше информации нет.


2.крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon).

3.крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillone).

1-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 1)

1-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 1)


14. 05.1942


Сформирован из штаба и роты 314-го крепостного строительного батальона.

Батальон переброшен на восток и дислоцировался на севере России в составе 1-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 1-й крепостной инженерный батальон.


28.09.1943


батальон получил новые 2-ю и 3-ю роты.


01.05.1944


Батальон расформирован, роты нереименованы в штабную, 1-ю и 3-ю роты 1-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


2-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 2).

2-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 2).


04.07.1942


Сформирован на юге России в составе 4-х рот из 61-го крепостного инженерного батальона (штаб, 1-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я роты) и действовал на юге России в составе 2-го крепостного инженерного штаба.


09.08.1942


2-я рота переименована в 523-й крепостной инженерный парк, 3-я рота переименована во 2-ю роту.


09.08.1943


Переименован во 2-й крепостной инженерный батальон и переброшен в Грецию и использовался в Салониках.


07.04.1944


батальон расформирован, 1-я, 2-я, 4-я (как штабная) роты переданы в состав 2-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


3-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 3).

3-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 3).


01.05.1942


Сформирован на юге России в составе штаба и 4-х рот из 4-й роты 314-го крепостого строительного батальона, 7-й роты из 152-го крепостого строительного батальона. Батальон использоваться на юге России (Воронеж) в составе 3-го крепостного инженерного штаба при II-м командире инженеров крепости..


1943


Переброшен во Францию в подчинении 3-го крепостного инженерного штаба.


20.06.1943


батальон получил 2-ю роту путем переименования 13-й крепостной парковой роты.


19.08.1943


Переименован в 3-й крепостной инженерный батальон.


06.11.1943


батальон получил 3-ю роту, в результате переименования 2-й крепостной караульной роты 1-го штаба по демонтажу укреплений.


30.04.1944


батальон расформирован, роты переданы в состав 3-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


4-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 4).

4-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 4).


01.01.1943


Сформирован в Норвегии в составе штаба, 1-й, 2-й и 4-й рот из штаба и 1-й роты 19-го крепостного строительного батальона. Батальон использовался в Норвегии в составе 4-го крепостного инженерного штаба при XVII-м командире инженеров крепости.


19.08.1943


Переименован в 4-й крепостной инженерный батальон.


01.03.1944


батальон получил 3-ю роту в результате переименования 1-й роты 424-го строительно-инженерного батальона.


01.05.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 4-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


5-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 5).

5-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 5).


14. 05.1942


Сформирован на юге России в составе штаба, 1-й и 4-й рот, из части штаба и 1-й роты 314-го (в качестве штаба и 1-й роты) и части 7-й роты 160-го (в качестве 4-й роты) крепостных строительных батальонов. Батальон использовался на юге России в излучине Дона в составе 5-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 5-й крепостной инженерный батальон.


25.09.1943


в батальон поступили 2-я и 3-я рота, которые ранее располагались в Хаммерштайне в WK II.


1944


батальон дислоцировался в Крыму в составе 5-го крепостного инженерного штаба.


06.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 5-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


6-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 6).

6-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 6).


21.04.1942


Сформирован в районе Львова в составе штаба, 1-й и 4-й рот, из штаба и 2-й роты 157-го (в качестве штаба и 1-й роты) и часть 7-й роты 149-го (в качестве 4-й роты) крепостных строительных батальонов. Батальон дислоцировался в Польше в составе 6-го крепостного инженерного штаба при II-м командире инженеров крепости.


20.08.1942


в батальон поступили 2-я рота и 01.03.1943 г.-3-я рота.


19.08.1943


Переименован в 6-й крепостной инженерный батальон.


1944


батальон переброшен на Балканы и действовал в Греции в составе 6-го крепостного инженерного штаба.


06.1944


штаб и 4 роты расформированы роты переданы в состав 6-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


7-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 7).

7-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 7).


16.05. 1942


Сформирован в WK IV в составе штаба, 1-й и 4-й (парковой) рот и и дислоцировался в России в составе 7-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 7-й крепостной инженерный батальон.


30.09.1943


батальон получил новую 2-ю и 3-ю роты.


31.05.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 7-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


8-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 8).

8-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 8).


22.05. 1942


Сформирован в составе штаба и 4-х рот в WK VI из 77-го, 88-го, 89-го, 242-го крепостных строительных батальонов.

Батальон дислоцировался на Балканах в группе армий Е в составе 8-го крепостного инженерного штаба.


02.1943


Действовал в составе 8-го крепостного инженерного штаба при коменданте крепости Крит.


19.08.1943


Переименован в 8-й крепостной инженерный батальон.


28.03.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 8-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


9-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 9).

9-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 9).


01.07.1942


Сформирован во Франции в составе штаба и 4-х рот из 82-го крепостного строительного батальона.

Батальон действовал во Франции в составе 9-го крепостного инженерного штаба при XIX-м командире инженеров крепости.


19.08.1943


Переименован в 9-й крепостной инженерный батальон.


05.1944


штаб батальона и 4-я рота расформированы, роты переданы в состав 9-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


10-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 10).

10-й крепостной инженерный батальон (FestungsPionier-Bataillon 10).


01.09.1942


Сформирован в Норвегии в составе штаба и 1-й, 2-й и 4-х рот из 1-й роты 60-го крепостного строительного батальона в качестве 1-й роты и 3-й роты 19-го крепостного строительного батальона в качестве 2-й роты, затем включена 4-я (парковая) рота. Батальон переброшен в Финляндию в состав 10-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 10-й крепостной инженерный батальон.


1943


Переименован в 22-й крепостной инженерный батальон, а (старый) 22-й крепостной инженерный батальон переименован в (новый) 10-й крепостной инженерный батальон.Новый батальон остался в составе 10-го крепостного инженерного штаба.


07.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 10-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


11-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 11).

11-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionler-Bataillon 11).


01.07.1942


Сформирован во Франции в составе штаба и 4-х рот путем переименования 89-го крепостного строительного батальона.Батальон дислоцировался во Франции в Нормандии в составе 11-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 11-й крепостной инженерный батальон.


07.1944


Штаб батальона расформирован роты переданы в состав 11-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


12-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 12).

12-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 12).


01.07.1942


Сформирован во Франции в составе штаба и 4-х рот путем переименования 88-го крепостного строительного батальона и дислоцировался во Франции.


1943


использовался в Нидерландах и в составе 12-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 12-й крепостной инженерный батальон.


07.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 12-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


13-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 13).

13-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 13).


05.05.1942


Сформирован при Главнокомандующем Запад в составе 4-х рот и в подчинении 13-го крепостного инженерного штаба и развернут на Атлантическом побережье.


19.08.1943


Переименован в 13-й крепостной инженерный батальон.


07.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 13-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


14-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 14).

14-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 14).


01.07.1942


Сформирован во Франции в составе штаба и 4-х рот.

Штаб, 2-я,3-я и 4-я роты сформированы из штаба, 2-й и 3-й рот 40-го крепостного строительства батальона, 1-я рота сформирована из 2-й роты 61-го крепостного строительного батальона.

Батальон дислоцировался на севере Франции в 7-й армии в составе 14 крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 14-й крепостной инженерный батальон.


07.1944


батальон расформирован, штаб напавлен на формирование II-го секционного штаба (Abschnittsstab) 14-го крепостного инженерного штаба, роты переданы в состав 14-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


15-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 15).

15-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 15).


01.07.1942


Сформирован на Западе Инспекцией сухопутных укреплений Запад в составе 4-х рот и дислоциовался в Нидерландах в составе 19-го крепостного инженерного штаба.


1943


Переименован в 15-й крепостной инженерный батальон.


07.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 15-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


16-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 16).


05.05.1942


Сформирован на юге России Инспекцией восточных укреплений в составе 4-х рот (3-я рота 157-го крепостного строительного батальона стала 1-й ротой) и дислоцировался на юге России в составе 16-го крепостного инженерного штаба.


01.1943


уничтожен в Сталинграде.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


17-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 17).

17-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 17).


01.07.1942


Сформирован на Западе в составе 4-х рот при XIX-м командире инженеров крепости из 220-го крепостного строительного батальона и дислоцировался на французском атлантическом побережье в составе 17-го крепостного инженерного штаба 7-й армии.


19.08.1943


Переименован в 17-й крепостной инженерный батальон.


07.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 17-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


18-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 18).

18-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 18).


01.01.1943


Сформирован в Норвегии при XV командире инженеров крепости в составе 4-х рот из штаба, 2-й, 3-й, 7-й роты 60-го крепостного строительного батальона и 2-й роты 424-го крепостного строительного батальона.

Батальон дислоцировался на севере Норвегии в подчинении 18-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 18-й крепостной инженерный батальон.


07.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 18-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


19-й строительный батальон (Bau-Bataillon 19).

19-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 19).

19а-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 19а).

19-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 19).


26.08.1939


Сформирован в Мерзвизе в WК III в ходе мобилизации из 80-й группы имперской службы труда (RAD) (Финстервальде) и дислоцировался на юге Польши в составе 14-й армии.


09.10.1939


Переименован в 19-й строительный батальон Вермахта.


17.11.1939


переименован в 19-й крепостной строительный батальон и дислоцировался на линии Зигфрида в районе Трира в WК XII


12.03.1940


В подчинении начальника имперской службы труда


04.08.1940


дислоцировался в районе Амьена на севере Франции.


01.08.1941


переброшен в Норвегию, где был распределен от Киркенеса до Кристиансанда. Штаб действовал в Арендале в составе 26-го крепостного инженерного штаба.


01.01.1943


Расформирован, части распределены между 4-м (штаб и 1-я рота) и 26-м (2-я рота) крепостными строительными батальонами, 3-я рота стала 2-й ротой 10-го крепостного батальона, 4-я рота (геологическая) рота стала отдельной.


01.07.1942


вновь сформирован во Франции в составе 4-х рот как 19-а крепостной строительный батальон, путем переименования 152-го крепостного строительного батальона.

Батальон переброшен в Италию в состав 19-й крепостной инженерный штаб.


31.12.1942


Переименован в 19-й крепостной строительный батальон.


19.08.1943


Переименован в 19-й крепостной инженерный батальон.


07.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 19-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WKIII


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


20-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 20).

20-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 20).


01.12.1942


Сформирован в Норвегии в составе штаба и 3-х рот из штаба и части 5-й роты 160-го крепостного строительного батальона и дислоцировался в Норвегии в подчинении 20-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 20-й крепостной инженерный батальон.


01.03.1944


батальон усилен до 4-х рот за счет включения 3-й роты 424-го инженерно-строительного батальона.


10.05.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 20-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


21-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 21).

21-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 21).


01.07.1942


Сформирован во Франции путем переименования 77-го крепостного сроительного батальона, в составе штаба и 4-х рот и использовался во Франции и подчинен 21 крепостному инженерному штабу


19.08.1943


Переименован в 21-й крепостной инженерный батальон.


06.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 21-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


22-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 22).

22-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 22).


01.12.1942


Сформирован в Норвегии в составе штаба и 3-х рот из 2-й, 3-й и части 5-й роты 160-го крепостного сроительного батальона и использовался в Финляндии в составе 22-го крепостного инженерного штаба при XVI-м командире инженеров крепости.


19.08.1943


Переименован в 22-й крепостной инженерный батальон.


1943


в Финляндии переименован в (новый) 10-й крепостной инженерный батальон, а (старый) 10-й крепостной инженерный батальон переименован в (новый) 22-й крепостной инженерный батальон. Новый батальон остался в составе 22-го крепостного инженерного штаба.


01.03.1944


батальон получил 3-ю роту в результате переименования 4-й роты из 424-го строительно-инженерного батальона.


06.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 22-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


23-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 23).

23-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 23).


17.02.1942


Сформирован в WK XII в составе штаба и 5 рот и переброшен в Норвегию в подчинении 23-го крепостного инженерного штаба. Затем 4-я рота стала отдельной, а 5-я рота переименована в 4-ю роту..


19.08.1943


Переименован в 23-й крепостной инженерный батальон.


01.03.1944


усилен до 4-х рот за счет включения 3-й роты из 424-го инженерно-строительного батальона.


01.05.1944


батальон расформирован. Штаб сформировал II-ю секционную группу(Abschnittsgruppe) 23-го крепостного инженерного штаба, роты переданы в состав 23-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


24-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 24).

24-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 24).


05.05.1942


Сформирован на востоке Рейха в составе штаба и 2-х рот в инспекции восточных укреплений из 1-й роты (в качестве 1-й роты) 157-го крепостного строительного батальона и 1-й роты (в качестве 2-й роты) 40-го крепостного строительного батальона. Батальон развернут в Генерал-губернаторстве при 24-м крепостном инженерном штабе и в подчинении II-го командира инженеров крепости.


1943


Переброшен на юг Франции в 24-й крепостной инженерный штаб в подчинении I-го командира инженеров крепости.


13.06.1943


Сформирована 3-я рота из 3-й роты 4-го государствеггого строительного батальона.


19.08.1943


Переименован в 24-й крепостной инженерный батальон.


01.05.1944


Штаб батальона расформирован, роты в подчинении 24-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


25-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 25).

25-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 25).


16.05.1942


Сформирован на востоке Рейха в составе штаба и 2-х рот в крепостной инженерной инспекцией в Кенигсберге из 3-й роты 314-го крепостного строительного батальона (в качестве штаба и 1-й рота) и 7-й роты 160-го крепостного строительного батальона (вкачестве 4-й роты) Батальон дислоцировался на севере России в составе 25 крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 25-й крепостной инженерный батальон.


25.09.1943


в батальон поступили новые 2-ю и 3-ю роты сформированные в WK XIII и WK XVII.


05.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 25-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


26-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 26)

26-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 26)


01.01.1943


Сормирован в Норвегии в составе штаба и 3-х рот (1-й, 2-й, 4-й) в инспекции сухопутных укреплений Север из 4-й и 6-й рот 19-го крепостного инженерного батальона. Батальон действовал в Норвегии в составе 26-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


в Норвегии переименован в 26-й крепостной инженерный батальон.


15.04.1944


в батальон поступила 3-я рота из 424-го инженерного строительного батальона.


05.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 26-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


27-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 27).

27-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 27).


07.06.1942


сформирован в сотаве штаба и 3-х рот путем переформирования 242-го крепостного строительного батальона. Батальон действовал на севере Франции в составе 27-го крепостного инженерного штаба при XVIII-м командире инженеров крепости.


19.08.1943


Переименован в 27-й крепостной инженерный батальон.


1944


дислоцировался на севере Франции в составе 15-й армии.


05.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 27-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


28-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 28).

28-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 28).


01.07.1942


сформирован во Франции в составе штаба и 3-х рот. Действовал на севере Франции в составе 28- го крепостного инженерного штаба при XIX-м командире инженеров крепости.


19.08.1943


Переименован в 28-й крепостной инженерный батальон.


1944


Действовал в составе 7-й армии на севере Франции.


05.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 28-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


29-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 29).

29-й крепостной инженерный батальон (Fcstungs-Pionier-Bataillon 29).


01.05.1942


сформирован в Галичине в составе штаба и 4-х рот в инспекции восточных укреплений из части 157-го крепостного строительного батальона, 8-й роты крепостного инженерного парка и 6-й колонны 314-го крепостного строительного батальона. Батальон развернут в центре России в составе 29-го крепостного инженерного штаба при II-м командире инженеров крепости.


19.08.1943


Переименован в 29-й крепостной инженерный батальон.


26.04.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 33-го крепостного инженерного штаба а не 29-го.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


30-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 30).

30-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 30).


01.07.1942


сформирован при Главнокомандующем Запад в составе штаба и 4-х рот из частей 149-го крепостного строительного батальона и развернут в центре России в составе 30-го крепостного инженерного штаба.


19.08.1943


Переименован в 30-й крепостной инженерный батальон и переброшен на Запад в состав II-го командира инженеров крепости.


05.1944


Штаб батальона расформирован, роты переданы в состав 30-го крепостного инженерного штаба.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс WK XII


31-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 31).

31-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 31).


20.06.1942


сформирован при Главнокомандующем Запад в составе штаба и 4-х рот из частей 40-го, 82-го, 89-го, 149-го, 152-го крепостных строительных батальонов. Действовал в Ортрупе в Даниив составе 31-го крепостного инженерного штаба и в подчинении XVII-го командира инженеров крепости.


19.08.1943


Переименован в 31-й крепостной инженерный батальон.


11.1944


батальон расформирован, роты переданы в состав 4-го крепостного инженерного штаба, а не 31-го, который был переведен из Норвегии в Верхний Рейн.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


8-й строительный батальон (8. Bau-Bataillon).

8-й строительный батальон (Bau-Bataillon 8).

8-й инженерно-строительный батальон (Bau-Pionier-Bataillon 8).

33-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 33).


26.08.1939


Сформирован в WК II в ходе мобилизации из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на севере Польши в 4-й армии


05.12.1939


Переформирован в 8-й строительный батальон Вермахта.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе 6-й армии.


15.02.1942


Дислоцировался во Франциив подчинении XIX-го командира инженеров крепости


15.01.1943


Переброшен на Балканы в подчинении II-го командира инженеров крепости.


19.08.1943


Переименован в 8-й инженерно-строительный батальон.


03.03.1944


Лкйствовал на Востоке в подчинении XIV-го командира инженеров крепости.


20.04.1944


батальон должен был быть переименован в 33-й крепостной инженерный батальон, однако батальона не судесствовало, так как он находился в подчинении 29-го крепостного инженерного штаба и заменял 29-й крепостной инженерный батальон, который был передан в 33-й крепостной инженерный штаб. при 29-м крепостном инженерном штабе


40-й строительный батальон (Bau-Bataillon 40).

40-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 40).


26.08.1939


Сформирован в WК V в ходе мобилизации из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе.


15.12.1939


В Раштатте переименован в 40-й крепостной строительный батальон и расширен до 7 рот.


1941


Дислоцирвался на севере Франции в составе 7-й армии.


01.07.1942


расформирован на севере Франции. Штаб, 2-я и 3-я рота направлены на формирование штаба, 2-й, 3-й и 4-й рот 14-го крепостного строительного батальона, 1-я рота стала 2-й ротой 24-го крепостного батальона, 4-я рота стала 40-й геологической ротой


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд


10.06. 1940


15-й строительный запасной батальон


Ульм , WK V


1942


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд


51-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 51)


10.1944


сформирован в Ойскирхене в WK VI в составе 3-х рот путем переименования 1418-го крепостного пехотного батальона и дислоцировался в Эйфеле, в конце войны в районе Бад-Годесберга.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


52-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 52).


10.1944


сформирован в Крефельде, в WK VI в составе 3-х рот путем переименования 1420-го крепостного пехотного батальона. Батальон дислоцировался на Нижнем Рейне в районе Крефельда, а в конце войны в Эссене-Вердере.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


53-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 53).


10.1944


сформирован в WK XII в составе 3-х рот путем переименования 1427-го крепостного пехотного батальона. Батальон дислоцировался в Дутинхеме в Нидерландах.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


54-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 54).


10.1944


сформирован в WK IX в составе 3-х рот путем переименования 1430-го крепостного пехотного батальона. Батальон и дислоцировался у Мюльхаузена на Верхнем Рейне.


08.05.1945


на Верхнем Рейне переименован в 716-й инженерный батальон 716-й пехотной дивизии.


55-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 55)


05.10.1944


сформирован в Дармштадте в WK XII в составе 4-х рот путем переименования 1422-го крепостного пехотного батальона. Батальон дислоцировался у Саррегеминеса в Саар-Пфальце.


Нач.11.44


переведен в Мец, где в ноябре был уничтожен.


56-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 56)


10.1944


сформирован в WK IX в составе 4-х рот путем переименования 1426-го крепостного пехотного батальона. Батальон дислоцировался в Сент-Ди в Лотарингии, затем в Кольмаре


Весна 45


действовал в Брайзахе.


08.05.1945


на Верхнем Рейне напрален на формирование 106-го инженерного батальона 106-й пехотной дивизии.


60-й строительный батальон (Bau-Bataillon 60).

60-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 60).


26.08.1939


Сформирован в WК V в ходе мобилизации из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе


15.12.1939


Переименован в 60-й крепостной строительный батальон в составе 7 рот и дислоцировался на Верхнем Рейне.


1940


переброшен в Норвегию.


01.01.1943


батальон расформирован в Норвегии, штаб, 2-я, 3-я и 7-я роты напавлены на формирование 18-го крепостного строительного батальона, 1-я рота стала 1-й ротой 10-го крепостного строительного батальона, 4-я рота стала 60-й геологической ротой.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд


10.06. 1940


15-й строительный запасной батальон


Ульм , WK V


01.04.1942


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд,WK V


61-й строительный батальон (Bau-Bataillon 61).

61-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 61).


26.08.1939


Сформирован в Оппене в Бадене в WК V в ходе мобилизации из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе .


15.12.1939


в Раштатте преобразован Командованием военного округа (WК) в 61-й крепостной строительный батальон Вермахта и расширен до 7 рот. Батальон дислоцировался на Западе на Верхнем Рейне.


06.1941


В компании против России дейстовал на юге России.


04.07.1942


Расформирован на юге России. Штаб, 1-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я роты напавлены на формирование 2-го крепостного строительного батальона, 2-я рота стала 1-й ротой 14-го крепостного строительного батальона, а 4-я рота - 61-й геологической ротой


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд


10.06. 1940


15-й строительный запасной батальон


Ульм , WK V


01.04.1942


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд,WK V


67-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 67)


Кон.1944


сформирован в Бригев WK VIII в составе 3-х рот путем переформирования 1426-го крепостного пехотного батальона. Батальон дислоцировался в крепостной дивизии Варшава.


01.1945


переброшен в Бриг.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


28-й строительный запасной батальон


77-й строительный батальон (Bau-Bataillon 77).

77-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 77).


26.08.1939


Сформирован в WK VI в ходе мобилизации из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе на Нижнем Рейне.


08.11.1939


Переименован в 77-й крепостной строительный батальон, расширен до 6 рот и дислоцировался на Западе.


05.1940


Участвовал в компании против Франции.


1941


дислоцировался в Вимерё в составе 21-го крепостного инженерного штаба.


01.07.1942


расформирован во Франции и напавлен на формирование 21-го крепостного строительного батальона, 4-я рота стала 77-й геологической ротой.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


82-й строительный батальон (Bau-Bataillon 82).

82-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 82).


26.08.1939


Сформирован в WK VI в ходе мобилизации из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе на Нижнем Рейне.


02.12.1939


Переименован в 82-й крепостной строительный батальон Вермахта и в составе 5 ротдействовал на Западе.


1940


Участвовал во французской компании, после действовал во Франции.


01.07.1942


расформирован во Франции и напавлен на формирование 9-го крепостного строительного батальона, 4-я рота стала 33-й геологической ротой.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Мюнстер, Арнсберг , WK VI.


88-й строительный батальон (Bau-Bataillon 88).

88-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 88).


26.08.1939


Сформирован в WK VI в ходе мобилизации из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в районе Эйфеля.


12.1939


Переименован в 88-й Крепостной строительный батальон Вермахта, расширен до 5 рот и действовал на Западе.


05.1940


После французской кампании дислоцировался во Франции.


01.07.1942


расформирован во Франции и напавлена на формирование 12-го крепостного строительного батальона, 4-я рота стала 88-й геологической ротой.


Запасная часть (Ersatztruppenteil)


Bau-Ersatz-Bataillon 6 Мюнстер , Арнсберг , WK VI


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Мюнстер, Арнсберг , WK VI.


89-й строительный батальон (Bau-Bataillon 89).

89-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 89).


26.08.1939


Сформирован в Кельне в WK VI в ходе мобилизации из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в районе Эйфеля.


05.11.1939


Переименован в 89-й Крепостной строительный батальон Вермахта, расширен до 5 рот и действовал на Западе ,позжерасширен до 7 рот.


05.1940


После французской кампании дислоцировался во Франции.


01.07.1942


расформирован во Франции и напавлен на формирование 11-го крепостного строительного батальона, 4-я рота стала 89-й геологической ротой.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Мюнстер, Арнсберг , WK VI.


149-й строительный батальон (Bau-Bataillon 149).

149-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 149).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK XII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в составе 1-й армии.


16.11.1939


Переименован в 149-й Крепостной строительный батальон Вермахта, расширен до 7 рот и действовал на Западе.


05.1940


В кампании против Франции действовал в составе ХХХ-го армейского корпуса в 7-й армии. После французской кампании дислоцировался во Франции.


07.05.1942


7-я рота распределена между 6-м (как 4-я рота) и 16-м крепостными строительными батальонами


01.07.1942


расформирован во Франции и напавлен на формирование 30-го крепостного строительного батальона, 4-я рота стала 149-й геологической ротой.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


152-й строительный батальон (Bau-Bataillon 152).

152-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 152).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK XII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в Саарпфальце в составе 1-й армии.


13.12.1939


Переименован в 152-й Крепостной строительный батальон Вермахта, расширен до 7 рот и действовал на Западе.


05.1940


После французской кампании дислоцировался во Франции.


Сер.1941


1-я рота пееименована в 3-ю роту разминирования z.b.V. для этого была создана новая 1-я рота.


10.05.1942


7-я рота была распределена между 4-ми ротами 3-го и 24-го крепостных строительныхбатальонов.


01.07.1942


расформирован во Франции и напавлен на формирование 19-го крепостного строительного батальона, 4-я рота стала 152-й геологической ротой


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Бад-Швальбах, Майнц, Вормс, WK XII


157-й строительный батальон (Bau-Bataillon 157).

157-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 157).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации под Дармштадтом в WK XII из 2.,3./254-го дивизиона Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в Саарпфальце в составе 1-й армии.


01.12.1939


Переименован в 157-й Крепостной строительный батальон Вермахта, расширен до 7 рот и действовал на Западе .


05.1940


В кампании против Франции развернут в 7-й армии, после французской кампании дислоцировался во Франции.


1941


переброшен на Восток.


лето 1941


1-я рота пееименована в 4-ю роту разминирования z.b.V., для этого была создана новая 1-я рота.


06.1941


В кампании против России действовал вГалиции.


01.05.1942


Батальон расформирован в Лемберге. Штаб батальона направлен на формирование штаба 6-го крепостного строительного батальона, 1-я рота стала 1-й ротой 24-го крепостного строительного батальона, 2-я рота стала 1-й ротой 6-го крепостного строительного батальона, 3-я рота стала 1-й ротой 16-го крепостного строительного батальона, 4-я рота стала 157-й геологической ротой.

7-я рота сформировала 525 крепостной инженерный парк,колонна сформировала транспортную часть 24-го крепостного строительного батальона, а 7-я техническая рота вошла в состав 29-го крепостного строительного батальона.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Бад-Швальбах, Вормс , WK XII


160-й строительный батальон (Bau-Bataillon 160).

160-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 160).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK XII из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе в Саарпфальце в составе 1-й армии.


18.12.1939


Переименован в 160-й Крепостной строительный батальон Вермахта, расширен до 7 рот и действовал на Западе.

Позже батальон переброшен в Норвегию.


Осень 1940


батальон расширен до 8 рот. Для этого была сформирована рота из 152-го участка пограничной охраны.


16.05.1941


1-я рота переформирована в 1-ю и 2-ю роты разминирования и для этого создана новая 1-я рота.

8-я Deich-рота (с 1941 г.) переформирована в 5-ю роту разминирования .


17.05.1941


7-я рота сформировала четвертые роты в 1-м, 5-м и 25-м крепостных строительных батальонов.


1942


4-я геологическая рота переименована в 160-ю геологическую роту.


01.12.1942


в Норвегии батальон расформирован. Штаб батальона и часть 5-й роты сформировали штаб и часть 20-го крепостного инженерный батальона, а 2-я, 3-я и часть 5-й рот сформировали роты 22-го крепостного батальона.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


220-й строительный батальон (Bau-Bataillon 220).

220-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 220).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK IX из частей Имперской службы труда (RAD).

220-й спортивный дивизион (группа 220) из Корбаха использовался для создания 1-й роты и дислоцировался на Западе в Нижнем Рейне. 1-я рота использовался в Веце на границе с Голландией при строительстве укреплений.


04.01.1940


Переименован в 220-й крепостной строительный батальон Вермахта, расширен до 7 рот и действовал на Западе.


01.07.1942


Батальон расформирован на Западе и напавлен на формирование 17-го крепостного строительного батальона. В 28-й крепостной строительный батальон передано 372 солдат, 4-я рота стала 220-й геологической ротой.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца, WKIX


01.06. 1941


8-й строительный запасной батальон


Страсбург


04.04.1942


28-й строительный запасной батальон


Мец , WK VIII


242-й строительный батальон (Bau-Bataillon 242).

242-й Крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 242).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK XI из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался на Западе на Нижнем Рейне.


10.11.1939


Переименован в 242-й крепостной строительный батальон Вермахта в составе 6 рот и дислоцировался на Западе.


1941


Батальон дислоцировался в районе Вимере-Гранвиль в составе крепостного строительного штаба Берег Ла-Манша в Вимерё, который подчинялся Командующему флотом побережья Ла-Манша.


27.06.1942


Расформирован на Западе и напавлен на формирование . 27-го крепостного строительного батальона, 4-я рота стала 242-й геологической ротой.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


11-й строительный запасной батальон


Дессау-Рослау, Цербст, WK XI


305-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon (G) 305).

305-йкрепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 305).


01.01.1940


Сформирован в WK V путем объединения 1-9-го инженерно-пограничных взводов и инженерных офицеров (Sp.) Карлсруэ.


07.02.1940


Переименован в 305-й крепостной инженерный батальон и в составе 3-х рот подчинялся крепостным войскам на Верхнем Рейне.


15.12.1940


Рота батальона направлена на формирование 101-го инженерного батальона.


02.01.1941


Батальон расформирован


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Ульм , WK V


306-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon (G) 306).

306-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bll. 306).


01.01.1940


Сформирован в WK V путем объединения 10-18-го инженерно-пограничных взводов и инженерных офицеров (Sp.) Оффенбурга.


07.02.1940


Переименован в 306-й крепостной инженерный батальон и в составе 3-х рот.подчинялся крепостным войскам на Верхнем Рейне


21.12.1940


Рота батальона направлена на формирование 3-й роты 323-го инженерного батальона.


07.01.1941


Батальон расформирован.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Ульм , WK V


307-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon (G) 307).

307-й крепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 307).


01.01.1940


Сформирован в WK V в составе 3-х рот путем объединения 19-27-го инженерно-пограничных взводов и инженерных офицеров (Sp.) Фрайбурга и Мюльхайма.


07.02.1940


Переименован в 307-й крепостной инженерный батальон в составе 3-х рот и подчинялся крепостным войскам на Верхнем Рейне.


19.12.1940


Рота батальона направлена на переформирование.


07.01.1941


Батальон расформирован.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Ульм , WK V


308-йкрепостной инженерный батальон (Festungs-Pionier-Bataillon 308).


19.04. 1940


Сформирован в WK V из частей 305-го, 306-го, 307-го крепостных инженерных батальонов, а именно из 3-й роты 307-го крепостного инженерного батальона и рекрутских рот 306-го и 307-го полков. Батальон сформирован в составе 3-х рот и дислоцировался на Верхнем Рейне.


20.12.1940


Рота батальона направлена на формирование 3-й роты 305-го инженерного батальона.


07.01.1941


Батальон расформирован.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Ульм , WK V


314-й строительный батальон (Bau-Bataillon 314).

314-й крепостной строительный батальон (Festungs-Bau-Bataillon 314).


26.08.1939


Сформирован в ходе мобилизации в WK I из частей Имперской службы труда (RAD) и дислоцировался в Восточной Пруссии.


01.09.1939


Переименован в 314-й крепостной строительный батальон и в составе 4-х рот действовал на Востоке.


14.05.1942


На Востоке батальон расформирован. Часть штаба и 2-я рота переданы в 1-й крепостной строительный батальон, 3-я рота - в 25-й крепостной строительный батальон, 4-я рота - в 3-й крепостной строительный батальон, остальная часть штаба и 1-я рота - в 5-й крепостной строительный батальон.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й строительный запасной батальон


Торн , WK I


4. Командование по демонтажу укреплений (Festungs-Ruckbau-Kommando).

Рабочий штаб (крепость) крепостной инспекции (Arbeitsstab (Fest) der Festungs-Inspektion).

I-е Командование по демонтажу крепостных укреплений (Festungs-Ruckbau-Kdo. I).


08.05.1939


Штаб сформирован при главном Командовании сухопутной армии и отвечал за демонтаж чешских укреплений.


22.07.1940


штаб в Праге переименован в I-ю команду демонтажа крепостных укреплений.


16.09.1943


Штаб расформирован.


5.штабы по демонтажу крепостных укреплений (Festungs-Ruckbau-Stabe).

1-й штаб по демонтажу крепостных укреплений (Festungs-Ruckbau-stab 1)


12. 09.1940


Сформирован в Брюсселе из VIII-го штаба по демонтажу укреплений в составе I/1-го, II/1-го и III/1-го секционных групп по демонтажу крепостных укреплений (Festungs-Ruckbau-Abschnittsgruppen).

В задачи штаб входил демонтах укреплений на Западе. Для этого в его состав включена инспекция западных укреплений.


14.09.1940


II./1-я секционная группа напавлена на формирование 2-го штаба по демонтажу крепостных укреплений.


07.06.1941


Сформирована IV./1-я секционная группа по демонтажу крепостных укреплений.


26. 06.1941


В штаб напавлены 1-я и 2-я крепостные конвойные роты из 158-го строительного батальона.


19.07.1942


Вновь подчинена II./1-й секционная группа.


20.10.1943


Расформированы II./l-я и III./l-я секционная группа, которые отправлены в 3-й строительный запасной батальон в Кресты.


04.11.1943


1-я и 2-я крепостные караульные рот включены в состав 529-го крепостого инженерного парка.


04.01. 1944


штаб расформирован. Штаб, I./1-я и IV./1-я секуционные группы напавлены в подчинении Главнокомандующего Запад, а так же на укомплектование 6-го крепостного штаба снабжения.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


28-й строительный запасной батальон


Мец , WK VIII


штаб по демонтажу Голландия (Ruckbaustab Holland).

2-й штаб по демонтажу крепостных укреплений (Festungs-Ruckbaustab2).


01.10.1940


Сформирован для демонтажа укреплений в Голландии.


05.03.1941


Переименоан во 2-й штаб по демонтажу крепостных укреплений и действовал в составе инспектора западных укреплений.


31.07.1942


штаб расформирован и использовался для формирования крепостного штаба снабжения в России.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Амберг, WK VI


6.крепостные инженерые трофейные штабы(Festungs-Pionier-Beutestab).

1-й крепостной инженернй трофейный штаб (Festungs-Pionier-Beutestab 1)ю


15.10.1941


Сформирован в WK II и развернут в составе 1-го высшего штаба по снабжению техническим имуществом группы армий Север.


лето1943


штаб расформирован


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


2-й крепостной инженерный трофейный штаб (Festungs-Pionier-Beutestab 2)


27.09.1941


Сформирован в WK III и развернут в составе 2-го высшего штаба по снабжению техническим имуществом группы армий Центр.


01.07.1942


Переброшен в Варшаву в Генерал-губернаторство в подчинение I-го Командования по демонтажу укреплений.


Лето 1943


штаб расформирован.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


3-й крепостной инженерный трофейный штаб (Pionier-Beutestab 3).


10.1941


Сформирован в WK XVII и развернут в составе 3-го высшего штаба по снабжению техническим имуществом группы армий Юг


Лето 1943


штаб расформирован.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


17-й строительный запасной батальон


4-й крепостной инженерный трофейный штаб (Festungs-Pionier-Beutestab 4).


03.1942


Сформирован в WK XI и первоначально штаб использовался в WK I.


Лето 1943


штаб расформирован


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й строительный запасной батальон


5-й крепостной инженерный трофейный штаб (Festungs-Pionier-Beutestab 5).


12.03.1942


Сформирован в WK II. Батальон дислоцировался в Кенигсберге в WK I в подчинении 1-го командира инженеров крепости.


05.05.1942


Переброшен в Варшаву в Генерал-губернаторство в подчинение I-го Командования по демонтажу укреплений.


Лето 1943


штаб расформирован.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве WK II


7.инженерные заградительные штабы (Pionier-Sperrstab).

1-й инженерный заградительный штаб (Pionier-Sperrstab 1).


Лето 1940


Сформирован на Западе и в 1940 расформирован.


2-й инженерный заградительный штаб (PionierSperrstab 2).


Лето 1940


Сформирован на Западе и в 1940 расформирован.


3-й инженерный заградительный штаб (Pionier-Sperrstab 3).


Лето 1940


Сформирован на Западе


Зима 40/41


штаб расформирован.


4-й инженерный заградительный штаб (Pionier-Sperrstab 4).


Лето 1940


Сформирован на Западе


Зима 40/41


штаб расформирован.


951-й инженерный заградительный штаб (Pionier-Sperrstab z. b.V. 951).


Нач.1945


Сформирован в WK II и развернут в 9-й армии на Висле, позже на Одере. В конце войны штаб дислоцировался в Старгарде в Померании в WK II.


952-й инженерный заградительный штабPionier-Sperrstab z.b.V. 952).


Нач.1945


Сформирован в WK III и развернут в 9-й армии на Висле. В конце войны штаб переброшен в Померанию в WK II в состав 15-й дивизии СС.


953-й инженерный заградительный штаб (Pionier-Sperrstab z. b.V. 953).


Нач.1945


Сформирован в WK III и развернут в 9-й армии на Висле. В конце войны дислоцировался на Одере в составе 391-й пехотной дивизии


954-й инженерный заградительный штаб (Pionier-Sperrstab z. b.V. 954).


26.01.1945


Сформирован в WK IV в Ризе и развернут в группе армий А на Висле, а в конце войны - в 4-й танковой армии в Лужице.


955-й заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillon 955).


03.1945


Сформирован в составе 3-х рот и развернут в Запасной армии.


956-й заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillon 956).


03.1945


Сформирован в составе 4-х рот и развернут в Запасной армии.


8.заградительные батальоны(Sperr-Bataillone):

2-й заградительный батальон (Sperr-Bataillon 2).

2-й инженерный заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillone 2).


26.08.1939


Сформирован в составе 4-х рот в качестве руководителя обучения в Вольденберге во 2-м пограничном участке (Grenzwachtabschnitt 2) и развернут в Дойч-Кроне в составе Командования 2-го погран.участка (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando. 2).


Осень1939


Расформирован.


1945


Вновь сформирован как 2-й инженерный заградительный батальон.


12-й заградительный батальон (Sperr-Bataillon 12)


26.08.1939


Сформирован в составе 3-х рот в качестве руководителя подоготовки Дойч-Крона и развернут в составе Командования 2-го погран.участка (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando. 2) в Дойч-Кроне.


1939


расформирован


22-й заградительный батальон (Sperr-Bataillon 22)


26.08.1939


Сформирован в составе 3-х рот в качестве руководителя подоготовки Дойч-Крона 2 и развернут в составе Командования 2-го погран.участка (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando. 2) в Дойч-Кроне.


1939


Расформирован.


32-й заградительный батальон (Sperr-Bataillon 32)


26.08.1939


Сформирован в составе 5 рот в качестве руководителя подоготовки Нойштетина и развернут в составе Командования 1-го погран.участка (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando. 1).


Нач.1940


Расформирован.


42-й заградительный батальон (Sperr-Bataillon 42).


26.08.1939


Сформирован в составе 5 рот в качестве руководителя подоготовки Столпа в WK II и развернут в составе Командования 1-го погран.участка (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando. 1).


Нач.1940


Расформирован.


52-й заградительный батальон (Sperr-Bataillon 52).


26.08.1939


Сформирован в составе 4-х рот в качестве руководителя подоготовки Дойч-Крона 3 в составе Командования 2-го погран.участка (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando. 2) в Дойч-Кроне.


1939


Расформирован.


9.Батальоны разминирования (Minensuch- Bataillon z.b.V.).

Батальон разминирования (Minensuch-Bataillon z.b.V.).

758-й армейский инженерный батальон (Heeres- Pionier-Bataillon 758).


Зима 42/43


Сформирован в составе 2-х рот из 1-й роты 160-го крепостного батальона и входил в состав Запасной армии


12.1943


Перешел в подчинение Командующего в Эйфеле и Саарпфатц.


14.12.1944


переименован в 758-й армейский инженерный батальон и в составе 2-х рот дислоцировался в Нидерландах..


3-й батальон разминирования (Minensuch-Bataillon z.b.V. 3).


1943


Сформирован из 3-й роты разминирования z.b.V., ранее сформированной в середине 1941 г. из 1-й роты 152-го строительного батальона.


1945


Батальон действовал в Саарбрюккене в WK XII.


10.III-я пограничная заградительная рота (Grenzwacht-Sperr-Kompanie III(I-II)).


23.06.1939


Сформирована в Кюстрине в WK III для 3-го, 13-го и 23-го участов погранохраны (Grenzwachtabschnitte) в составе Командования 12-го пограничного участка (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando).


1939


Расформирован.


11.Заградительные инженерные батальоны WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon VIII).

Заградительный инженерный батальон WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon VIII)


25.08.1939


Сформированы в WK VIII в составе Командования 3-го, 13-го и 14-го пограничных участков (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando).


1-й заградительный инженерный батальон WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 1./VIII).


25.08.1939


Сформирован в составе 3-х рот в 58-м пограничном полку Ратибор.


01.06.1940


В Нейссе переименован в 662-й инженерный батальон.


2-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 2 ./VIII)


25.08.1939


Сформирован в составе 4-х рот в 68-м пограничном полку Гляйвица.


12.1939


Расформирован.


3-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 3 ./VIII)


25.08.1939


Сформирован в составе 7 рот в 78-м пограничном полку Оппельна.


15.01.1940


Расформирован.


4-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 4 ./VIII)


25.08.1939


Сформирован в составе 4-х рот, 4-я рота - в 88-м пограничном участке Олешнице .


06.09.1939


Расформирован.


5-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 5 ./VIII)


06.09.1938


Сформироан в 88-м пограничном участке Олешнице .


06.09.1939


Расформирован.


6-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 6 ./VIII)


25.08.1939


Сформироан в составе 1-й роты в 88-й пограничном участке Олешнице .


06.08.1939


Расформирован.


7-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 7 ./VIII).


25.08.1939


Сформирован в составе штаба, 1-й, 2-й и 4-й роты в 108-м пограничном участке Гухрау.


06.09.1939


Расформирован.


8-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 8 ./VIII).


25.08.1939


Сформирован в составе штаба, 2-й и 3-й роты в 118-м пограничном участке Фрауштадт.


06.09.1939


Расформирован.


9-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 9 ./VIII).


25.08.1939


Сформирован в составе 1-й и 2-й рот в 108-м пограничном участке Гухрау.


06.09.1939


Расформирован.


10-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 10 ./VIII).


25.08.1939


Сформирован в составе 4-х рот: 1-я и 2-я роты в 108-м пограничном участке Гухрау, 3-я и 4-я роты в 118-м пограничном участке Фрауштадт.


06.09.1939


Расформирован.


11-й заградительный инженерный батальон в WK VIII (Sperr-Pionier-Bataillon 11./VIII).


25.08.1939


Сформирован в составе 3-х рот в 148-м позиционном участке Фрейштат.


06.09.1939


заградительный инженерные батальоны расформированы и разделены на швейцарский инженерный батальон и инженерно-строительный батальон Сфейнхаузена, далее они объеденены в 181-й инженерный батальон.


2.структура батальона:


I-III-й заградительные батальоны Командования 3-го погран.участка в Опельне сформированные из 1-3-го заградительных инженерных батальоов WK VIII.

(Sperr-Bataillon I-III/ Grenzschutz-Abschnittkommando. 3 (Oppeln; Sperr-Pionier Bataillon 1-3./VIII), в составе 20 рот, (с 6-йпо 25-й).


I-III-й заградительные батальоны Командования 14-го погран.участка в Бреслау, сформированные из 4-6-го заградительных инженерных батальоов WK VIII)

(Sperr-Bataillon I-III/ Grenzschutz-Abschnittkommando. 14 Бреслау; Sperr-Pionier Bataillon 4-6/VIII), в составе 12 рот.


I-III-й заградительные батальоны Командования 13-го погран.участка в Глогау, сформированные из 7-11-го заградительных .инженерных батальонов WK VIII)

(Sperr-Bataillon I-III/ Grenzschutz-Abschnittkommando. 13 Глогау; Sperr-Pionier Bataillon 7-11/VIII) , в составе 16 рот.


12.инженерные заградительные батальоны (Pionier-Sperr-Bataillone).

901-й инженерный заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillon 901).


6.08.1944


Сформирован в группе армий Центр из 901-й инженерной заградительный роты, ранее сформированной 20.03.1943 г. Батальон в составе 3-х рот действовал в группе армий Центр, позже Север в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


911-й инженерный заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillon 911).


15.08.1944


Сформирован в WK III, в составе 3-х рот (1-я, 2-я роты сформированы из 513-го государственного инженерного батальона, 3-я рота -из 519-го государственного инженерного батальона). Действовал на Висле и Одере в составе 9-й армии группы армий Центр.


912-й инженерный заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillon 912).


15.08.1944


Сформирован в WK XI в составе 3-х рот (3-я рота сформирована из 523-го государственного инженерного батальона, WK XIII). Действовал в Силезии в составе группы армий А, далее Центр и Висла.


914-й инженерный заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillon 914).


15.08.1944


Сформирован в Ризе в WK IV с использованием 2./927-го государственного саперного батальона (WK XVII). Действовал в группе армий Висла, далее в 4-й танковойармии.


955-й инженерный заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillon 955)


03.1945


Сформирован в составе 3-х рот. Находился в армии резерва.


956-йинженерныйзаградительныйбатальон (Pionier-Sperr-Bataillon 956)


03.1945


Сформирован в составе 4-хрот. Находился в армии резерва.


959-й инженерный заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillon 959)


03.1945


Сформирован в составе 2-х рот. Находился в армии резерва.


966-й инженерный заградительный батальон (Pionier-Sperr-Bataillon 966)


03.1945


Сформирован в составе 2-х рот. Находился в армии резерва.


13.Инженерный батальон по расчистке ледяных заторов (Pionier-Eissperr-Bataillon).


02.1945


Сформирован в составе 4-х рот.


14.инженерные штабы особого назначения (Pionier- Sonderstab):

1-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 1).


15. 07.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для Генерал-губернаторства со штабом в Бабке.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


2-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 2).


15. 07.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для использования в Генерал-губернаторстве со штабом в Бохне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


3-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 3).


15. 07.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для использования в Генерал-губернаторстве со штабом в Тарнове.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


4-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 4).


15. 07.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для использования в Генерал-губернаторстве со штабом в Ченстохове.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


5-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 5).


15.07.1944


Сформирован в WK III, в Берлин-Карлсхорсте для использования в Генерал-губернаторстве со штабом в Ченстохове.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


6-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 6).


14.07.1944


сформирован в WK III, в Берлин-Карлсхорсте для использования в Генерал-губернаторстве.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


7-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 7).


13.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 2-го высшего инженерного Командования в группе армий Центр. Позже штаб размещен в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


8-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 8).


18.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 2-го высшего инженерного Командования в группе армий Центр. Позже штаб размещен в Граево и Инстербурге в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


9-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 9).


18.07.1944


сформирован в WK III, в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 2-го высшего инженерного Командования в группе армий Центр. Позже штаб размещен в Эбенроде и Инстербурге в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


10-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 10).


18.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 2-го высшего инженерного Командования в группе армий Центр. Позже штаб размещен в Инстербурге в Восточной Пруссии.


1945


штаб размещен в Торнев Западной Пруссии.


11-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 11).


28.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 102-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался в Лицманштадте в составе 9-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


12-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 12).


28.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 102-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался в составе 9-й армии.


1945


штаб переброшен в Кенигсберг в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


13-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 13).


30.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 102-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался в Лицманштадте в составе 9-й армии.


01.1945


Штаб дислоцировался вТомашове.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


14-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 14).


27.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для 101-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался в Стразбурге в WK XXI.


01.1945


штаб в Вартегау (западная Польша) был уничтожен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


15-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 15).


27.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для 101-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался в Вартегау в WK XXI.


01.1945


в Вартегау штаб уничтожен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


16-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 16).


27.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для XI-го высшего инженерного Командования и дислоцировался в Заторе в Верхней Силезии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


17-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 17).


27.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для XI-го высшего инженерного Командования и дислоцировался в Ополе в Верхней Силезии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


18-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 18).


27.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для 103-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался в Велуне в WK XXI.


01.1945


штаб в Вартегау (Велун), уничтожен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


19-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 19).


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для 103-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался Франкфурта-на-Одере в WK III, затем переброшен в Вартегау (Шерац) в WK XXI.


1945


штаб дислоцировался у Франкфурт-на-Одере в WK III.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


20-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 20).


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для 103-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался в Вартбрюккене в WK XXI.


01.1945


штаб в Вартегау (западная Польша) уничтожен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


21-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 21).


28.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для 103-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался в Хермансбаде близ Вайхзельштадта в WK XXI.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


22-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 22).


28.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для XIII-го высшего инженерного Командования и дислоцировался в WK ХХ в Западной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


23-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 23).


28.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для 76-го высшего начальника инженерной службы и дислоцировался в WK ХХ в Западной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


24-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 24).


28.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для XIII-го высшего инженерного Командования и дислоцировался в WK ХХ в Западной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


25-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 25).


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для использования в Генерал-губернаторстве.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


26-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 26).


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для использования в Генерал-губернаторстве.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


27-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 27).


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для использования в Генерал-губернаторстве. Штаб должне был дислоцироваться в Сломинках, однако, был размещен в крепости Оломоуц в протекторате Богемии и Моравии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


28-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 28).


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для использования в Генерал-губернаторстве и дислоцироваться в Радомско.


1945


Штаб использовался в Грулихе в Силезии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


29-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 29)


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорстеи дислоцироваться в Восточной Пруссии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


30-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 30).


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для комендатуры вермахта Кенигсберга и действовал в районе Лангвальде / Вормдитт.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


31-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 31).


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепости Кенигсберг.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


32-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 32).


31.07.1944


сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте.


1945


Штаб размещен в Дюрнкруте на Нижнем Дунае.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


62-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 62).


10.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в качестве штаба батальона для секционной группы XVIII-го командира инженеров крепости. Штаб использовался в Ассене в Нидерландах.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


63-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sondcrstab 63).


10.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в качестве штаба батальона для секционной группы XVIII-го командира инженеров крепости. Штаб использовался в Харене в Нидерландах.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


64-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 64)


10.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск в Австрии, местонахождение штаба неизвестно.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


65-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 65).


10.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск в Австрии и в подчинении 109-го высшего начальника инженернойслужбы z.b.V. в Оберпуллендорфе WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


66-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 66).


10.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как полковой штаб для IV-го командира инженеров крепости и использовался в Сааральбене в Саарпфальце.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


67-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 67)


10.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в качестве штаба батальона для секционной группы I-го командира инженеров крепости. Штаб дислоцировался в Вогезах у Финстигена. В конце войны размещен в WК V на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


68-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 68).


10.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте. Штаб сформирован как штаб батальона для секционной группы крепостных войск. Штаб размещен в WК V.

В конце войны дислоцировался в Мангейме-Фридрихсфельде.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


69-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 69).


10.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск и размещен в WK V на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


70-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 70).


09.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск и размещен в WK XXI в Вартегау.


1945


штаб размещен в Виттенберге на Эльбе в WK IV.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


71-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 71).


09.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск в Познани в WK XXI. Затем использовался в Костене в подчинении XII-го высшего инженерного Командования.


1945


штаб дислоцировался в Штеттине в WK II.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


72-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 72).


09.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск. Затем штаб дислоцировался в Вартегау в Словакии.


1945


Штаб размещен в Австрии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


73-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 73).


09.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 18-го высшего начальника инженерной службы, затем дислоцировался в группе армий Висла.


1945


Штаб размещен на Одере.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


74-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 74).


09.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 9-го высшего начальника инженерной службы z.b.V. и дислоцировался в Восточной Пруссии.


1945


В конце войны штаб развернут в Мельзаке (Пененжо) в WK I.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


75-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 75).


12.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск. В конце войны дислоцировался в Протекторате Богемия и Моравия. (Прага).


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


76-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 76).

76-й высший начальник инженерной службы (Hohere Pionierfuhrerz.b.V.76)


11.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск.


20.08.1944


Переименован в 76-го высшего начальника инженерной службы z.b.V. и дислоцировался в Грауденце в WK ХХ.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


77-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 77).


15.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как полковой штаб для крепостных войск. Затем в подчинеии XVIII-го командира инженеров крепости и дислоцировался в районе Зволле в Нидерландах.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


78-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 78).


15.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как полковой штаб для крепостных войск. Затем в подчинеии XIX-го командира инженеров крепости в Эйфеле, далее дислоцировался у Бонна в WK IV.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


79-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonder 79).


15.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как полковой штаб для крепостных войск Познани в WK XXI.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


102-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 102).


18.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как полковой штаб крепостных войск. Затем штаб размещен на позициях у Эмс, в подчинении 102-го высшего начальника инженерной службы. В конце войны штаб размещен у Ахауса в Вестфалии в WK VI.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


103-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 103).


18.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск. Затем размещен в Зютфене в Нидерландах в подчинении XVIII-го командира инженеров крепости.


03.1945


штаб размещен в Штеттине в WK II


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


104-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 104).


18.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск и дислоцировался в Меце.


18.09.1944


Штаб размещен в Айзенштадте в WК XVII в подчинении 109-го высшего начальника инженерной службы. В конце войны штаб размещен в Никольсбурге в WК XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


105-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 105)


18.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск и дислоцировался в Креммене под Берлином в подчинении 1-го высшего начальниака государственной инженерно-строительной службы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


106-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 106).


18.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск и дислоцировался в Дойч Кроне WK II в подчинении 2-го высшего начальника государственной инженерно-строительной службы в Гамбурге.


1945


штаб размещен в Силлейне в Словакии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


107-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 107).


26.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск и дислоцировался в Померании в WK II.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


108-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 108).


26.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск и дислоцировался в Померании в WK II, поже дислоцировался в Бромберге в WK ХХ.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


109-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 109).


30.08.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте для крепостных войск и дислоцировался в Брно в протекторате Богемия и Моравия, позже штаб размещен в Праге.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


110-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 110).


06.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как полковой штаб для крепостных войск в WK XVIII. Затем штаб размещен в Штирии в составе 107-го высшего начальника инженерной службы, позже в Рохтише в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


111-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 111).

инженерныйштаб особого назначения Laibach (Pionier-Sonderstab Laibach).


06.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск в WK XVIII. Затем штаб размещен в Граце WК XVIII в подчинении 107-го высшего начальника инженерной службы. Позже штаб размещен в Лайбахе в WK XVIII в подчинении 108-го высшего начальника инженерной службы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


112-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 112)


14.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск в WK XVIII. Затем штаб размещен в Петтау в Штирии в подчинении 107-го высшего начальника инженерной службы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


113-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 113)


18.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск в WK XVII. Затем штаб размещен в охранной зоне Словакия в Вагнеуштадте в подчинении 110-го высшего начальника инженерной службы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


114-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 114).


18.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск в WK XVII. Затем штаб размещен в охранной зоне Словакия в Пухове на Вларапассе в подчинении 110-го высшего начальника инженерной службы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


115-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 115).


18.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск в WK XVII. Затем штаб размещен в охранной зоне Словакия в Силлейне в подчинении 110-го высшего начальника инженерной службы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


116-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 116).


18.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск в WK XVII. Затем штаб размещен в охранной зоне Словакия в Бёзинге в Малых Карпатах в подчинении 110-го высшего начальника инженерной службы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


117-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 117).


30.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск в WK XVIII. Затем штаб размещен в Оберварте в Штирии в подчинении 110-го высшего начальника инженерной службы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


118-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 118).


30.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск в WK XVII. Затем штаб размещен в в Брук-ан-дер-Лейта в WK XVII в подчинении 109-го высшего начальника инженерной службы. В подчинении штаба находились 1125-й и 1126-й учебно-тренировочные дивизионы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


119-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 119).


07. 10. 1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск. Затем штаб размещен на позициях у Эмс в подчинении 102-го высшего начальника инженерной службы. Штаб размещен в WK VI в Ашендорфе на Эмсе.


Весна 1945


Штаб расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


120-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 120).


07. 10. 1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск и размещен на позициях у Эмс в подчинении 102-го высшего начальника инженерной службы. Штаб размещен в WK VI в Линген-ан-дер-Эмс.


Весна 1945


Штаб расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


121-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sondersiab 121).


11. 10. 1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск на позициях у Эмс в подчинении 102-го высшего начальника инженерной службы.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


129-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 129).


11.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск и использовался в WK III, затем размещен в Гросс-Шенбек в Шорфхайде недалеко от Берлина.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


130-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 130).


03.10.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск и размещен в Кульмзее в WK XX в подчинении 106-го высшего начальника инженерной службы. Затем штаб размещен в Грауденце в WK XX. В конце войны дислоцировался в Словакии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


131-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab 131).


11.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте как штаб для крепостных войск штаб и использовался в Протекторате Богемия и Моравия. В конце войны дислоцировался в Бохмене.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


210-й инженерный штаб особого назначения (Pionier-Sonderstab210).


весна 1944


Сформирован в Берлине-Карлсхорсте в WK III. О штабе мало что известно


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


ИнженерныйштабособогоназначенияКемпф (Pionier-SonderstabKempf).


зима 44/45


Размещен в группе армий F. О штабе мало что известно.


инженерный штаб особого назначения Кирстен (Pionier-Sonderstab Kirsten).


Кон.1944


Сформирован в Данциге в WK ХХ и использовался в районе Данцига.


03.1945


Штаб размещен в Гдыня и Хела. О штабе мало что известно.


штаб особого назначения Пантера (Sonderstab Panther).


15.03.1941


Сформирован


лето 1941


Действовал в подчинении 1-го инженерного Командования z.b.V.О штабе мало что известно.


15.горные инженерные штабы особого назначения (Gebirgs-Pionier-Sonderstab).

122-й горный инженерный штаб особого назначения (Gebirgs-Pionier-Sonderstab 122)


30.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 111-го высшего начальника инженерной службы. Штаб дислоцировался в Дорнбирне в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


123-й горный инженерный штаб особого назначения (Gebirgs-Pionier-Sonderstab 123).


30.09.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 111-го высшего начальника инженерной службы. Штаб дислоцировался в Блуденце в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


124-й горный инженерный штаб особого назначения (Gebirgs-Pionier-Sonderstab 124).


01.10.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорстеи подчинении 111-го высшего начальника инженерной службы. Штаб дислоцировался в Ландеке в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


125-й горный инженерный штаб особого назначения (Gebirgs-Pionier-Sonderstab 125).


01.10.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 111-го высшего начальника инженерной службы. Штаб дислоцировался в Клаузене в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


126-й горный инженерный штаб особого назначения (Gebirgs-Pionier-Sonderstab 126).


21.10.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 111-го высшего начальника инженерной службы. Штаб дислоцировался в Кортине в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


127-й горно-инженерный штаб особого назначения (Gebirgs-Pionier-Sonderstab 127)


21.10.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорст в подчинении 108-го высшего начальника инженерной службы z.b.V. Штаб дислоцировался в Хермагоре в WK XVIII. Затем штаб перешел в подчинении 107-го высшего начальника инженерной службы z.b.V. и использовался в Фельдбахе в Каринтии в WK XVIII


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


128-й горно-инженерный штаб особого назначения (Gebirgs-Pionier-Sonderstab 128)


21.10.1944


Сформирован в WK III в Берлин-Карлсхорсте в подчинении 107-го высшего начальника инженерной службы z.b.V. и дислоцировался в Граце. Затем штаб использовался в Ригерсдорфе и в Каринтии в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


Крепостная инженерная школа


Берлин-Карлхорст, WK III


16.специальные приёмные дивизионы (Einweisungs-Abteilungen):

1001-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1001).

1001-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1001).


29.07.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1001-й специальный приёмный дивизион


24.09.1944


преобразован в 129-й инженерный штаб особого назначения (WK XX).


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


1002-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1002).

1002-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1002).


29.07.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1002-й специальный приёмный дивизион


24.09.1944


преобразован в 130-й инженерный штаб особого назначения


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


1003-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1003)

1003-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1003)


29.07.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1003-й специальный приёмный дивизион


24.09.1944


преобразован в 131-й инженерный штаб особого назначения


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


1004-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1004).

1004-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1004).


01.08.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1004-й учебно-тренировочный дивизион и дислоцировался в районе Ополе в WK VIII.


24.09.1944


Дивизион должен был преобразован в 132-й инженерный штаб особого назначения. Однако 12.10.1944 г. дивизион распущен и включен в состав 129-131-го инженерных штабов особого назначения.(WK XX).


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1005-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1005).

1005-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1005).


29.07.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1005-й специальный приёмный дивизион


29. 09.1944


Дивизион должен был преобразован в 133-й инженерный штаб особого назначения. Однако 12.10.1944 г. дивизион распущен и включен в состав 129-131-го инженерных штабов особого назначения.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс, WK XII


1006-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1006).

1006-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1006).


01.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1006-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Ополе в WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1007-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1007).

1007-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1007).


01.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1007-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Ополе в WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1008-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1008).

1008-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1008).


01.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1008-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Ополе в WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1009-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1009).

1009-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1009).


01.08.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1009-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Шреттерсбурга (Плоцк) в WK XXI, где 01.1945 г. был разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1010-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1010).

1010-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1010).


01.08.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1010-й учебно-тренировочный дивизион и дислоцировался в районе Шреттерсбурга (Плоцк) в WK XXI, где 01.1945 г. был разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1011-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1011).

1011-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1011).


01.08.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1011-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Рядичау близ Брест-Литовска в WK XXI, где 01.1945 г. был разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1012-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1012).

1012-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1012).


03.08.1944


Сформирован в Арнсберге в WK VI в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1012-й специальный приёмный дивизион.


Кон.1944


Дислоцировался в районе Вайдроде близ Брест-Литовска в WK XXI.


1945


Дислоцировался под Штеттином в WK II.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг, WK VI


1013-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1013).

1013-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1013).


03.08.1944


Сформирован в WK VII в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1013-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Ополе в WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


1014-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1014).

1014-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1014).


03.08.1944


Сформирован в WK VII в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1014-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Ополе в WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


54-й горно-инженерный запасной батальон


Миттенвальд , WK VII


1015-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1015).

1015-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1015).


03.08.1944


Сформирован в WK VIII в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1015-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Заберн в Верхней Силезии в WK VIII


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


1016-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1016).

1016-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1016) .


03.08.1944


Сформирован в WK VIII в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1016-й учебно-тренировочный дивизион и дислоцировался в Илькенау в Верхней Силезии в WK VIII


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


1017-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1017).

1017-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1017).


03.08.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1017-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Айхштадте у Вартбрюккена в WK XXI.


01.1945


Разгромлен в Вартегау.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


1018-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1018).

1018-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1018).


03.08.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1018-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Лерхенхофе у Вартбрюккена в WK XXI.


01.1945


Разгромлен в Вартегау.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


1019-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1019).

1019-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1019).


31.07.1944


Сформирован в WK X в составе 4-х рот.


18.08.1944


переименован в 1019-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Шерац в WK XXI.


1945


Дислоцировался в Судетенгау.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон,далее


Гамбург-Харбург, WK X;


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1020-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1020).

1020-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1020).


31.07.1944


Сформирован в WK X в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1020-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Закшеве у Шераца в WK XXI, где 01.1945 г. разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон,далее


Гамбург-Харбург, WK X;


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1021-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1021).

1021-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1021).


01.08.1944


Сформирован в Хальберштадте в WK XI в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1021-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Шерцау у Велуна в WK XXI.


01.1945


в Вартегау разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1022-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1022).

1022-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1022).


01.08.1944


Сформирован в Хальберштадте в WK XI в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1022-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Остервердере у Велуна в WK XXI.


01.1945


в Вартегау разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1023-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1023).

1023-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1023).


27.07.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1023-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Фабиансдорфе у Леслау в WK XXI.


01.1945


в Вартегау разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1024-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1024).

1024-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1024) .


27.07.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1024-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Леслау в WK XXI.


01.1945


в Вартегау разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1025-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1025).

1025-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1025).


27.07.1944


Сформирован в WK XIII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1025-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Оборнике в WK XXI.


01.1945


в Вартегау разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й строительный запасной батальон


Вайден, WK XIII


1026-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1026)

1026-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1026)


27.07.1944


Сформирован в WK XIII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1026-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Шверзене у Познани в WK XXI.


01.1945


в Вартегау разгромлен.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й строительный запасной батальон


Вайден, WK XIII


1027-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1027).

1027-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1027).


27.07.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1027-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Сучи в WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1028-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1028).

1028-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1028)


27.07.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1028-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Райоча / Сайбуш в WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1029-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1029).

1029-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1029).


29.07.1944


Сформирован в WK XVIII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1029-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в районе Ополе в WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WK XVIII


1030-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1030).

1030-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1030).


27.07.1944


Сформирован в WK XVIII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1030-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Костене в WК XXI.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WK XVIII


1031-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1031)

1031-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1031)


01.08.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1031-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Спаркене у Йоханнисбурга в WK I, затем в Райхензее.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


1032-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1032).

1032-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1032).


01.08.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1032-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Кукернезе в WK I.


Комплектование (Ersatzgestellung):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


1033-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1033).

1033-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1033).


06.08.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1033-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в России, затем в Восточной Пруссии в WK I.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1034-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1034).

1034-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1034).


06.08.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1034-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Рагните в Восточной Пруссии в WK I (III-я крепостная секция/ Георгенбург), далее в Граце.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1035-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1035).

1035-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1035).


06.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1035-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Биркенфельде у Норденбурга в районе Гердауэна в WK I


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1036-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1036)

1036-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1036)


06.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1036-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Восточной Пруссии в WK I.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1037-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1037).

1037-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1037).


10.08.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1037-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Галиции в группе армий А.


1945


В конце войны дислоцировался в Протекторате Богемия и Моравия.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1038-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1038).

1038-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1038).


10.08.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1038-й специальный приёмный дивизион и в подчинении Высшего Командования Вогезов.


1945


В конце войны дислоцировался в группе армий G.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1039-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1039).

1039-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1039).


10.08. 1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1039-й специальный приёмный дивизион в подчиненииВысшего Командования Вогезов.


1945


В конце войны дислоцировался в группе армий G.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1040-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1040)

1040-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1040)


06.08.1944


Сформирован в WK VI в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1040-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Гедвангене у Пассенхайма в WK I.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1041-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1041).

1041-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1041).


06.08.1944


Сформирован в WK VI в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1041-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Буякене в WK I.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1042-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1042).

1042-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1042).


02.08.1944


Сформирован в WK VII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1042-й специальный приёмный дивизион Дислоцировался в Генерал-губернаторстве, далее в группе армий А.


1945


В конце войны дислоцировался под Герлицем в WK VIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


1043-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1043).

1043-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1043).


02.08.1944


Сформирован в WK VII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1043-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Генерал-губернаторстве, далее в Кракове в группе армий А.


Комплектование (Ersatzgestellung):


54-й горно-инженерный запасной батальон


Миттенвальд , WK VII


1044-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1044).

1044-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1044).


02.08.1944


Сформирован в WK VIII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1044-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Генерал-губернаторстве, далее в Ченстоховев группе армий А.


Кон.01.1945


после переименования группы армий А развернут в группе армий Центр.


1945


В конце войны дислоцировался в Циттау в WK IV.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


1045-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1045).

1045-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1045).


02.08.1944


Сформирован в WK VIII в составе 4-х рот.


19.08.1944


Переименован в 1045-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Генерал-губернаторстве, далее в группе армий А.


Кон.01.1945


после переименования группы армий А развернут в Силезии в группе армий Центр.


1945


В конце войны дислоцировался в WK X


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


1046-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1046).

1046-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1046)


02.08.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1046-й специальный приёмный дивизион, больше сведений нет.


1047-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1047).

1047-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1047).


03.08.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1047-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Кляйн-Джеруттен в WK I.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


1048-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1048).

1048-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1048).


06.08.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1048-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Niedersee (место, расположенное на юго-восточной линии скал полуострова Ясмунд острова Рюген в Балтийском море) в WK I.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й инженерный запасной батальон


Ашаффенбург , WK IX


1049-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1049).

1049-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1049) .


06.08.1944


Сформирован в WK X в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1049-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Восточной Пруссии в WK I.


1945


В конце войны дислоцировался в WK X


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон,далее


Гамбург-Харбург, WK X;


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1050-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1050).

1050-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1050).


06.08.1944


Сформирован в WK X в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1050-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался во Фридланде в Восточной Пруссии в WK I.


1945


В конце войны дислоцировался в WK X


Комплектование (Ersatzgestellung):


20-й инженерный запасной батальон,далее


Гамбург-Харбург, WK X;


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1051-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1051).

1051-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1051).


03.08.1944


Сформирован в WK XI в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1051-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Бартенштейне в WK I


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1052-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1052).

1052-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1052).


06.08.1944


Сформирован в WK XI в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1052-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Хайльсберге в WK I.


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1053-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1053)

1053-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1053)


03.08.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1053-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Гольдбахе у Тапиау в WK I.


02.10.1944


Штаб дислоцировался в WK VIII в Катовице в составе XI-го высшего инженерного Командования.


1945


В конце войны дислоцировался в Богемии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1054-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1054).

1054-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1054).


03.08.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1054-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Хайнрикау в WK I.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1055-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1055).

1055-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1055).


06.08.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1055-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Гольдбахе у Тапиау в Восточной Пруссии в WK I.


10.1944


переброшен в WK VIII.


1945


в конце войны дислоцировался в Бреслау.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й строительный запасной батальон


Вайден, WK XIII


1056-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1056).

1056-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1056).


06.08.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1056-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Верндорфе в WK I.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й строительный запасной батальон


Вайден, WK XIII


1057-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1057)

1057-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1057)


06.08.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1057-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Генерал-губернаторстве, позже в Ченстохове в составе группы армий А.


1945


В конце штаб дислоцировался в WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1058-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1058).

1058-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1058).


06.08.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1058-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Генерал-губернаторстве, позже в Ченстоховев составе группы армий А.


1945


В конце штаб дислоцировался в WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1059-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1059).

1059-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1059).


04.08.1944


Сформирован в WK XVIII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1059-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Генерал-губернаторстве, позже в Ченстоховев составе группы армий А.


1945


В конце штаб находился на восстановлении в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WK XVIII


1060-й позиционно-строительный кадровый батальон (Stellungsbau-Rahmen-Bataillon 1060).

1060-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1060).


04.08.1944


Сформирован в WK XVIII в составе 4-х рот.


18.08.1944


Переименован в 1060-й специальный приёмный дивизион и дислоцировался в Генерал-губернаторстве, позже в составе группы армий А.


1945


В конце войны дислоцировался в Протекторате Богемии и Моравии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WK XVIII


1061-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1061).


30.08.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот для позиционного строительства (Stellungsbau) в подчиненииВысшего Командования Эйфель (Hoheres Kommando Eifel).


1945


Дислоцировался в предгорьях Альп в Италии в составе группы армий С.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


1062-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1062).


30.08.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в подчинении Высшего Командования Эйфель.


1945


Дислоцировался в предгорьях Альп в Италии в составе группы армий С.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


1063-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1063).


30.08.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель


1945


В подчинении Главнокомандующего Запад.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


1064-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1064).


30.08.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в подчинении Высшего Командования Эйфель.


1945


действовал в районе Бонна в подчинении Главнокомандующего Запад.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


1065-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1065).


30.08.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот для позиционного строительства и использовался на юго-востоке.


1945


Действрвал в составе 5-й-13-й позиционых строительных штабов на Альпийской позициии в WК XVIII.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1066-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1066).


30.08.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот для позиционного строительства и использовался на юго-востоке.


1945


Действрвал в составе 5-й-13-й позиционых строительных штабов на Альпийской позициии в WК XVIII.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1067-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1067).


30.08.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот для позиционного строительства и использовался на юго-востоке.


1945


Действрвал в составе 5-й-13-й позиционых строительных штабов на Альпийской позициии в WК XVIII.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1068-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1068).


30.08.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе группы армий Ф.

Дивизион использовался в районе Марбург-ан-дер-Драу в WK XVIII.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1069-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1069).


30.08.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе группы армий Ф.

Дивизион использовался в районе Марбург-ан-дер-Драу в WK XVIII.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1070-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1070).


25.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе группы армий G на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1071-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1071).


25.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе группы армий G на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1072-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1072).


25.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов в Ассвайлере, позже в составе группы армий G на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1073-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1073).


25.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, у Шеферхофа в Вестмарке, позже в составе группы армий G на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1074-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1074).


25.08.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот для позиционного строительства (Stellungsbau) и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца (Hoheres Kommando Saarpfalz), позже в подчинении ГлавнокомандующкгоЗапад.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1075-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1075).


25.08.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, у Шеферхофа в Вестмарке, позже в составе 19-й армии на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1076-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1076).


25.08.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе 19-й армии на Верхнем Рейне.


Весна 1945


действовал в составе XVIII армейский корпус СС.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1077-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1077).


25.08.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе 19-й армии на Верхнем Рейне.


Весна 45


действовал в составе XVIII-го армейского корпуса СС.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1078-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1078).


25.08.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе 19-й армии на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1079-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1079).


25.08.1944


Сформирован в WK VI в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже в составе 7-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1080-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1080).


25.08.1944


Сформирован в WK VI в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже в составе 7-й армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1081-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1081).


25.08.1944


Сформирован в WK VI в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Нижнего Рейна, позже в составе группы армий H в Нидерландах.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1082-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1082).


25.08.1944


Сформирован в WK VI в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Нижнего Рейна, позже в составе 1-й парашютно-десантной армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1083-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1083).


25.08.1944


Сформирован в WK VI в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Нижнего Рейна, позже в составе 1-й парашютно-десантной армии.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1084-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1084).


25.08.1944


Сформирован в WK VII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе 19-й армии на Верхнем Рейне.


1945


В конце войны действовал в составе LXIV-й армейского корпуса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


7-й инженерный запасной батальон


Мюнхен , WК VII


1085-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1085).


25.08.1944


Сформирован в WK VII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе 19-й армии на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


54-й горно-инженерный запасной батальон


Миттенвальд , WK VII


1086-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1086).


25.08.1944


Сформирован в WK VII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе 19-й армии на Верхнем Рейне.


1945


В конце войны действовал в составе LXIV-го армейского корпуса.


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт, WK VII


1087-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1087).


25.08.1944


Сформирован в WK VII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе 19-й армии на Верхнем Рейне


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт, WK VII


1088-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1088).


25.08.1944


Сформирован в WK VIII в составе 4-х рот для позиционного строительства в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе группе армий G на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


1089-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1089).


25.08.1944


Сформирован в WK VIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе группе армий G на Верхнем Рейне.


04.1945


Развернут в составе 19-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


1090-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1090).


25.08.1944


Сформирован в WK VIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе группе армий G на Верхнем Рейне


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


1091-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1091).


25.08.1944


Сформирован в WK VIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе группе армий G на Верхнем Рейне.


04.1945


Развернут в составе 19-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


28-й строительный запасной батальон


Серадз, WК VIII


1092-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1092).


25.08.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца, позже в составе 1-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


1093-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1093).


25.08.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца, позже в составе 1-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


1094-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1094).


25.08.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот, для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца, позже в составе 1-й армии.


02.1945


находился на переформировании.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


1095-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1095)


25.08.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца, позже в составе 1-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


1096-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1096).


25.08.1944


Сформирован в Ольденбургев WK X в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже в составе 15-й армии (Дюссельдорф).


Комплектование (Ersatzgestellung):


II./10-й государственный стрелковый запасной батальон


Фленсбург , WK X


1097-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1097).


25.08.1944


Сформирован в Ольденбурге в WK X в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже в составе 15-й армии (Кельн).


Комплектование (Ersatzgestellung):


II./10-й государственный стрелковый запасной батальон


Фленсбург , WK X


1098-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs -Abteilung 1098).


25.08.1944


Сформирован в Ольденбурге в WK X в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже в составе 15-й армии (Кельн).


Комплектование (Ersatzgestellung):


II./10-й государственный стрелковый запасной батальон


Фленсбург , WK X


1099-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1099).


25.08.1944


Сформирован в Ольденбурге в WK X в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже расформирован.


Комплектование (Ersatzgestellung):


II./10-й государственный стрелковый запасной батальон


Фленсбург , WK X


1100-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1100).


25.08.1944


Сформирован в WK XI в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже в составе 15-й армии (Кельн).


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1101-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1101).


25.08.1944


Сформирован в WK XI в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже в составе 7-й армии (Бонн).


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1102-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1102).


25.08.1944


Сформирован в WK XI в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже в составе 7-й армии (Бонн).


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1103-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1103).


25.08.1944


Сформирован в WK XI в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Эйфель, позже в составе 15-й армии (Дюссельдорф).


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1104-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1104).


25.08.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца в Ликсингене, позже в составе 1-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1105-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1105).


25.08.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца в Ликсингене, позже в составе 1-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1106-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1106).


25.08.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца в Ликсингене, позже в составе 1-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1107-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1107).


25.08.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца, позже в подчинении Главнокомандующего Запад.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1108-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1108).


25.08.1944


Сформирован в WK XIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе группе армий G на Верхнем Рейне.


04.1945


Развернут в составе 19-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й строительный запасной батальон


Вайден, WK XIII


1109-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1109).


25.08.1944


Сформирован в WK XIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе группе армий G на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й строительный запасной батальон


Вайден, WK XIII


1110-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1110).


25.08.1944


Сформирован в WK XIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе группе армий G.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й строительный запасной батальон


Вайден, WK XIII


1111-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1111).


25.08.1944


Сформирован в WK XIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Вогезов, позже в составе 19-й армии на Верхнем Рейне.


Комплектование (Ersatzgestellung):


13-й строительный запасной батальон


Вайден, WK XIII


1112-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1112).


25.08.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства и действовал в составе Высшего Командования Саарпфальца, позже в составе Командующего Запад (Бонн).


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1113-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1113).


25.08.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства и дислоцировался в WK V.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1114-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1114).


25.08.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства и дислоцировался в WK V.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1115-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1115).


25.08.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства и развернут у Брно в протекторате Богемия и Моравия.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1116-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1116).


25.08.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства и дислоцировался в WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1117-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1117).


25.08.1944


Сформирован в WK XVIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и дислоцировался на Юго-востоке.


1945


Действрвал в составе 5-й-13-й позиционых строительных штабов на Альпийской позициии в WК XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WK XVIII


1118-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1118).


25.08.1944


Сформирован в WK XVIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и использовался на Юго-востоке.


1945


Действрвал в составе 5-й-13-й позиционых строительных штабов на Альпийской позициии в WК XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WK XVIII


1119-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1119).


25.08.1944


Сформирован в WK XVIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и дислоцировался на Юго-востоке.


1945


Действрвал в составе 5-й-13-й позиционых строительных штабов на Альпийской позициии в WК XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WK XVIII


1120-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1120).


25.08.1944


Сформирован в WK XVIII в составе 4-х рот для позиционного строительства и дислоцировался на Юго-востоке..


1945


Действрвал в составе 5-й-13-й позиционых строительных штабов на Альпийской позициии в WК XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


82-й горно-инженерный запасной батальон


Зальцбург , WK XVIII


1121-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1121).


Кон.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и дислоцировался в WK XVII.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


1122-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1122).


Кон.1944


Сформирован в WK II в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и дислоцировался в WK XVII.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й строительный запасной батальон


Шлаве , WK II


1123-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1123).


Кон.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и дислоцировался в WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1124-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1124).


Кон.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и использовался Оберпфуллендорфе в WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1125-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1125 ).


Кон.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и использовался в WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1126-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1126).


Кон.1944


Сформирован в WK IV в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и использовался в WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


4-й строительный запасной батальон


Ошац , WK IV


1127-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1127).


Кон.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и развернут в Протекторате Богемии и Моравии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1128-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1128).


Кон.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и развернут у Кремсьера в Протекторате Богемии и Моравии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1129-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1129).


Кон.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и развернут в Протекторате Богемии и Моравии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1130-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1130).


Кон.1944


Сформирован в WK V в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена в WK XVIII и развернут в Протекторате Богемии и Моравии.


1945


В конце войны действрвал в составе 1-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


5-й строительный запасной батальон


Швебиш-Гмюнд, WK V


1131-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1131).


Кон.1944


Сформирован в WK VI в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и дислоцировался в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1132-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1132).


Кон.1944


Сформирован в WK VI в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и использовалсяпод Радкерсбургом в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


6-й строительный запасной батальон


Арнсберг , WK VI


1133-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1133).


Кон.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и использовался в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


1134-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1134).


Кон.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и использовался в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


1135-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1135).


Кон.1944


Сформирован в WK IX в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и использовалсяпод Радкерсбургом в WK XVIII.


1945


Действрвал в составе 5-й-13-й позиционых строительных штабов на Альпийской позициии в WК XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


9-й строительный запасной батальон


Бад-Лангензальца , WK IX


1136-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1136).


Кон.1944


Сформирован в WK XI в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена.


1945


Переброшен в Италию в группу армий С (Преальпс).


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1137-й специальный приёмный дивизион (Eirveisungs-Abteilung 1137).


Кон.1944


Сформирован в WK XI в составе 4-х рот для строительства имперской оборонительной позиции в Карпатах Юго-восточная стена и использовался под Радкерсбургом в WK XVIII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


11-й строительный запасной батальон


Хальберштадт , WK XI


1138-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1138).


Кон.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот для позиционного строительства.


1945


действовал в составе 24-й армии на границе со Швейцарией.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1139-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1139).


Кон.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот для позиционного строительства.


1945


действовал в составе 24-й армии на границе со Швейцарией.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1140-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1140).


Кон.1944


Сформирован в WK III в составе 4-х рот для позиционного строительства. Местонахождение неизвестно.


Комплектование (Ersatzgestellung):


3-й строительный запасной батальон


Кроссен , WK III


1141-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1141).


Кон.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот для позиционного строительства. Местонахождение неизвестно.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1142-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1142).


Кон.1944


Сформирован в WK XII в составе 4-х рот для позиционного строительства. Местонахождение неизвестно.


Комплектование (Ersatzgestellung):


12-й строительный запасной батальон


Вормс , WK XII


1143-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1143).

171-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 171).


Кон.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства в WK XVII. Так же именовася как 171-й специальный приёмный дивизион .


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1144-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1144).

172-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 172).


Кон.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства в WK XVII. Так же именовася как 172-й специальный приёмный дивизион .


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1145-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1145).

173-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 173).


Кон.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства в WK XVII. Так же именовася как 173-й специальный приёмный дивизион .


1945


В конце войны действовал в Вене в WK XVII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1146-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1146).

174-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 174) .


Кон.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства в WK XVII. Так же именовася как 174-й специальный приёмный дивизион.


1945


В конце войны действовал в Брно в протекторате Богемия и Моравия.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


1147-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 1147).

175-й специальный приёмный дивизион (Einweisungs-Abteilung 175) .


Кон.1944


Сформирован в WK XVII в составе 4-х рот для позиционного строительства в WK XVII. Так же именовася 175-й специальный приёмный дивизион.


1945


В конце войны действовал в протекторате Богемия и Моравия.


Комплектование (Ersatzgestellung):


17-й строительный запасной батальон


Энгерау, WK XVII


17.инженерные парковые батальоны(Pionier -Park- Bataillon):

521-йинженерныйпарковыйбатальон (Pionier-Park-Bataillon 521).


Весна 1942


Сформирован в 9-й армии группы армий Центр в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот из 521-го инженерного парка, ранее сформированного 26.08.1939 г. в составе армейского пакета O= Восточная Пруссия.


1945


действовал в Восточной Пруссии в группе армий Центр, позже в группе армий Север.


531-й инженерный парковый батальон (Pionier-Park-Bataillon 531).


Весна

1942


Сформирован команнующим в Генерал-губернаторстве в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот из 531-го инженерного парка, ранее сформированного 26.08.1939 г. в составе армейского пакета В=Берлина.


1945


действовал в Верхней Силезии в составе 1-й танковой армии..


536-й инженерный парковый батальон (Pionier-Paik-Bataillon 536).


1942


Сформирован в 16-й армии в группе армий Север в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот из 536-го инженерного парка.


1945


действовал в Восточной Пруссии в составе 4-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


538-й инженерный парковый батальон (Pionier-Park-Bataillon 538).


1942


Сформирован в 18-й армии в группе армий Север в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот из 538-го инженерного парка.


02.1943


дислоцировался в Выризе в составе 18-й армии, 1-я рота-в Выризе, 2-я рота-в Кингиссеппе.


1945


батальон развернут: 2-я рота - в 18-й армии в Курляндии, штаб - в WK I и 1-я рота- в Хорватии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XI


541-й инженерный парковый батальон (Pionier-Park-Bataillon 541).


1942


Сформирован в 6-й армии в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот из 541-го инженерного парка, ранее сформированного 26.08.1939 г. в составе армейского пакета D= Дрездена.


1945


действовал в Венгрии в составе 6-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IV


551-й инженерный парковый батальон (Pionier-Park-Bataillon 551).


1942


Сформирован генерал-квартирмейстером Центр в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот из 551-го инженерного парка, ранее сформированного 26.08.1939 г. в армейском пакета S = Штутгарта.


11.1944


Из эскадрона обеспечения (Gerate-Staffel) батальона сформирован 551-й инжененый дивизион технического обеспечения Затем он использовался в группе армий Центр, затем в группе армий Север в Восточной Пруссии.


1945


действовал на Висле и Лужице в составе 4-й танковой армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK V


561-й инженерный парковый батальон (Pionier-Park-Bataillon 561).


1942


Сформирован во 2-й армии в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот из 561-го инженерного парка, ранее сформированного 26.08.1939 г. в составе армейского пакета M= Мюнстера.


1945


Дислоцировался в Восточной Пруссии в составе группы армий Центр, позже в группе армий Север. В конце войны действовалЗападной Пруссии в состве 2-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


571-й инженерный парковый батальон (Pionier-Park-Bataillon 571).


1942


Сформирован в 17-й армии в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот из 571-го инженерного парка, ранее сформированного 26.08.1939 г. в составе армейского пакета N=Нюрнберга. Роты сформированы в WK VII и WK XIII.


1945


действовал в Словакии в составе группы армий Юг.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VII


581-й инженерный парковый батальон (Pionier-Paik-Bataillon 581).


1942


Сформирован в 4-й армии в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот, из 581-го инженерного парка ранее сформированного 26.08.1939 г. в составе армейского пакета ,,L.


1945


действовал в составе группы армий Центр, позже в группе армий Север в Восточной Пруссии. В конце войны развернут в Цеденике в WK III.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WК III


591-й инженерный парковый батальон (Pionier-Park-Bataillon 591).


1942


Сформирован в 11-й армии в составе 1-й и 2-й инженерно-парковых рот, из 591-го инженерного парка ранее сформированного 26.08.1939 г. в составе армейского пакета K = для Касселя.


1945


Действовал в Словакии в составе 8-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IX


18.инжененые дивизионы технического обеспечения (Pionier-Gerate-und Maschinen-Abteilungen).

511-й инжененый дивизион технического обеспечения (Pionier-Gerate- und Maschinen-Abteilung 511).


11.1944


Сформирован и действовал в составе 2-й армии на р.Нарев, затемв Западной Пруссии.


1945


в конце войны развернут в Данциге.


521-й инжененый дивизион технического обеспечения (Pionier-Gerate- und Maschinen-Abteilung 521).


11.1944


Сформирован.


1945


действовал в Восточной Пруссии в составе группы армий Центр, позже Север.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XVII


531-й инжененый дивизион технического обеспечения (Pionier-Gerate- und Maschinen-Abteilung 531).


11.1944


Сформирован в группе армий Центр и действовал на Висле и Одере в составе 9-й армии.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IV


541-й инжененый дивизион технического обеспечения (Pionier-Gerate- und Maschinen-Abteilung 541).


11.1944


Сформирован из дивизиона инженерно-технического обеспечения группы армий А, позже Центр и развернут в Одерберге.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK IV


551-й инжененый дивизион технического обеспечения (Pionier-Gerate- und Maschinen-Abteilung 551).


11.1944


Сформирован из эскадрона обеспечения (Gerate-Staffel) 551-го инженерного паркового батальона. Действовал в Восточной Пруссии в составе группе армий Центр, позже Север.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK V


561-й инжененый дивизион технического обеспечения (Pionier-Gerate- und Maschinen-Abteilung 561).


11.1944


Сформирован и действовал в Восточной Пруссии в составе группе армий Центр, позже в Север.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


571-й инжененый дивизион технического обеспечения (Pionier-Gerate- und Maschinen-Abteilung 571).


11.1944


Сформирован из дивизиона инженерно-технического обеспечения 16-й армии


1945


в конце войны развернут в Данциге.


581-й инжененый дивизион технического обеспечения (Pionier-Gerate- und Maschinen-Abteilung 581).


11.1944


Сформирован и действовал в составе группы армий Север, затем Курляндия.


1945


Переброшен в WK I.


Раздел 8. Инженерные запасные части и инженерные школы.


1.Инженерные боевой подготовки полки (Pionier-Ausbildungs-Regiment:

401-405).


2.Инженерно-десантный учебный и запасной полк (Pionier-Landungs-Lehr- und Ersatz-Regiment).


3.инженерные запасной и боевой подготовки батальоны (Pionier-Ersatz-und Ausbildungs-Bataillone).

3.инженерные боевой подготовки батальоны (Pionier-Ausbildungs-Bataillon: 1-9, 11(Ausbildungs),12, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26-30, 33-35, 46, 47, 68, 80, 86, 206, 208, 211, 213, 253, 254(Ausbildungs), 311,407(Ausbildungs),831-845 (Ausbildungs), 893 (Ausbildungs), 1054 (Ausbildungs), Feldherrnhalle, 1 ТА (Ausbildungs),13 (Weiru.Ausb), 6 А).


4.горно-инженерные запасные батальоны (Gebirgs-Pionier-Ersatz-Bataillon:54, 82, 83).


5.инженерно-танковые запасные батальоны (Panzer-Pionier-Ersatz-Bataillon: 5, 16, 19, 28, 29, 43 (Ausbildungs), 80, 124, 208, 404, Feldherrnhalle, Grodeutschland).


6.мостостроительные запаснын батальоны (Brucken Bau-Ersatz-Bataillon:1-5).

6.инжинерные мостовые запасной и боевой подготовки батальоны (Pionier-Brucken-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon:1-4).


7.резервные инженерные батальоны (Reserve-Pionier-Bataillon:1, 3 (FA), 4, 7-9, 14, 15, 24,26,27, 30, 33, 34, 46, 68, 86, 105 (Lehr), 213, 253).


8.резервный горно-инженерный батальон (Reserve-Gebirgs-Pionier-Bataillon : 83).


9.резервные инженерно-танковые батальоны (Reserve-Panzer Pionier-Bataillon:16, 19, 208).


10.армейские унтер-офицерские инженерные школы (Heeres unteroffizier schule fur Pioniere).


11.военно-инженерные школы (Pionierschulen: I-III, 1-3, fur schweren Brucken Bau).

11.Крепостная инженерная школа (Festungs-Pionierschule).


12 инженерные учебные батальоны (Pionier-Lehr-Bataillon:1-6, z.b.V., S.F.).


13. Инженерно-десантный боевой подготовки батальон (Pionier-Landungs-Ausbildungs-Bataillon).


1.Инженерные боевой подготовки полки (Pionier-Ausbildungs-Regiment).

401-й инженерный боевой подготовки полковой штаб (Pionier-Ausbildungs-Regiment Stab 401) .


09.1944


Штаб сформирован в WK VII для управления 831-м, 832-м, 833-м инженерными боевой подготовки батальонами, а затем 831-м, 832-м, 833-м Рейнскими инженерными батальонами.


03.1945


Штаб дислоцировался в Келе-на-Рейне в составе группы армий G.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VII


402-й инженерный боевой подготовки полковой штаб (Pionier-Ausbildungs-Regiment Stab 402).


09.1944


Штаб сформирован в WK XII для управления 834-м, 835-м, 836-м инженерными боевой подготовки батальонами, а затем 834-м, 835-м и 836-м рейнскими инженерными батальонами.


03.1945


дислоцировался в Шлангенбаде в составе группы армий G.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XII


403-й инженерный боевой подготовки полковой штаб (Pionier-Ausbildungs-Regiment Stab 403)


09.1944


Штаб сформирован в WK XII для управления 837-м, 838-м, 839-м инженерными боевой подготовки батальонами, а затем 837-м, 838-м, 839-м рейнскими инженерными батальонами.


03.1945


дислоцировался в Рейнброле в составе группы армий В.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK XII


404 -й инженерный боевой подготовки полковой штаб (Pionier-Ausbildungs-Regiment Stab 404).


09.1944


Штаб сформирован в WK XII для управления 840-м, 841-м, 842-м инженерными боевой подготовки батальонами, а затем 840-м, 841-м, 842-м рейнскими инженерными батальонами и дислоцировался в Опладене в составе группы армий В.


03.1945


Переброшен в Лимбург/Лан в WK XII.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


405 -й инженерный боевой подготовки полковой штаб (Pionier-Ausbildungs-Regiment Stab 405)

405 -й инженерный полковой штаб (Pionier-Regiments-Stab 405)


09.1944


Штаб сформирован в WK VI для управления 843-м, 844-м, 845-м инженерными боевой подготовки батальонами, а затем 843-м, 844-м, 845-м рейнскими инженерными батальонами и дислоцировался в Динслакене в составе группы армий Н.


03.1945


Штаб переброшен в Стендаль в WK XI.


18.04.1945


переименован в 405-й инженерный полклвой штаб.


Комплектование (Ersatzgestellung):


WK VI


2.Инженерно-десантный учебный и запасной полк (Pionier-Landungs-Lehr- und Ersatz-Regiment).

инженерно-десантный учебный полк (Pionier-Landungs-Lehr-Regiment).

Инженерно-десантный учебный и запасной полк (Pionier-Landungs-Lchr- und Ersatz-Regiment).


06.07.1942


сформирован в Дании из западных частей штаба 770-го инженерного полка.

Штаб и 1-й инженерно-десантный учебный и запасной батальон находились во Фредерисии;

II-й инженерно-десантный боевой подготовки батальон находился в Эсбьерге;

III-й инженерно-десантный судоремонтный батальон находился в Колдинге;

IV-й инженерно-десантный запасной и боевой подготовки батальон находился в Белграде.


29.08.1943


полк с подчиненными батальонами возглавил разоружение датской армии.


14.07.1944


переименован в инженерно-десантный учебный и запасной полк.


01.1945


Из морских частей полка сформирована оперативная группа Гантке. Из сухопутных частей и взвода 768-й инженерно-десантной мостовой роты сформирован маршевый батальон Берки.


02.1945


оперативная группа Гантке переброшена в Данциг, а маршевый батальон Берки направлен в группу армий Висла и в конце войны оказался в районе Берлина.


29.03.1945


оперативная группа Гантке действовала из Пиллау и использовалась для снабжения 4-й армии в котле Хайлигенбайль, затем для высадки десанта вдоль побережья Земланда и организации переправы в устье Вислы и через Данцигский залив.


28.04.1945


оперативная группа включена в состав 771-го инженерно-десантного батальона.


Запасная часть (Ersatztruppenteil)


Десантные, десантно-штурмовые и подразделения штурмовых лодок (Landungs-, Scharen- und Sturmbooteinheiten)


3.инженерные запасные и боевой подготовки батальоны(Pionier-Ersatz-und Ausbildungs-Bataillone).

3.инженерные боевой подготовки батальоны(Pionier-Ausbildungs-Bataillone)

1-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 1)

1-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон (Pionier-Ersatz-und Ausbildungs-Bataillone)


26.08.1939


сформирован в WK I в Кенигсберге и развернут в 151-й дивизии, с 11.12.1939 г. - в составе 141-й дивизии.


27.09.1940


переброшен в Пардубице протекторат Богемия и Моравия.


16.07.1941


переброшен обратно в Кёнигсберг в WK I.


01.11.1942


батальон в подчинении 401-й дивизии.


02.1945


Переименован в 1-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон. Переброшен во 2-ю армию в Диршау, а задача пополнения передана 20-му инженерному запасному батальону в Гамбурге в WK X.


Запасной батальон отвечал за пополнение

1-го, 11-го, 21-го, 40-го, 41-го, 121-го, 161-го, 291-го, 505-го и 652-го инженерных батальонов.


2-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 2).

2-й инженерный боевой подготовки батальон (Plonier-Ausbildungs Bataillon 2).


29.08.1939


сформирован в WK II в Штеттин-Подеюхеи развернут в 152-й дивизии, с 01.10.1942 г. - в составе 402-й дивизии.


01.10.1942


Батальонразделен на 2-й инженерный запасной батальон и 2-й боевой подготовки батальон, которые с 10.04.1943 г. объединены во 2-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


1944/45


В конце войны батальон дислоцировался в WK II.


Запасной батальон отвечал за пополнение

2-го, 12-го, 32-го, 42-го, 122-го, 160-го, 175-го, 236-го, 337-го, 383-го, 653-го, 702-го инженерных батальонов.


3-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 3).

3-й инженерный батальон боевой подготовки (Plonier-Ausbildungs Bataillon 3).


26.08.1939


Сформирован в Бранденбурге в WK III и развернут в 153-й дивизии.


11.1939


4-6-я роты отправлены в Берлин-Шпандау для формирования 23-го инженерного запасного батальона.


18.09.1939


Батальон разделен на 3-й запасной батальон и 3-й резервный батальон.

3-й запасной батальон остался в Бранденбурге и с 01.10.1942 г. действовал в составе 463-й дивизии.


02.1945


батальон был мобилизован в дивизию Маттерстох-ан-дер-Одер.


04.1945


переименован в 3-й инженерный боевой подготовки батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение

3-го, 39-го, 43-го, 79-го, 278, -го 333-го, 627-го, 651-го, 719-го инженерных батальонов, 43-го штурмового инженерного батальона.


4-й инженерный запасной батальон (Pionler-Ersatz Bataillon 4).

4-й инженерный батальон боевой подготовки (Plonier-Ausbildungs Bataillon 4).


25.08.1939


Сформирован в Хольцминдене в WK XI и развернут в 171-й дивизии.


01.09.1940


в Магдебурге батальон переименоан в 19-й инженерный запасной батальон (поменялись номерами).


14.04.1940


Возвращена нумерация обратно.


01.09.1940


4-й инженерный запасной батальон дислоцировался в Магдебурге в составе 191-й дивизии.


01.10.1942


разделен на 4-й запасной и 4-й резервный батальоны.Запасной батальон действовал в составе 471-й дивизии.


13.04.1943


батальон направлен на формирование 295-го инженерного батальона, уничтоженного в Сталинграде. Запасной батальон остался в Магдебурге и стал мобильным


04.1945


Переименован в 4-й инженерный батальон боевой подготовки, действовал в составе 5 рот.


Запасной батальон отвечал за пополнение

4-го, 19-го, 60-го, 111-го, 131-го, 148-го, 149-го, 171-го, 216-го, 265-го, 272-го, 295-го, 347-го, 352-го, 385-го, 752-го инженерных батальонов:


5-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 5).

5-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzer-Pionier-Ersatz Bataillon 5).


28.08.1939


Сформирован в WK V в Ульме на Дунае и развернут в 155-й дивизии.


10.11.1939


переброшен в Пардубице в протекторат Богемия и Моравия.


24.08.1940


переброшен обратно в Ульм и с 01.09.1940 г. действовал в составе 165-й дивизии.


12.07.1941


батальон в подчинении 405-й дивизии.


26.09.1941


переименован в 5-й инженерно-танковый запасной батальон.


6-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 6)

6-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs-Bataillon .6)


28.08.1939


Сформирован в Миндене в WK VI и развернут в 166-й дивизии.


11.1939


Переброшен в Эльбинг в WK ХХ.


08.1940


батальон переведен обратно в Минден в WK VI


01.10.1942


батальон разделен на 6-й инженерный запасной батальон и 6-й инженерный боевой подготовки батальон, которые в 04.1943 г. в Миндене были объединены в 6-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


01.02.1943


батальон в подчинении 176-й дивизии.


09.1944


На базе батальона сформирован 6-й учебный инженерный батальон в составе 3-х гренадерских рот в качестве подразделения Валькирия, из которого 25.10.1944 г. сформирован 1176-й инженерный батальон.


10.1944


батальон в подчинении 466-й дивизии.


Запасной батальон отвечал за пополнение

6-го, 16-го, 26-го, 31-го, 46-го, 126-го, 326-го, 329-го, 658-го, 673-го, 675-го инженерных батальонов; 16-го и 675-го танковых инженерного батальонов.


7-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz-Bataillon 7).

7-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон (Pionier-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon 7).

7-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs-Bataillon 7).


26.08.1939


Сформирован в Мюнхене в WK VII и развернут в 157-й дивизии.


01.10.1942


Батальон разделен на 7-й запасной батальон и 7-й резервный батальон.7-й запасной батальон остался в Мюнхене в составе 467-й дивизии.


01.09.1944


7-й запасной батальон переименован в 7-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


19.09.1944


Напавлен на формирование 831-го инженерного боевой подготовки батальона.


03.1945


7-й инженерный боевой подготовки батальон в Мюнхене развернут в Баварскую учебную дивизию.


Запасной батальон отвечал за пополнение

7-го, 27-го, 47-го, 97-го, 330-го, 367-го, 387-го, 671-го, 750-го инженерных батальонов; 1013-го и 1042-го позиционно-строительных кадровых батальонов, 1013-го, 1042-го и 1084-го учебно-тренировочных дивизионов.


8-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 8).


28.08.1939


Сформирован в Бреслау в WK VIII (2-я рота базировалась в Глогау, 3-я рота в Бриге) и развернут в 158-й дивизии.


28.03.1940


Переименован в 28-й инженерный запасной батальон.


04.04.1940


Вновь сформирован в Нейсе в WK VIII из 1-й дополнительной роты (Ergnzung) 28-го инженерного запасного батальона и 252-й инженерной запасной ротыи развернут в 148-й дивизии.


23.01.1941


Переброшен в Мец.


01.10.1942


батальон был разделен на 8-й инженерный запасной батальон и 8-й резервный инженерный батальон. Запасной батальон переброщен в состав дивизии Меца.


04.12.1942


8-й запасной батальон переведен обратно в Бриге в WK VIII в состав 432-й дивизии.


01.1945


батальон расширен до инженерного полка Бриг.


Запасной батальон отвечал за пополнение

8-го, 18-го, 102-го, 162-го, 239-го, 248-го, 332-го, 656-го, 708-го, 930-го инженерных батальонов.


9-й инженерный запасной батальон (Plonler-Ersatz Bataillon 9).


29.08.1939


Сформирован в Ашаффенбурге в WK IX и развернут в 159-й дивизии.


01.10.1942


разделен на 9-й инженерный запасной батальон и 9-й резервный инженерный батальон, части батальона направлены в Ашаффенбургна формирование 15-го резервного инженерного батальона в составе 409-й дивизии. Запасной батальон остался в Ашаффенбурге.


1944


переименован в 9-й инженерный запасной и боевой подготовкибатальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение

9-го, 15-го, 49-го, 58-го, 129-го, 195-го, 214-го, 230-го, 251-го, 319-го, 339-го, 346-го, 356-го, 377-го, 67-го2, 709-го инженерных батальонов; 1047-го и 1048-го позиционно-строительных кадровых батальонов; 1047-го и 1048-го учебно-тренировочных дивизионов.


11-й инженерный боевой подготовки батальон (Plonier-Ausbildungs-Bataillon 11).


04.1945


Сформирован в WK XI в качестве временного боевого подразделения (Alarmeinheit) военного округа в составе 7 рот, 2 (8-я и 9-я) роты боевой подготовки и 10-я учебная рота. Батальон дислоцировался в Померании.


12-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz-Bataillon 12).

12-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs-Bataillon 12).


25.11.1939


Сформирован в Шведт-на-Одере в WK II из 75-й и 258-й инженерныхо запасных рот и развернут в 152-й дивизии.


20.06.1940


батальон в подчинении 192-й дивизии.


28.06.1941


Переброшенв Грауденц в Западной Пруссии в WK XX.


01.10.1942


батальон разделен на 12-й запасной батальон и 12-й боевой подготовки батальон.

12-й запасной батальон переведен обратно во WK II в Шведт-на-Одере в состав 402-й дивизии.

Батальон мобилизовал 1-я и 2-я инженерные запасные и 12-ю боевой подготовки роту.

12-й инженерный боевой подготовки батальон после формирования остался в Грауденце в Западной Пруссии в WK XX.


05.1944


мобилизована 1-я рота, с 10.1944 г. мобилизованы 2-я-4-я роты. Батальон дислоцировался в Западной Пруссии.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

12-го, 32-го, 175-го, 207-го, 242-го, 258-го, 292-го, 302-го, 328-го, 338-го, 340-го, 353-го и 653-го инженерных батальонов. 32-го инженерно-танкового батальона.


14-й инженерный запасной батальон (Pionler-Ersatz Bataillon 14)

14-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs-Bataillon 14).


08.09.1939


Сформирован в Вайсенфельсе в WK IVи развернут в 174-й дивизии.


10.06.1940


1-я и 2-я/209и 1-я/255 инженерные запасные роты преобразованы как 3-я-5-я роты батальона.


16.09.1942


батальон разделен на 14-й запасной и 14-й резервный батальоны.14-й запасной батальон остался в Вайсенфельсеи с 01.10.1942 г. -в подчинении 464-й дивизии.


04.1945


Мобилизован как 14-й батальон боевой подготовки в составе 5 рот и развернут в 464-й дивизии.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

134-го, 156-го, 187-го, 209-го, 223-го, 255-го, 256-го, 275-го, 294-го, 304-го, 336-го, 655-го, 752-го, 1548-го инженерных батальонов,752-го минёрного инженерного батальона


16-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 16).

16-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs-Bataillon 16).

16-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон (Panzer-Pionier-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillon 16).


15.04.1940


Сформирован в WK IV из частей 6-го инженерного запасного батальона и 1-го батальона 69-го пехотного полка в Торне в WK XX для WK VI и развернут в 156-й дивизии.


26.08.1940


батальон переброшен в Кёльн-Вестховен.


23.09.1942


Батальон разделен на 16-й инженерный запасной батальон и 16-й инженерный боевой подготовки батальон и с 01.10.1942 г..-в подчинении 526-й дивизии.


11.1942


16-й инженерный боевой подготовки батальон состоял из штаба и 4-х инженерных рот. 16-й инженерный запасной батальон состоял из штаба, кадровой (Stamm), маршевой и выздоравливающих рот.


10.04.1943


оба батальона были объединены в 16-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


Кон.1943


батальон состоял из штаба батальона, 4-х учебных рот, кадровой, маршевой и выздоравливающих рот.


21.07.1944


батальон переименован в 16-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение

106-го, 195-го, 233-го, 658-го, 666-го, 742-го и 750-го инженерных батальонов, 750-го минёрного инженерного батальона.


17-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 17).

17-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 17).


26.08.1939


Сформирован в Вюрцбурге в WK XIII и развернут в 173-й дивизии.


01.10.1942


Батальон разделен на 17-й инженерный запасной батальон и 17-й инженерный боевой подготовки батальон которые переведены в Пльзень и с 24.10.1942 г. - в подчинении 147-й дивизии.


10.04.1944


оба батальона объединены в 17-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон и дислоцировался в Писеке в Протекторате Богемия и Моравия.


03.1945


батальон мобилизован в составе 2-х рот и роты офицеров-запаса на зачисление из резерва (Reserve-Offiziers-Bewerber-Kompanie).


Запасной батальон отвечал за пополнение:

10-го, 17-го, 88-го, 99-го, 173-го, 188-го, 198-го, 219-го, 343-го, 389-го, 657-го инженерных батальонов, 79-го танкового инженерного батальона, 99-го горного инженерного батальона.


19-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 19).

19-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzer-Pionier-Ersatz Bataillon 19).


14.4.1940


Сформирован в Магдебурге в WK XI и развернут в 191-й дивизии.


01.09.1940


в Хольцминдене батальон переименоан в 4-й инженерный запасной батальон (поменялись номерами) и развернут в 171-й дивизии.


12.10.1941


переименован в 19-й инженерно-танковый запасной батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение

4-го, 19-го, 60-го, 111-го, 138-го, 171-го, 196-го, 295-го, 321-го, 711-го инженерных батальонов,4-го и 19-го танковых инженерных батальонов


20-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 20).

20-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 20).


26.08.1939


Сформирован в Гамбурге-Харбурге в WK X и развернут в 160-й дивизии.


20.11.1939


2-я рота направлена на создание 30-го инжнерного запасного батальона.


10.06.1940


Действовал в составе 190-й дивизии.


01.10.1942


батальон разделен на 20-й инженерный запасной батальон и 20-й инженерный боевой подготовки батальоны.


10.04.1943


оба батальона объединены в 20-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


18.09.1944


батальон в составе 4-х рот (785 солдат) переброшен в Нидерланды.


31.10.1944


батальон переформирован в 1190-й инженерный батальон 190-й пехотной дивизии.


26.09.1944


Вновь восстановленв Гамбург-Харбурге в WK X,


01.11.1944


действовал в составе 490-й дивизии.


Кон. 03.45


батальон был мобилизован и переброшен на Везер.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

20-го, 30-го, 50-го, 183-го, 240-го, 269-го, 290-го, 324-го, 630-го, 743-го инженерных батальонов, 50- го инженерно-танкового батальона, 1019-го, 1020-го; 1049-го и 1050-го позиционно-строительных кадровых батальонов, 1019-го; 1020-го; 1049-го; 1050-го учебно-тренировочных дивизионов.


23-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 23).

23-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 23).


21.11.1939


Сформирован в Берлине-Шпандау в WK III с использованием 4-6-й рот 3-го инженерного запасного батальона и развернут в 153-й дивизии.


01.10.1942


батальон разделен на 23-й инженерный запасной батальон и 23-й инженерный боевой подготовки батальон и развернут в составе 463-й дивизии.


15.04.1943


Оба батальона объединены в 23-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

23-го, 59-го, 71-го, 176-го, 193-го, 234-го, 293-го, 359-го инженерных батальонов,59- го инженерно-танкового батальона.


24-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 24)


26.08.1939


Сформирован в Ризе в WK IVи развернут в 154-й дивизии.


15.09.1942


разделен на 24-й инженерный запасной батальон и 24-й резервный инженерный батальон.

24-й запасной батальон действовал в составе 404-й дивизии и остался в Ризе.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

13-го, 14-го, 24-го, 37-го, 44-го, 104-го, 194-го, 220-го, 384-го, 635-го, 704-го инженерных батальонов, 13-го и 98-го танковых инженерных батальонов.


26-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 26).

26-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 26).


23.11.1939


Сформирован в Хёкстере в WK VI для запасного (моторизованного) пехотного полка z.b.V. Мюнстер с тремя подчиненными ротами. Батальон дислоцировался в WK VI.


01.09.1940


Действовал в составе 166-й дивизии.


01.01.1941


Батальон полностью сформирован в составе 3-х рот, за счетвключения 1-й и 2-йзапасных рот z.b.V. и 2-й роты 69-го запасного пехотного полка.


01.10.1942


батальон разделен на 26-й инженерный запасной батальон и 26-й инженерный боевой подготовки батальон.

26-й запасной инженерный батальон остался в Хёкстере в составе дивизии, с 01.02.1943 г. перешел в состав 176-й дивизии, а с 10.1944 г. -в состав 466-й дивизии.

26-й инженерный боевой подготовки батальон в январе 1943 г. переведен в Данию (Орхус).


Запасной батальон отвечал за пополнение:

26-го, 169-го, 186-го, 666-го, 742-го, 751-го, 753-го, 754-го инженерных батальонов, 57-го инженерно-танкового батальона, 750-го, 751-го, 753-го, 754-го минерных инженерных батальонов.


27-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 27).


06.10.1939


Сформирован в Ингольштадте в WK VII. Первоначально создан в качестве штаба для 157-й, 212-й, 168-й инженерных запасных рот и развернут в 157-й дивизии.

В батальоне имелась строительная часть из которой 02.01.1940 г. сформирован 7-й строительный запасной батальон.


01.04.1940


батальон в подчинении 147-й дивизии.


15.12.1940


После включения 7-го инженерного запасного батальона в составе 3-х рот, был полностью сформирован 27-й инженерный запасной батальон.


01.10.1942


батальон разделен на 27-й инженерный запасной батальон и 27-й резервный инженерный батальон.

27-й запасной батальон остался в Ингольштадте в составе 407-й дивизии.


01.09.1944


переименован в 27-й инжененый запасной и боевой подготовки батальон.


19.09.1944


личный состав использовался для формирования 832-го инженерного боевой подготовки батальона.


10.1944


батальон развернут в составе 467-й дивизии.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

157-го, 212-го, 238-го, 268-го, 296-го, 299-го, 337-го, 376-го инженерных батальонов, 731-го позиционного инженерно-строительного батальона, 1086-го и 1087-го учебно-тренировочных дивизионов.


28-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 28).

28-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzerpionier-Ersatz Bataillon 28).


28.03.1940


Сформирован в Бреслау-Козеле в WK VIII путем переименования 8-го инженерного запасного батальона и 62-й инженерной запасной роты и развернут в 158-й дивизии.


01.01.1941


батальон переброщен в Страсбург в Эльзасе в WK V.


01.10.1942


батальон разделен на 28-й инженерный запасной батальон и 28-й инженерный резервный батальон, которые подчинены 178-й (моторизованной.) дивизии, а 11.10.1942 г. оба батальона возвращены обратно в Бреслау в WK VIII.


01.04.1943


батальон развернут в составе 408-й дивизии.


10.04.1943


в Бреслау оба батальона объединены в 28-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


15.08.1944


В Бреслау батальон переименован в 28-й инженерно-танковый запасной батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

18-го, 28-го, 48-го, 89-го, 162-го, 221-го, 320-го инженерных батальонов, 59-го, 89-го, 209-го танковых инженерных батальонов.


29-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 29).

29-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzerpionier-Ersatz Bataillon 29).


20.11.1939


Сформирован в Ганноверш-Мюндене в WK IX из 52-й, 214-й, 251-й инженерных запасных рот и развернут в 179-й дивизии.


01.10.1941


Переименован в 29-й инженерно-танковый запасной батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

29-го, 49-го, 58-го, 182-го, 299-го иженерных батальонов, 29-го, 37-го, 49-го, 57-го, 58-го, 87-го, 92-го, 200-го, 209-го танковых инженерных батальонов.


30-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 30).

30-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 30).


20.11.1939


сформирован в Любеке в WK X из 58-й и 225-й инженерных рот и 2-й роты 20-го инженерного батальона и развернут в 160-й дивизии.


10.06.1940


батальон развернут в составе 190-й дивизии.


01.10.1942


батальон разделен на 30-й инженерный запасной батальон и 30-й инженерный боевой подготовки батальон.


07.04.1943


в Любеке оба батальона объеденены в 30-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


17.12.1943


батальон вновь разделен на 30-й инженерный запасной батальон и 30-й инженерный резервный батальон. 30-й запасной батальон остался в Любеке.


1944


Батальон переведен в Нинбург-ан-дер-Везер в состав 180-й дивизии.


09.1944


Переброшен в Голландию и переименован в 180-й инженерный батальон 180-й пехотной дивизии.

Батальон вновь сформирован в Нинбурге и с 01.11.1944 г. - в подчинении 480-й дивизии.


1945


батальон дислоцировался в Виттенберге в WK IV.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

22-го, 30-го, 110-го, 158-го, 225-го, 240-го, 710-го и Юг инженерных батальонов, 723-го позиционно инженерно-строительного батальона.


33-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 33).

33-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 33).


27.08.1939


сформирован в Майнц-Кастель в WK XII и развернут в 172-й дивизии.


07.11.1939


Переброшен в Познань в WK XXI.


20.08.1940


переведен обратно в Майнц-Кастель в WK XII.


01.10.1942


батальон разделен на 33-й инженерный запасной батальон и 33-й инженерный боевой подгатовки батальоны и 01.04.1943 г.оба батальона объеденены в 33-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


11.1944


штаб и 1-я рота переброшены в 172-ю резервную дивизию в качестве 33-го резервного инженерного батальона.

Остальная часть 33-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона переброшена в Вюрцбург в WК XIII. Позже батальон переброшен в Валлау на военный полигон Хойберг в WК V.


Запасной батальон отвечал за пополнение

33-го, 52-го, 72-го, 73-го, 112-го, 229-го, 632-го, 1545-го инженерных батальонов, 33-го инженерно-танкового батальона.


34-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 34).

34-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 34).


21.10.1939


сформирован в Кобленце-Лютцеле в WK XII из 79-й, 246-й, 263-й инженерных запасных рот и развернут в 172-й дивизии


09.11.1939


батальон переброшен в Вартегау в Леслау в WК XXI.


15.08.1940


переведен обратно в WK XII.


01.10.1942


батальон разделен на 34-й инженерный запасной батальон и 34-й инженерный боевой подготовки батальон.


01.04.1943


Оба батальона объеденены в 34-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон в Кобленце.


23.11.1944


В батальоне сформирован 34-й инженерный резервный батальон, который состоял только из штаба и 1-й роты.


04.1945


Вновь сформирован 34-й инженерный запасной батальон и переведен в Бремен в WK X.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

34-го,132-го, 165-го,179-го, 229-го, 246-го, 263-го, 342-го, 348-го, 389-го,659-го, 669-го,712-го инженерных батальонов.


35-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 35).

35-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 35).


01.11.1939


сформирован в Кремсьер в Протекторате Богемия и Моравия из 78-й, 260-йинженерных запасных роты и 1-й и 2-й рот 206-го инженерного запасного батальона и развернут в 165-й дивизии.


08.1940


Переброшен в Карлсруэ в WK V,


01.09.1940


Действрвал в составе 155-й дивизии, а с 01.05.1942 г.-в подчинении 405-й дивизии.


18.08-03.10.1942


батальон дислоцировался в г.Коне во Франции, затем вернулся в Мундеркинген в WK V.


13.10.1942


батальон разделен на 35-й инженерный запасной батальон и 35-й инженерный боевой подготовки батальон.


01.04.1943


Оба батальона объеденены в 35-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


1944/45


В конце войны батальон дислоцировался в Мундеркингене на Дунае.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

125-го, 178-го, 204-го, 205-го, 215-го, 235-го, 260-го, 266-го, 282-го, 323-го, 344-го, 355-го, 387-го, 715-го инженерных батальонов, 170-го штурмового инженерного батальона.


46-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 46).

46-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 46).


27.03.1940


сформирован в Регенсбурге в WK XIII из 46-й, 73-й, 231-й инженерных запасных рот и развернут в 193-й дивизии.


01.10.1942


разделен на 46-й инженерный запасной батальон и 46-й инженерный боевой подготовки батальон, оба батальона дислоцировались в составе 173-й дивизии.


10.04.1943


оба батальона объединены в 46-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


16.07.1943


батальон вновь разделенна 46-й инженерный запасной батальон и 46-й резервный инженерный батальон. Запасной батальон действовал в составе 413-й дивизии.


04.1945


Запасной батальон мобилизован как 46-й инженерный боевой подготовки батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

10-го, 88-го, 113-го, 173-го, 198-го, 231-го, 334-го инженерных батальонов.


47-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 47).

3-й инженерный учебный батальон (Pionier-Lehr-Bataillon 3).


08.05.1940


Сформирован в Розенхайме WK VII в сотаве 3 рот и развернут в 157-й дивизии.


01.11.1940


батальон переименован в 3-й инженерный учебный батальон.


68-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 68).

68-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 68).


28.08.1939


Сформирован в Кюстрине в WK III и развернут в 163-й дивизии, а с 30.11.1939 г. -в 143-й дивизии.


20.09.1942


батальон разделен на 68-й инженерный запасной батальон и 68-й резерный инженерный батальон. Запасной батальон остался в Кюстрине


01.10.1942


в подчинении 463-й дивизии


01.06.1943


в подчинении 433-й дивизии


09.1944


запасной батальон передал личный состав для формирования 68-го инженерного боевой подготовки батальона.


01.10.1944


батальон переименован в 68-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

3-го, 71-го, 150-го, 168-го, 176-го, 654-го, 719-го, 741-го, 900-го инженерных батальонов.


80-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 80).

80-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzerpionier-Ersatz Bataillon 80).


26.08.1939


сформирован в Клостернойбурге в WK XVII и развернут в 177-й дивизии.


01.12.1939


1-я, 4-я, 5-я роты батальона напавлены в Мельке для формирования 86-го инженерного запасного батальона..


1942


переименован в 80-й инженерно-танковый запасной батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

70-го, 81-го, 86-го, 137-го, 243-го, 327-го инженерных батальонов, 86-гоинженерно-танкового батальона.


86-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 86).

86-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 86).


01.12.1939


сформирован в Мельк-ан-дер-Донау в WK XVII на базе 1-й, 4-й и 5-й рот 80-го инженерного запасного батальона и развернут в 187-й дивизии.


01.10.1942


батальон разделен на 86-й инженерный запасной батальон и 86-й инженерный боевой подготовки батальон.

86-й запасной батальон остался в Мельке, с 18.01.1943 в составе 487-й дивизии, и с 1945 дислоцировался в Кремсе, в WK XVII.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

70-го, 81-го, 86-го, 137-го, 243-го, 327-го инженерных батальонов, 86-го инженерно-танкового батальона.


206-й инженерный запасной батальон (Pi.Ersatz Bataillon 206).

5-й мостостроительный запасной батальон (Brucken Bau-Ersatz Bataillon 5).


08.08.1939


сформирован в Летцене в WK I и развернут в 151-й дивизии.


01.11.1939


1-я и 2-я роты переданы в 35-го инженерный запасной батальон.


09.1940


батальон переброшен в Писек в протекторате Богемии и Моравии.


07/10.1941


батальон дислоцировался: с 16.07.1941 г. -в Остроленке в WK I, с 09.1941 г. - в Остроленка-ам-Нарев, с 07.10.1941 г. - в Линденберг в Альгой, с24.10.1941 г. -в Линдау на Боденском озере в WK VII.


01.11.1941


Преобразован в 5-й мостостроительный запасной батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

206-го, 217-го, 228-го, 241-го инженерных батальонов, 161-го инженерного батальона ландвера:


208-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 208).

208-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzerpionier-Ersatz Bataillon 208).


01.04.1940


Сформирован в WK III в Ратенове и развернут в 153-й дивизии.


01.10.1941


Переименован в 208-й инженерно-танковый запасной батальон.


211-й инженерный запасной батальон (Pioniеr-Ersatz Bataillon 211).


1939


Сформирован в WK VI.


нач.1941


Расформирован, 1-я и 2-я роты включены в состав 253-го инженерного батальона как новые 3-я и 4-я роты, формирование штаба неизвестно.


213-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 213)


30.08.1939


сформирован в Бриге в WK VIII и развернут в 158-й дивизии


12.1940


батальон переброшен в Страсбург в Эйфеле в WK V.


01.10.1942


батальон разделен на 213-й инженерный запасной батальон и 213-й резервный инженерный батальон.

Запасной батальон развернут в составе 408-й дивизии, а с 12.10.1942 г. переведен обратно в Бриге в WK VIII.


01.05.1944


батальон переброшен в Глогау в WK VIII.


Запасной батальон отвечал за пополнение:

181-го, 213-го, 221-го, 239-го, 252-го, 298-го, 384-го, 660-го, 662-го инженерных батальонов, 89-го инженерно-танкового батальона,736-го позиционно-инженерно-строительного батальона.


253-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 253).

253-й боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 253).

253-й резервный инженерный батальон (Reserve-Pionier-Bataillon 253).


26.08.1939


сформирован в Кёльн-Вестховене в WK VI и развернут в 156-й дивизии.


31.10.1939


батальон переброшен в Порце и в Грауденц на Висле в WK XX.


25.08.1940


батальон переброшен обратно в Кёльн-Вестховен в WK VI.


01.01.1941


1-я и 2-я роты 211-го инженерного запасного батальона преобразованы в 3-ю и 4-ю роты батальона.


01.10.1942


батальон разделен 253-й инженерный запасной батальон и 253-й инженерный боевой подготовки батальон.


11.1942


в Вестховене находились: 253-й боевой подготовки батальон со штабом батальона, взводом связи и 4 инженерными ротам; 253-й инженерный запасной батальон с кадровой, маршевой и выздоравливающих рот. Оба батальона развернуты в составе 526-й дивизии, которая дислоцировалась в Аахене, а с 1943 г.- в Вуппертале.


12.04.1943


в Кёльн-Вестховене оба батальона объединены в 253-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон. Батальон состоял из штаба батальона, взвода связи, кадровой, маршевой, выздоравливающих рот, роты тяжелого снабжения (SE) и 4-х боевой подготовки рот.


10.08.1943


батальон состоял из: штаба, кадровой, выздоравливающих и маршевой рот, неустановленной роты и 2-х боевой подготовки рот.


1942-1944


Батальон дислоуцировался в Вестховене.


01.09.1944


батальон в составе 3-х рот выдвинулся в район Эйфеля и обозначался как 253-й резервный инженерный батальон 526-й резервной дивизии, и использовался при формировании 526-й пехотной дивизии.


14.09.1944


Действовал в составе 89-й пехотной дивизии LXXIV-го армейского корпуса с задачей проведения заградительных операций на Западном валу.


05.10.1944


переименован в 253-й инженерный запасной батальон, после чего направлен на формирование 189-го инженерного батальона, и с 01.11.1944 г. все документы переданы в 189-й инженерный батальон.


05.11.1944


батальон переименован в боевую группу Брюкнера, состоящей из 3-х пехотных батальонов 275-й пехотной дивизии.


21.11.1944


в батальоне осталось 45 солдат и на следующий день боевая группа расформирована, батальон передан в состав 983-го гренадерского полка 275-й пехотной дивизии, а с 23.11.1944 г.- в состав 344-й пехотной дивизии.


01.12.1944


Батальон переброшен в Ойскирхен для пополнения.


05.12.1944


переименован в 755-й армейский инженерный батальон.


06.09.1944


в Кёльн-Вестховене сформирован новый 253-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон, который 09.11.1944 г. переброшен вВиттенбергв WK IV в подчинение 464-й дивизии.


26.03.1945


Мобилизовандвижением остготов в составе 478 человек в 464-й дивизии и значился как 254-й инженерный боевой подготовки батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение

147-го, 160-го, 195-го, 211-го, 233-го, 253-го, 254-го, 385-го инженерных батальонов.


254-й батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 254).


26.03.1945


Сформирован в составе движения остготов с использованием мобилизованного 26.03.1945 г. 253-го инженерного боевой подготовки батальона (478 человек) и дислоцировался в Виттенберге в WK IV в составе 464-й дивизии.


311-й инженерный запасной батальон (Pionier- Ersatz Bataillon 311).

311-й инженерный батальон боевой подготовки (Plonier-Ausbildungs Bataillon 311).


18.06.1940


сформирован в Лётцене в WK I из четвертых полевых рекрутских рот 206-го и 341-го инженерных батальонов.(последний в стадии ликвидации). Батальон действовал в Алленштайне, Брюнне и Аллкштайнев составе 151-й дивизии.


09.1940


переброшен в Стракониц в Протекторате Богемия и Моравия.


19.07.1941


батальон переброшен обратно в Модлинв WK I.


04.09.1942


батальон разделен на 311-й инженерный запасной батальон и 311-й инженерный бовой подготовки батальон.


24.09.1942


действовал в Белостоке в составе 461-й дивизии.


25.03.1943


Оба батальона вновь объеденены в 311-й инженерный запасной и бовой подготовки батальон.


01.1945


батальон уничтожен в Лецене.Задачи пополнения войск переданы 30-му инженерному запасному батальону в Виттенберге в WK IV.


Запасной батальон отвечал за пополнение

114-го, 199-го, 241-го, 274-го, 340-го, 383-го, 746-го, 1561-го инженерных батальонов,161-го инженерного батальона ландвера.


407-й батальон боевой подготовки (AusbildungsPionier-Bataillon 407).


24.03.1945


сформирован в Ингольштадте как подвижная учебная часть WK VII и действовал в составе Баварской учебной дивизии во Франконии.


831-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 831) .


19.09.1944


сформирован в WK VII в составе 2 рот из 7-го инженерного запасного батальона и передан в инженерный батальон Берлина.

Вновь восстановлен в WK XII в качестве 831-го рейнского инженерного батальона и развернут в группе армий G на Верхнем Рейне в районе Келя в составе 401-го инженерного боевой подготовки полка.


19.02.1945


в батальон включены из V-го военного округа 85 солдат, из VI-го военного округа 130 солдат и из VII-го военного округа 85 солдат.


832-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon. 832).


19.09.1944


сформирован в WK VII в составе 2-х рот из 27-го инженерного запасного батальона и передан в инженерный батальон Берлина.

Вновь восстановлен в WK XII в качестве 832-го рейнского инженерного батальона и развернут в группе армий G на Верхнем Рейне в районе Келя в составе 401-го инженерного боевой подготовки полка.


833-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 833).


19.09.1944


сформирован в Миттенвальде в WK VII в составе 2-х рот из54-го горно-инженерного запасного батальона, также известен как 833-й горно-инженерный боевой подготовки батальон и передан в инженерный батальон Берлина.

Вновь восстановлен в WK XII в качестве 833-го рейнского инженерного батальона и развернут в группе армий G на Верхнем Рейне в районе Келя и действовал в составе 401-го инженерного боевой подготовки полка.


834-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 834).


09.1944


сформирован в WK VIII в составе 2-х рот и первоночально развернут в составе 402-го инженерного боевой подготовки полка.

Батальон дислоцировался в Хённингене в составе 403-го инженерного боевой подготовки полка в 7-й армии группы армий Б.


835-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 835)


09.1944


сформирован в WK VIII в составе 2-х рот и именовался как 835-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий G в Эстрихе в Рейнгау в составе 402-го инженерного боевой подготовки полка.


836-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 836).


09.1944


сформирован в WK VIII в составе 2-х рот и именовался как 836-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в Лампертхайме в Гессене в группе армий G в составе 402-го инженерного боевой подготовки полка.


837-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 837)


09.1944


сформирован в WK IV в составе 2-х рот и именовался как 837-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий G в Гинсхайме в Гессене в составе 403-го инженерного боевой подготовки полка, позже 402-го инженерного боевой подготовки полка.


838-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 838).


09.1944


сформирован в WK IV в составе 2-х рот и именовался как 838-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий В на среднем Рейне у Боппарда, затем в Камп-на-Рейне в составе 403-го инженерного боевой подготовки полка,


839-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 839).


09.1944


Сформирован в WK IV в составе 2-х рот и именовался как 839-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий Б на Среднем Рейне в Бендорфе, затем дислоцировался в Энгерсе в составе 403-го инженерного боевой подготовки полка.


840-й инженерный батальон боевой подготовки (PionierAusbildungs Bataillon 840) .


26. 09. 1944


Сформирован в WK III в составе 2-х рот и именовался как 840-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий Б на Среднем Рейне в Порце.в составе 404-го инженерного боевой подготовки полка.


841-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 841).


26.09.1944


сформирован в WK III в составе 2 рот и именовался как 841-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий Б на Среднем Рейне в районе Кёльн-Вестховен в составе 404-го инженерного боевой подготовки полка.


842-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 842) .


26.09.1944


сформирован в WK III в составе 2-х рот из 68-го инженерного запасного батальона Кюстрина и именовался как 842-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий Б на Среднем Рейне в Дюссельдорф-Ратв составе 404-го инженерного боевой подготовки полка.


843-й Инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 843


09. 1944


Сформирован в WK XIII в составе 2-х рот и именовался как 843-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий Н на Нижнем Рейне в составе 405-го инженерного боевой подготовки полка.


III-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs-Bataillon III).

844-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 844).


27.07.1944


Сформирован в WK III.


13.10. 1944


переименован в 844-й инженерный учебный батальон и именовался как 844-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий Н на Нижнем Рейне в Вёрде возле Динслакена в составе 405-го инженерного боевой подготовки полка.


845-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 845).


09. 1944


Сформирован в WK XIII в составе 2-х рот и именовался как 845-й рейнский инженерный батальон и дислоцировался в группе армий Н на Нижнем Рейне в составе 405-го инженерного боевой подготовки полка


Кон.03.45


Переброшен в Виттенберг в WK IV, где был переименован в инженерный батальон Ульриха фон Гуттена.


893-й инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs Bataillon 893).

Инженерный батальон Теодор Кёрнер (Pionier-Bataillon Theodor Krner).


1945


Сформирован в WK III. Затем переименован в инженерный батальон Теодора Кёрнера и развернут в пехотной дивизии Теодор Кёрнер.


24-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 24).

1054-й инженерный полевой боевой подготовки батальон (Pionier-Feldausbildungs-Bataillon 1054).

1054-й инженерный батальон (Pionier-(Feldausbildungs-)Bataillon 1054).


15.09.1942


Сформирован путем разделения 24-го инженерного запасного батальона в Ризе в WK IVи дислоцировался в Генерал-губернаторстве в Журавице в составе 154-й резервной дивизии.


21.01.1944


батальон переброшен в Сандомир.


01.10.1944


в Сандомире в Генерал-губернаторстве переименован в 1054-й инженерный полевой боевой подготовки батальон и развернут в 154-й учебно-полевой дивизии.


03.1945


переименован в 1054-й инженерный батальони развернут в 154-й пехотной дивизии.


инженерный боевой подготовки батальон 1-й танковой армии (Pionier-Ausbildungs-Bataillon 1 Panzer-Armee).


11.1944


сформирован в составе 1-й танковой армии в составе 3-х рот из 15-й (инженерной) роты полевого запасного полка, которая с 08.1944 г. именовалась инженерной запасной и боевой подготовки ротой.


13-й инженерный боевой подготовки батальон белорусинского ополчения (Weiruthenisches Heimwehr-Pionier-Ausbildungs-Bataillon 13).


07.1944


сформирован в группе армий Центр. Этот батальон выступал в качестве замены 1-12-го белорусских инженерных батальонов.Никакой дополнительной информации нет.


43-й инженерно-танковыйбоевой подготовки батальон (Panzer-Pionier-Ausbildungs Bataillon 43).

Инженерный запасной батальон Фельдхеррнхалле (Pionier- Ersatz Bataillon Feldherrnhalle).

Инженерно-танковый запасной батальон Фельдхеррнхалле (Panzer-Pionier-Ersatz Bataillon Feldherrnhalle).


05.11.1942


Сформирован в WK III в Кюстрине из частей 68-го и 208-гоинженерных запасных батальонов и развернут в 463-й дивизии.


15.04.1943


переименован в 43-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон (тропический).


01.06.1943


Действовал в составе 433-й дивизии.


Кон. 1943


в Эльбинге в WK XX переименован в инженерный запасной батальон Фельдхеррнхалле.


1944


Переименован в инженерно-танковый запасной батальон Фельдхеррнхалле и развернут в запасной бригады Фельдхеррнхалле.


Запасной батальон отвечал за пополнение

инженерный батальон Фельдхеррнхалле, инженерно-танковые батальоны: Фельдхеррнхалле, Фельдхеррнхалле 1, Фельдхеррнхалле 2.


Инженерныйзапаснойбатальон 6-йармии (Pionier- Ersatz Bataillon AOK 6).


зима 1942/43


сформирован в составе 3-х рот и действовал в 6-й армии.


Учебный штаб штурмовых лодок (Ausbildungsstab fur Sturmboote).

I-го Командование строительства паромов (sF) (Fhrenbau-Kommando I (sF).

Учебное Командование открытого моря (sF) (Hochsee-Lehrkommando (sF)).

Учебный батальон инженеров-десантников (Landungs-Pionier-Ausbs-Bataillon).


04.1940


СформированКомандованванием II-й военно-инженерной школы в Дессау-Росслау. До 06.1940 г. штаб в Розенхайм-на-Инне проводил курсы штурмовых лодок.


15.06.1940


три учебных курса, в каждом по 10 легких штурмовых лодок, совершили высадку десанта через Верхний Рейн и стали в качестве оперативных групп напобережье Ла-Манша, со штабами в Антверпене, для строительства переправ в рамках подготовки к операции Морской лев.


01.1941


велось строительство и испытание паромной переправы в Антверпене, затем штаб расширен до I-го Командования строительства паромов (sF), которому (4 офицера, 120 солдат, 334 гражданских) подчинялся 411-й строительный батальон, оно также занималось обучением инженеров десатных паромов.


01.03.1942


переименован в Учебное Командование открытого моря (sF) и переведен в Тернезен, где вновь сформированный 4-й инженерный учебный батальон (sF) на Боденском озере начал подготовку переправочных, и десантных кораблей.


06/07.1943


Командование перебралось в Эсбьерг в Дании, где был переименован в инженерно-десантный боевой подготовки батальон (Pionier-Landungs-Ausbildungs-Bataillon)


06.1944


переименован в Учебный батальон инженеров-десантников.


01.1945


Морские части батальона переданы в оперативную группу Гантке в десантном инженерном учебном и запасном полку, а сухопутные части, с 02.1945, в качестве боевой группы гауптмана Ланге и использовались в качестве пехоты в районе Лауэнбурга.


4. горно-инженерные запасные батальоны(Gebirgs-Pionier-Ersatz-Bataillon).

54-й горно-инженерный запасной батальон (Gebirgs-Pionier-Ersatz Bataillon 54).


20.08.1941


Сформирован в WK VII в Миттенвальде из части 7-го инженерного запасного батальона и развернут в 157-й дивизии


01.10.1942


Разделен на 54-й горно-инженерный запасной батальон и 54-й горно-инженерный боевой подготовки батальон, оба батальона развернуты в составе 467-й дивизии.


05.04.1943


вновь объеденены в 54-й горно-инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


01.1945


Батальон переброшен в Бриг в WK VIII и включен в состав инженерного полка Бриг.


Запасной батальон отвечал за пополнение

54-го; 74-го; 94-го и ; 97-го горно-инженерных батальонов, 1014-го и 1043-го позиционно-строительных кадровых батальонов, 1014-го; 1043-го; 1085-го учебных дивизионов


82-й горно-инженерный запасной батальон (Gebirgs-Pionier-Ersatz Bataillon 82).


26.08.1939


сформирован в Зальцбурге в WK XVIII и развернут в 188-й дивизии.


01.10.1942


Разделен на 82-й горно-инженерный запасной батальон и 82-й горно-инженерный боевой подготовки батальон, оба батальона действовали в составе 467-й дивизии.


10.04.1943


вновь обеденены в 54-й горно-инженерный запасной и боевой подготовки батальон и с 01.11. 1943 г.- в составе 418-й дивизии.


2. Пополнение (Ersatzgestellung):


Запасной батальон отвечал за пополнение:

620-го инженерного полка z.b.V., 118-го инженерного батальона, 82-го, 91-го, 818-го горно-инженерных батальонов, 75-го горно-строительного батальона,523-го дорожно-строительного батальона,1029-го, 1030-го, 1059-го, 1060-го позиционно-строительных кадровых батальонов,1029-го, 1030-го, 1059-го, 1060-го, 1117-го, 1118-го, 1119-го, 1120-го учебно-тренировочных дивизионов


83-й горно-инженерный запасной батальон (Gebirgs-Pionier-Ersatz Bataillon 83).


24.02.1940


сформирован в Шваце в Тироле в WK XVIII и развернут в 188-й дивизии.


01.10.1942


Разделен на 83-й горно-инженерный запасной батальон и 83-й горно-инженерный боевой подготовки батальон.


10.04.1943


вновь обеденены в 83-й горно-инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


01.11.1943


батальон вновь разделен на 83-й запасной батальон и 83-й резервный батальоны. 83-й запасной батальон остался в Шваце в составе 418-й дивизии.


2. Пополнение (Ersatzgestellung):


Запасной батальон отвечал за пополнение

5-го, 99-го, 676-го инженерных батальонов,83-го, 95-го, 99-го горно-инженерных батальонов.


5. инженерно-танковые запасные батальоны(Panzer -Pionier-Ersatz-Bataillone).

5-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 5).

5-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzer-Pionier-Ersatz Bataillon 5).


28. 8.1939


Сформирован в Ульме на Дунае в WK V и развернут в 155-й дивизии.


10.11.1939


переброшен в Пардубице в протекторат Богемии и Моравии.


24.08.1940


переброшен обратно в Ульм, с 01.09.1940 г. действовал в составе 165-й дивизии, а с 12.07.1941 г. - в составе 405-й дивизии.


26.09.1941


переименован в 5-й инженерно-танковый запасной батальон.


10.05.1942


Снова в составе 155-й дивизии.


01.10.1942


Батальон разделен на 5-й инженерно-танковый запасной батальон и 5-й инженерный батальон боевой подготовки, которые 10.04.1943 г. в Ульме обеденены в 5-й инженерно-танковой запасной и боевой подготовки батальон, который развернут в составе465-й дивизии.


Запасной батальон отвечал за пополнение инженерных батальонов:

5-го, 25-го, 35-го, 45-го, 51-го, 101-го, 127-го, 305-го, 335-го, 600-го, 660-го инженрных батальонов, 51-го, 127-го, 209-го инженерно-танковых батальонов, 305-го, 306-го, 307-го инженрных батальонов (G), 14-го Ландверного инженрного батальона, 305-го, 306-го, 307-го, 308-го крепостных инженрных батальонов.


16-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 16).

16 инженерный батальон боевой подготовки (Pionier-Ausbildungs-Bataillon 16).

16-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон (Panzer-Pionier-Ersatz- undAusbildungs-Bataillon).


15.04.1940


Сформирован в WK IV из частей 6-го инженерного запасного батальона и 1-го батальона 69-го пехотного полка в Торне в WK XX для WK VI и развернут в 156-й дивизии.


26.08.1940


переброшен в Кёльн-Вестховен.


23.09.1942


Батальон разделен на 16-й инженерный запасной батальон и 16-й инженерный боевой подготовки батальон


01.10.1942


Действовал в составе 526-й дивизии.


11.1942


16-й инженерный боевой подготовки батальон состоял из штаба и 4-х инженерных рот.

16-й инженерный запасной батальон состоял из штаба, кадровой (Stamm), маршевой и выздоравливающих рот.


10.04.1943


оба батальона были объединены в 16-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


Кон.1943


Батальон в составе штаба батальона, 4-х учебных рот, кадровой, маршевой и выздоравливающих рот.


21.07.1944


в Вестховене у Кёльна в WK VIбатальон переформирован в 16-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон.


10.08.1944


Батальон в составе3-х учебных рот, кадровой, маршевой и выздоравливающих рот.


10.1944


батальон находился в составе 476-й дивизии.


05.12.1944


переименован в 756-й армейский саперный батальон.


Запасной батальон отвечал за пополнение

106-го, 195-го, 233-го, 658-го, 666-го, 742-го, 750-го инженерных батальонов,750-го минёрного инженрного батальона.


19-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 19).

19-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzer-Pionier-Ersatz Bataillon 19).


14.04.1940


Сформирован в Магдебурге в WK XI и развернут в 191-й дивизии.


01.09.1940


батальон переименоан в 4-й инженерный запасной батальон в Хольцминдене (поменялись номерами)и развернут в 171-й дивизии.


12.10.1941


переименован в 19-й инженерно-танковый запасной батальон.


01.10.1942


батальон разделен на 19-й инженерно-танковыйзапаснойбатальон и 19-й инженерно-танковыйбоевой подготовки батальон и оба батальона развернуты в 471-й дивизии.


08.04.1943


оба батальона объединены в 19-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон.


29.10.1943


Батальон вновь разделился на 19-й запасной и 19-й резервный батальоны. 19-й запасной батальон остался в Хольцминдене.


03.1945


Мобилизован в 940-йбатальон вестготов.


Запасной батальон отвечал за пополнение

10-го, 17-го, 88-го, 99-го, 173-го, 188-го, 198-го, 219-го, 343-го, 389-го, 657-го инженерных батальонов, 79-го инженерно-танкового батальона, 99-го горного инженерного батальона.


28-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 28).

28-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzerpionier-Ersatz Bataillon 28).


28.03.1940


Сформирован в Бреслау-Козеле в WK VIII путем переименования 8-го инженерного запасного батальона и 62-й инженерной запасной ротыи развернут в 158-й дивизии.


01.01.1941


батальон переброшен в Страсбурге в Эльзасев WK V.


01.10.1942


батальон разделен на 28-й инженерный запасной батальон и 28-й инженерный резервный батальон, которые подчинены 178-й (мототоризованной) дивизии,


11.10.1942


оба батальона возвращены обратно в Бреслау в WK VIII.


01.04.1943


батальон развернут в составе 408-й дивизии.


10.04.1943


в Бреслау оба батальона объединены в 28-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.


15.08.1944


В Бреслау батальон переименован в 28-й инженерно-танковый запасной батальон.

Во время окружения, часть батальона переданы в инженерный батальон Бреслау, который позже расширен до инженерного полка Бреслау.


1945


В конце войны батальон дислоцировался в Хабельшвердте.


Запасной батальон отвечал за пополнение

18-го, 28-го, 48-го, 89-го, 162-го, 221-го, 320-го инженерных запасных батальонов, 59-го, 89-го, 209-го танковых инженрных батальонов.


29-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 29).

29-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzerpionier-Ersatz Bataillon 29).


20.11.1939


Сформирован в Ганноверш-Мюндене в WK IX из 52-й, 214-й, 251-й инженерных запасных рот и развернут в 179-й моторизованной дивизии.


01.10.1941


Переименован в 29-й инженерно-танковый запасной батальон.


01.10.1942


батальон разделен на 29-й инженерный запасной батальон и 29-й инженерный боевой подготовки батальон.


05.04.1943


в Ганноверш-Мюндене оба батальона объединены в 29-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон и развернут в 409-й дивизии.


Запасной батальон отвечал за пополнение

29-го, 49-го, 58-го, 182-го, 299-го инженерных батальонов, 29-го, 37-го, 49-го, 57-го, 58-го, 87-го, 92-го, 200-го, 209-го танковых инженрных батальонов.


43-й инженерно-танковый боевой подготовки батальон (Panzer-Pionier-Ausbildungs Bataillon 43).

Инженерный запасной батальон Фельдхеррнхалле (Pionier-Ersatz Bataillon Feldherrnhalle).


05.11.1942


Сформирован в Кюстрине в WK III из частей 68-го и 208-гоинженерных запасных батальонов и развернут в 463-й дивизии.


15.04.1943


переименован в 43-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон (тропический).


01.06.1943


батальон в составе 433-й дивизии.


Кон. 1943


в Эльбинге в WK XX переименован в инженерный запасной батальон Фельдхеррнхалле.


80-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 80).

80-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzerpionier-Ersatz Bataillon 80).


26.08.1939


сформирован в Клостернойбурге в WK XVII и развернут в 177-й дивизии.


01.12.1939


1-я, 4-я, 5-я роты батальона напавлены в Мельке для формирования 86-го инженерного запасного батальона.


1942


переименован в 80-й инженерно-танковый запасной батальон.


01.10.1942


батальон разделен на 80-й инженерно-танковый запасной батальон и 80-й инженерно-танковый боевой подготовки батальон


10.04.1943


Оба батальона объеденены в 80-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон.


2. Пополнение (Ersatzgestellung):


Запасной батальон отвечал за пополнение

70-го, 81-го, 86-го, 137-го, 243-го, 327-го инженерных батальонов, 86-го инженерно-танкового батальона.


124-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzcr-Pionier-Ersatz Bataillon 124).


Лето 1944


Сформирован в Ризе в WK IV.


208-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 208).

208-й инженерно-танковый запасной батальон (Panzerpionier-Ersatz Bataillon 208).


01.04.1940


Сформирован в Ратенове в WK III и развернут в 153-й дивизии.


01.10.1941


Переименован в 208-й инженерно-танковый запасной батальон.


15.05.1942


Дествовал в составе 233-й моторизованной дивизии.


01.10.1942


батальон разделен на 208 инженерно-танковый запасной батальон и 208-й инженерно-танковый боевой подготовки батальон.


01.04.1943


батальон в составе 463-й дивизии.


15.04.1943


Оба батальона объединены в 208-й инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон.


01.11.1943


Вновь разделен, на 208-й инженерно-танковый запасной батальон и 208-й резервный инженерно-танковый батальон.

Запасной батальон остался в Ратенове и переименован в инженерно-танковый батальон Ратенов


04.1945


батальон в составе 5 рот напавлен в танковый боевой подготовки соединение Балтийского моря.


2. Пополнение (Ersatzgestellung):


Запасной батальон отвечал за пополнение

39-го, 79-го, 200-го, 208-го, 218-го инженерных батальонов, 13-го, 23-го, 32-го, 39-го, 59-го, 79-го, 93-го танковых инженрных батальонов.


404-й инженерно-танковый запасной и учебный батальон (Pz.Pionier-Ersatz UndAusbildungs Bataillon 404)


04.1945


Сформирован (только штаб) в WK IV для 404-й пехотной запасной и боевой поготовки дивизии.


инженерно-танковый запасной и боевой подготовки батальон Великая Германия (Pz.Pionier-Ersatz Und Ausbildungs Bataillon Grodeutschland).


08.1944


Сформирован в Котбусе.


6.мостостроительные запасные батальоны(Brucken Bau-Ersatz-Bataillone).

6.инжинерные мостовые запасной и боевой подготовки батальоны(Pionier-Brucken-Ersatz- und Ausbildungs-Bataillone).

1-й мостостроительный запасной батальон (Brucken Bau-Ersatz-Bataillon 1).

1-й инжинерный мостовой запасной и боевой подготовки батальон (Pionier-Brucken-Ersatz u.Ausbildungs Bataillon 1).


01.03.1940


Сформирован в Виттенберге в WK IVи развернут в 154-й дивизии.


27.11.1940


переброшен в Пирну.


1942


переброшен в Кель в WK V и действовал в составе 405-й дивизии.


25.09.1942


батальон разделен на 1-й мостостроительный запасной батальон и 1-й мостостроительный боевой подготовки батальон.


10.04.1943


Оба батальонаобеденены в 1-й мостостроительный запасной и боевой подготовки батальон.


19.08.1943


в Келе переименован в 1-й инженерный мостостроительный запасной и боевой подготовки батальон.


1945


Дислоцироался в Крессбронне на Боденском озере.


2-й мостостроительный запасной батальон (Brucken Bau-Ersatz Bataillon 2).

2-й инжинерный мостовой запасной и боевой подготовки батальон (Pionier-Brucken-Ersatz u.Ausbildungs Bataillon 2).


01.03.1940


сформирован в Миндене в WK VI.


01.09.1940


развернут в составе 166-й дивизии.


01.10.1942


Батальон разделен на 2-й мостостроительный запасной батальон и 2-й мостостроительный боевой подготовки батальон.


01.02.1943


батальон в составе 176-йдивизии.


01.04.1943


Обеденены в Эммерихе в WK VI во 2-й мостостроительный запасной и боевой подготовки батальон.


19.08.1943


в Миндене батальон переименован,во 2-й инжинерный мостовой запасной и боевой подготовки батальон и с 10.1944 г. действовал в составе 466-й дивизию.


3-й мостостроительный запасной батальон (Brfidcenbau-Ersatz Bataillon 3).

3-й инженерный мостовой запасной и боевой подготовки батальон.(Pionier-Brucken-Ersatz u.Ausbildungs Bataillon 3).


15.03.1940


сформирован в Бриге в WK VIII и развернут в составе 158-й дивизии, с 07.09.1940 г. - в 148-й дивизии.


09.09.1940


переброшен в Нейсе в Верхней Силезии, а с 30.12.1940 г.- переброшен в Мец в WK XII.


01.10.1942


Батальон разделен на 3-й мостостроительный запасной батальон и 3-й мостостроительный боевой подготовки батальон и действовал в составе дивизии Меца.


08.12.1942


развернут в составе 462-й дивизии.


05.04.1943


в Меце оба батальона обеденены в 3-й мостостроительный запасной и боевой подготовки батальон.


11.10.1943


батальон переименован в 3-й инженерный мостовой запасной и боевой подготовки батальон.


09.1944


батальон включен в состав боевой группы Краузе (462-я дивизия) и переименован в 523-й инженерный мостовой батальон.


20.11.1944


Вновь сформирован в Хайнбурге в WK XVII из штаба формирования Фидлера и остатков WK XII и действовал в составе 487-й дивизии.


21.12.1944


в состав батальона включены 300 солдат из венгерского мостостроительного запасного батальона


7-й строительный запасной батальон (Bau-Ersatz Bataillon 7).

4-й мостостроительный запасной батальон (Brucken Bau-Ersatz Bataillon 4).

4-й инженерный мостовой запасной и боевой поготовки батальон (Pionier-Brucken-Ersatz u.Ausbildungs Bataillon 4).


26.08.1939


Сформирован в Бабенхаузене/Швабияв WK VII в подчинении VII-го командира запасных войск


18.09.1939


Переброшен в Мемминген в WK VII.


31.10.1939


расформирован после передачи рядового состава в состав армейских войск и ВВС.


02.01.1940


Вновь сформирован во Фрайзинге в WK VII из части 27-го инженерного запасного батальона и развернут в 157-й дивизии.


12.1940


части батальона включены в состав 27-го инженерного батальона.


01.06.1941


во Фрайзинге в WK VII переименован в 4-й мостостроительный запасной батальон и действрвал в составе 157-й дивизии.


12.08.1941


Переброшенв Шпейер в WK XII в состав 172-й дивизии.


01.04.1942


батальон переименован в инженерный учебный батальон тяжелого мостострокения.


01.08.1942


Переименован в 4-й мостостроительный запасной батальон


07.08.1942


переброшен в Гермерсхайм в WK XII.


01.10.1942


Батальон разделен на 4-й мостостроительный запасной батальон и 4-й мостостроительный боевой подготовки батальон.


01.04.1943


в Гермерсхайме оба батальона вновь объеденены в 4-й мостостроительный запасной и боевой подготовки батальон.


11.10.1943


Переименован в 4-й инженерный мостовой запасной и боевой поготовки батальон.


206-й инженерный запасной батальон (Pi.Ersatz Bataillon 206).

5-й мостостроительный запасной батальон (Brucken Bau-Ersatz Bataillon 5).


08.08.1939


Сформирован в Летцене в WK I и развернут в 151-й дивизии.


01.11.1939


1-я и 2-я роты переданы в 35-го инженерный запасной батальон.


09.1940


батальон переброшен в Писек в протекторате Богемия и Моравия.


16.07.1941


батальон переведен обратно в Остроленку в WK I и развернут: с 09.1941 г.- в Остроленка-ам-Нарев, с 07.10.1941 г. - в Линденберг в Альгой, с 24.10.1941 г. -в Линдау на Боденском озере.


01.11.1941


в Линдау на Баденском озере в WK VII переименован в 5-й мостостроительный запасной батальон и развернут в 147-й дивизии.


15.03.1942


переименован в инженерный учебный батальон (s.F.= тяжелые паромы).


7. резервные инженерные батальоны(Reserve-Pionier-Bataillone).

1-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 1)


25. 09.1942


сформирован в Кенигсберге в WK I и дислоцировался в Остланде в составе 151-й резервной дивизии.


10.1943


дислоцировался в Столпцах.


10.02.1944


батальон реорганизован: штаб, 1-я и 4-я роты напавоены на формирование инженерного батальона Миелау, 2-я и 3-я рота вошли в состав 168-го инженерного батальона 68-й пехотной дивизии.


3-й резервный инженерный батальон (Rcs.Pionier-Bataillon 3).

3-й учебно-полевой инженерный батальон (Feldausbildungs-Pionier-Bataillon 3).

153-й учебно-полевой инженерный батальон (Feld-Ausbs-Pionier-Bataillon 153).


18.09.1942


Сформирован из 3-го инженерного запасного батальона в Бранденбург-ан-дер-Хафель в WK III и дислоцировался на Украине.


12.04.1943


переименован в 3-й учебно-полевой инженерный батальон и дислоцировался в Крыму и действрвал в составе 153-й учебно-полевой дивизии.


1944


Переименован в 153-й учебно-полевой инженерный батальонв.


4-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 4).

149-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 149).


01.10.1942


сформирован в Магдебурге в WK XI и дислоцировался в Бельгии в составе 191-й резервной дивизии.


01.02.1944


Переименован в 149-й инженерный батальон 49-й пехотой дивизии.


7-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 7).

1057-й горный инженерный батальон (Gebirgs Pionier-Bataillon 1057).


01.10.1942


сформирован в Мюнхене WK VII в составе 3-х рот путем разделения 7-го инженерного запасного батальона.

Батальон дислоцировался в Гренобле во Франции в составе 157-й резервной дивизии.


01.10.1944


Переименован в 157-й инженерный батальон, затем в 1057-й горно-инженерный батальон 157-й горнострелковой дивизии.


8-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 8).

1048-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1048).


01.10.1942


Сформирован путем разделения 8-го инженерного запасного батальона в Меце в WK VIII дислоцировался в Тулузе во Франции, позже в районе Ниццы в составе 148-й резервной дивизии.


18. 09.1944


переименован в 1048-й инженерный батальон 148-й пехотной дивизии.


9-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionler-Bataillon 9)

356-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 356)


01.10.1942


Сформирован путем разделения 9-го инженерного запасного батальонав Ашаффенбурге в WK IX и дислоцировался на Западе в составе 189-й резервной дивизии.


01.05.1943


батальон переименован в 356-й инженерный батальон 356-й пехотной дивизии.


13.05.1943


Вновь сформирован во Франции и в составе 189-й резервной дивизии.


12.1943


Дислоцировался в Роане.


08.01.1944


Действовал в составе 165-й резервной дивизии.


10.05.1944


батальон расформирован в Роане, части батальона использованы для создания 170-го инженерного батальона.


14-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 14).


16. 09.1942


Сформирован в Вайсенфельсе в WK IV путем разделения 14-го инженерного запасного батальона и дислоцировался в Гора Кальварья в Генерал-губернаторстве.


10.09.1944


После расформирования174-й резервной дивизии, батальон переименован в 751-й инженерный батальон.


15-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 15).

1059-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 1059).


01.10.1942


Сформирован в Ашаффенбурге в WK IX в составе 3-х рот из частей 9-го инженерного запасного батальона и дислоцировался во Франциии в составе 159-й резервной дивизии.


Кон.1943


в батальоне осталось 2 роты.


12.1943


батальон дислоцировался в Турноне.


09.10.1944


переименован в 1059-й инженерный батальон 159-й пехотной дивизии.


24-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 24).

1054-й инженерный полевой боевой подготовки батальон (Pionier-Feldausbildungs-Bataillon 1054).


15.09.1942


Сформирован в Ризе WK IV путем разделения 24-го инженерного запасного батальона и дислоцировался в Генерал-губернаторстве в Журавице в составе 154-й резервной дивизии.


21.01.1944


Переброшен в Сандомир.


01.10.1944


в Сандомире в Генерал-губернаторстве переименован в 1054-й инженерный полевой боевой подготовки батальони развернут в 154-й учебно-полевой дивизии.


26-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 26).

26-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 26).


01.10.1942


сформирован в Хёкстере WK VI путем разделения 26-го запасного инженерного батальона и развернут в 166-й резервной дивизии.


01.1943


переброшен в Орхус в Дании


26.10.1943


переименован в 26-й резервный инженерный батальон.


17.12.1943


резервный батальон возвращен в 166-ю резервную дивизию для усиления береговой обороны.


12.1944


батальон базировался в Струэре в Дании.


28.12.1944


Верховное Командование сухопутных войск (ОКХ) утвердило созданиее 4-й роты в батальоне, но не был выделен личный состав и материаотная часть.


22.02.1945


батальон переименован в 641-й инженерный батальон и напавлен в 166-ю резервную дивизию.


13.02.1945


после переформирования, батальон состоял из штаба, взвода связи, мостовой колонны,4-х рот.


19.02.1945


Командующий Вермахтом в Дании хадотайствовал о переброске 26-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона со штабом и двумя учебными ротами из Хёкстера в Данию.


27-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 27).


01.10.1942


сформирован в Ингольштадте в WK VII путем разделения 27-го инженерного запасного батальона дислоцировался в Цвяхель на Украине в составе 147-й резервной дивизии.


25.02.1944


батальон расформирован в 4-й танковой армии.


30-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 30).

642-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 642).


17.12.1943


сформирован в Любеке в WK X путем разделения 30-го инженерного запасного батальона и развернут в 160-й резервной дивизии. Батальон переброшен в Данию и дислоцировался в Вайле.


02.01.1944


переброшен в Варде.


11.03.1944


Одна рота батальона переброшена в 361-ю пехотную дивизию для минирования на участке Хенне-Аа в 202-м резервном пехотном батальоне.


12.1944


Батальон базировался в Ваарде.


23.01.1945


батальон переименован в 642-й инженерный батальон в составе 160-й резервной дивизией.


33-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 33).


11.1944


Сформирован в Майнц-Кастеле в составе штаба и 1-й роты из штаба и 1-й роты 33-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона и развернут в 172-й резервной дивизии.


34-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 34).


23.11.1944


Сформирован (только штаб и 1-я рота) из 34-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона.


04.1945


переброшен в Бремен в WK X в состав 172-й резервной дивизии.


46-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionkr-Bataillon 46).

инженерный батальон Миловиц (Pionier-Bataillon Milowitz).

237-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 237).


16. 07.1943


Сформирован в Регенсбурге в WК XIII на базе 46-го инженерного запасного и боевой подготовки батальона и переброшен в северную Хорватию в состав 173-й резервной дивизии.


15.02.1944


возвращен в протекторат и переименоваг в инженерный батальон Миловиц пехотной дивизии Миловиц.


68-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 68)


20.09.1942


сформированна базе 68-го инженерного запасного батальона и переброшен в Пинск на Украину.


02.1944


батальон расформирован.


86-й резервный инженерный батальон (Reserve Pionier-Bataillon 86).

142-й инженерный батальон (Pionier-Bataillon 142).


18. 01.1943


Сформирован в Мелке в WK XVI путем переименования 86-го инженерного боевой подготовки батальона который был сформирован при разделении 86-го запасного инженерного батальона и дислоцировался в Хорватии в составе 187-й резевной дивизии


01.01.1944


Переименовн в 142-й инженерный батальон в42-й егерской дивизии.


105-й резервный инженерный учебный батальон (Reserve Pionier-Lehr-Bataillon 105).


12. 1944


сформирован в Дессау-Росслау в WK III в составе штабной роты и 2-х инженерных рот из части 5-го учебного инженерного батальона и инженерной школы Дессау-Росслау


02.1945


Переброшен в Меркиш-Бухгольц в Шпревальде в состав 9-й армии на Одере..


04.1945


окружен с 9-й армией в котле Хальбе и 30.04.1945 г. в ходе прорыва был разбит.


213-й резервный инженерный батальон (Rеs.Pionier-Bataillon 213).


01. 10. 1942


сформирован в Страсбурге в WK V путем разделения 213-го запасного инженерного батальона и дислоцировался во Франции на Атлантическом побережье в составе 158-й резервной дивизии.


07.1944


Напавлен наа формиование 1316-го инженерного батальона 16-й пехотной дивизии.


253-й инженерный запасной батальон (Pionier-Ersatz Bataillon 253)

253-й инженерный боевой подготовки батальон (Pionier-Ausbildungs Bataillon 253)

253-й резервный инженерный батальон (Reserve-Pionier-Bataillon 253)


26.08.1939


сформирован в Кёльн-Вестховене в WK VI и развернут в 156-й дивизии.


31.10.1939


батальон переброшен в Порце и в Грауденц на Висле в WK XX.


25.08.1940


батальон переброшен обратно в Кёльн-Вестховен в WK VI.


01.01.1941


1-я и 2-я роты 211-го инженерного запасного батальона преобразованы в 3-ю и 4-ю роты батальона.


01.10.1942


батальон разделен 253-й инженерный запасной батальон и 253-й инженерный боевой подготовки батальон.


11.1942


в Вестховене находились: 253-й боевой подготовки батальон со штабом батальона, взводом связи и 4 инженерными ротам; 253-й инженерный запасной батальон с кадровой,маршевой и выздоравливающих рот. Оба батальона развернуты в составе 526-й дивизии, которая дислоцировалась в Аахене, а с 1943 г.- в Вуппертале.


12.04.1943


в Кёльн-Вестховене оба батальона объединены в 253-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон.Батальон состоял из штаба батальона, взвода связи, кадровой, маршевой, выздоравливающих рот, роты тяжелого снабжения (SE), и 4-хбоевой подготовки рот.


10.08.1943


батальон состоял из: штаба, кадровой, выздоравливающих и маршевой рот, неустановленной роты и 2-х боевой подготовки рот.


1942-1944


Батальон дислоуцировался в Вестховене.


01.09.1944


батальон в составе 3-х рот выдвинулся в район Эйфеля и обозначался как 253-й резервный инженерный батальон 526-й резервной дивизии, и использовался при формировании 526-й пехотной дивизии.


14.09.1944


Действовал в составе 89-й пехотной дивизии LXXIV-го армейского корпуса с задачей проведения заградительных операций на Западном валу.


05.10.1944


переименован в 253-й армейский инженерно-саперный батальон, после чего направлен на формирование 189-го инженерного батальона, с 01.11.1944 г. все документы переданы в 189-й инженерный батальон.


05.11.1944


батальон переименован в боевую группу Брюкнера, состоящей из 3-х пехотных батальонов 275-й пехотной дивизии.


21.11.1944


в батальоне осталось 45 солдат и на следующий день боевая группа расформирована, батальон передан в состав 983-го гренадерского полка 275-й пехотной дивизии, а с 23.11.1944 г.- в состав 344-й пехотной дивизии.


01.12.1944


Батальон переброшен в Ойскирхен для пополнения.


05.12.1944


переименован в 755-й армейский инженерный батальон.


06.09.1944


в Кёльн-Вестховене сформирован новый 253-й инженерный запасной и боевой подготовки батальон, который 09.11.1944 г. переброшен в Виттенберг в WK IV в подчинение 464-й дивизии.


26.03.1945


Мобилизовандвижением остготов в составе 478 человек в 464-й дивизии и значился как 254-й инженерный боевой подготовки батальон.


2. Пополнение (Ersatzgestellung):


Запасной батальон отвечал за пополнение

147-го, 160-го, 195-го, 211-го, 233-го, 253-го, 254-го, 385-го инженерных батальонов.


8.резервный горно-инженерный батальон (Reserve-Gebirgs-Pionier-Bataillon).

83-й резервный горный инженерный батальон (Reserve Gebirgs-Pionier-Bataillon 83).

1088-й горный инженерный батальон (Gebirgs Pionier-Bataillon 1088).


01.11.1943


Сформирован в Шваце в Тироле в WK XVIII в составе 3-х рот путем разделения 83-гогорного инженерного запасного и боевой подготовки батальона и развернут в 188-й резервной горнострелковой дивизии. Батальон дислоцировался в Гёрце на севере Италии.


03.1945


в Италии переименован в 1088-й горный инженерный батальон 188-й горнострелковой дивизии.


9.резервныеинженерно-танковые батальоны(Reserve-Panzer Pionier-Bataillone).

16-й резервный инженерно-танковый батальон (Reserve Panzer-Pionier-Bataillon 16).

16-й армейский инженерный батальон (Heeres-Pionier-Bataillon 16)


09.1944


Сформирован в качестве подразделения Валькирия в WK VI из 16-го инженерно-танкового запасного и боевой подготовки батальона и развернут в 526-й резервной дивизии.


01.1945


Переименован в 16-й армейский инженерный батальон и использовался на Нижнем Рейне в составе LXXXI-го армейского корпуса.


19-й резервный инженерно-танковый батальон (Reserve Panzer-Pionier-Bataillon 19).


29.10.1943


Сформирован в Хольцминдене путем разделения 19-го инженерно-танкового запасного батальона и в составе 273-й резервной танковой дивизии и дислоцировался во Франции в составе 4-х рот.


06.1944


4-я рота направлена на формирование 3-й роты 86-го инженерно-танкового батальона 9-й танковой дивизии.


12.05.1944


остатки батальона направлны на пополнение 209-го инженерно-танкового батальона 11-й танковой дивизии.


208-й резервный инженерно-танковый батальон (Reserve Panzer-Pionier-Bataillon 208).


01.11. 1943


Сформирован в Ратенове WK III путем разделения 208-го инженерно-танкового запасного и боевой подготовки батальона и дислоцировался в Хорсенс в Дании в составе штаба и 3-х рот и развернут в 233-й резервной танковой дивизии Дания.


21.01.1944


рота переведена из батальона в 160-юрезервную дивизиию рота использовалась для минирования.


06.02.1944


Подчиненная рота выведена из состава 160-й резервной дивизии и переброшена обратно в Хорсенс.


02.1945


батальон направлен на формирование 144-го инженерно-танкового батальона танковой дивизии Гольштейн, затем вновь восстановлен.


04.1945


переименован в 1233-й инженерно-танковый батальон.


10.армейские унтер-офицерские инженерные школы(Heeres unteroffizierschule fur Pioniere).

Армейская унтер-офицерская школа инженеров Ханнау (Heeres unteroffizierschule fur Pioniere Hanau)


06.1943


Сформирована в Ханау для инженеров в WK IX.


Армейская унтер-офицерская школа инженеров Нойбрайзахе (Heeres unteroffizierschule fur Pioniere Neu-Breisach)


08.1942


Сформирована в Нойбрайзахе для инженеров в WK V.


11.военно-инженерные школы(Pionierschulen).

11.Крепостная инженерная школа (Festungs-Pionierschule).

I-я военно-инженерная школа (Pioniersdiule I).

Крепостная инженерная школа (Festungs-pionierschule).


26.08.1939


Сформироана в Берлин-Карлсхорсте путем разделения Мюнхенской инженерной школы на I-ю и II-юинженрные школы.


01.10.1942


переименована в крепостую инженерную школу Рехаген-Клаусдорф.


II-я военно-инженерная школа (Pionierschule II).

1-я инженерная школа (Pionierschule1).

Инженерная школа тяжелого мостостроения (Pionierschule fur schweren Brucken Bau).


26.08.1939


Сформироанав Рехаген-Клаусдорфе путем разделения Мюнхенской инженерной школы на I-ю и II-юинженрные школы, затем переведена Дессау-Росслау.


01.10.1942


Переименованав 1-ю инженерную школу


08.1943


Переброшенв в Страсбург в Эльзасе.


29.10.1943


Переименоана в инженерную школу тяжелого мостостроения


III-я военно-инженерная школа (Pioniersdiule III).

2-я инженерная школа (Pionierschule 2).


02.1942


Сформирована в Шпеере в WK XII в составе учебного батальона и 2-х учебных отрядов.


01.10.1942


Переименована во 2-ю инженерную школу.


12.1943


переброшена в Розенхайм.


3-я инженерная школа (Pioniersdiule 3)


1943


Сформирована в Регенсбурге.


12 инженерные учебные батальоны(Pionier-Lehr-Bataillon).

1-й инженерный учебный батальон (Pionier-Lehr-Bataillon 1).


02.11.1939


сформирован в Дессау-Росслау в WK XI.


Сер.1940


батальон стал армейским и расширен до 5 рот. Дислоцировался во Франции, России и в Галиции в составе 17-й армии, затем действовал в Восточной Пруссии во 2-й армии.


1945


батальон напавлен на формирование II-го батальона 42-й армейской инженерной бригады.


2. Пополнение (Ersatzgestellung):


2-й инженерный учебный батальон, инженерный учебныйбатальон


Дессау-Росслау, WK XI


2-й инженерный учебный батальон (Pionier-Lehr-Bataillon 2)


10. 12.1939


сформирован в Дессау-Росслау в WK XI оставшимся Командованием 1-го саперного учебного батальона.

Батальон использовался в качестве учебной части для 2-й инженерной школы.


07.06.40 по 01.07.1940


батальон временно развернут в качестве полевой группы на переправе через Верхний Рейн.


01.05.1941


батальон переименован в 900-й моторизованный инженерный батальон.


02.1942


батальон вновь мобилизован. 4-я, 5-я, 6-я роты присоединились к 4-му инженерному учебному батальону, который был переброшен в группу армий Центр.


Осень 1944


батальон напавлен на формирование 2-го батальона 47-й народно-инженерной учебной бригады.


2. Пополнение (Ersatzgestellung):


4-й инженерный учебный батальон


Дессау-Росслау, WK XI


47-й инженерный запасной батальон (Pionier -ErsatzBataillon 47).

3-й инженерный учебный батальон (Pionier-Lehr-Bataillon 3).


08.05.1940


Сформирован в Розенхайме в WK VII в сотаве 3-х рот и развернут в 157-й дивизии.


01.11.1940


батальон переименован в 3-й инженерный учебный батальон.


01.10.1942


Действовал в составе 467-й дивизии


11.1944


батальон включен в состав 6-го учебного инженерного батальона.


4-й инженерный учебный батальон (Pionier-Lehr-Bataillon 4)


15.07.1942


сформирован в Дессау-Росслау в WK XI воII-й инженерной школе из штаба 300-го инженерного батальона и оставшихся 4-й-6-йрот 2-го инженерного учебного батальона.


07.1944


батальон мобилизован и переброшен в Италию в 14-ю армию в подчинение Командование на Юго-Западе.


5-й инженерный учебный батальон (Pionier-Lehr-Bataillon 5).


зима1944/45


Сформирован в WK XII.


6-й инженерный учебный батальон (Plonler-Lehr-Bataillon 6)


1944


Сформирован в Шпейере в WK XII из инженерного учебного батальона тяжелого мостостроения, ранее сформированного 01.04.1942 г. из 4-го запасного мостостроительного батальона и действовал в составе 172-й дивизии.


11.1944


в Розенхайме в WK VII батальон объединен с 3-м инженерным учебным батальоном


Инженерный учебный батальон z. b.V. (Pionier-Lehr-Bataillon z. b.V.).


1939


Сформирован перед войной на полигоне Хёкстер в WK VI. После мобилизации сведения обатальонеотсутсвуют.


10.03.1943


Вновь сформирован и дислоцировался в Оффенбахе-на-Майне в WК IX в составе 3-х инженерных рот z.b.V. и развернут в 409-й дивизии, больше сведений нет.


Инженерный учебный батальон (Pionier-Lehr-Bataillon.(SF).


05.10.1941


сформирован в Линдау в WK VII и развернут в штаба 770-го инженерного полка (SF) z.b.V.


01.04.1942


Включена морская учебная комманда.


08.06.1943


После его возвращения сформирован учебный инженерно-десантный батальон.


1943


Батальон переформирован в инженерный десантно-учебно-запасной полк


1944


переброшен в Фредерисию, в Данию. Этот полк становится службой комплектования для всех десантных, шхерных и частей штурмовых лодок.


2. Пополнение (Ersatzgestellung):


инженерно-десантныйучебныйи запаснойполк


ИнженерныйучебныйбатальонТорн (Pionier-Lehr-BataillonТорн )


10.1943


Сформирован, существовал до 08.1944.


4-й инженерный учебный батальон тяжелых паромов (Pionier-Lehr-Bataillon 4 schwere Fhren).

Инженерный учебный батальон (sF) (Pionier-Lehr-Bataillon (sF=паром Забеля)).

Инженерно-десантный учебный и запасной батальон (Pionier-Landungs-Lehr- und Ersatz-Bataillon).

Десантный инженерный учебный и запасной батальон (Landungs-Pionier-Lehr- und Ersatz-Bataillon).


15.03.1942


сформирован в Линдау на Боденском озере в WK VII путем реорганизации 5-го мостостроительного сменного батальона.Батальон состоял из штаба со взводом связи, 1-3-й паромных рот, 4-й роты легких штурмовых лодок и 5-й роты выздоравливающих. Батальон развернут в составе 147-й дивизии.


04.1942


779-я инженерно-десантная рота переброшена в Линдау и сформировала 6-ю десантную роту, батальон переименован в инженерно-учебныйбатальон (sF).


01.07.1942


из 3-й роты в составе 10 паромов и 6-й роты в составе 12 лодок-L были сформированы 2 полевые роты, которые были переброшены в Ревель вместе со штабом 770-го нженерного полка, для участия в операции Северное сияние (взятие Ленинграда).


В конце 12.1942


обе роты вернулись в Линдау после прекращения операции.


23.06.1943


батальон переименован винженерно-десантныйучебный и запаснойбатальон.


19.07.1943


батальон переброшен вФредерику в Дании в составе штаба со штабной ротой и ротой связи, 1-4-я учебные роты, 5-я запасная рота и рота выздоравливающих.


20.07.1944


переименован в десантный инженерный учебный и запаснойбатальон.


01.1945


морские части батальона подчинены оперативной группе Гантке десантно-инженерного учебно-запасного полка, а сухопутные части подчинены маршевому батальону Беркея того же полка.


Инженерный учебный батальон тяжелого мостостроения.(Pionier-Lehr-BataillonfurschwerenBrucken Bau).


01.04.1942


сформирован в Шпейере в WK XII путем переименования 4-го мостостроительного батальона.


01.08.1942


батальону присвоено старое наименование.


Десантный инженерный учебный и запасной батальон Белград (Landungs-Pionier-Lehr- und Ersatz-Bataillon Belgrad).


Лето 1944


формирование началось в Белградском инженерном парке. Однако формирование не завершено из-за падения города 20.10.1944 г.


13. Инженерно-десантный боевой подготовки батальон (Pionier-Landungs-Ausbildungs-Bataillon).


08.06.1943


Сформирован в Линдау в WK VII из высшей морской учебной команды (Hochseelehrkdo) в инженерном учебном батальоне (SF).


01.07.1943


батальон в составе 3-х учебных взводовштурмовых лодок; в подчинени инженерного десантного учебно-испытательного полка (Versuchs-Regiment)


Раздел 9. Государственные инженеры и подразделения речной охраны (Landes-Pioniere (Stromsicherung).


1.Командир мостовой караульной роты (Kommandeur der Bruckenwach-Kompanie: VI).


2.Командиры речных охранных рот (Kommandeure der Stromsicherungs-Kompanie: WK V, VI, XII).


3.речные охранные полки (Stromsicherungs-Regiment: VI, XII).


4. речные охранные батальоны (Stromsicherungs-Bataillon:V, 502, 503, 506).


5. госуларственные инженерные полки (Landespionier -Regiment: 6, 12).


6. госуларственные инженерные батальоны (Landespionier- Bataillon: XX, 503, 508, 513-515, 518-523, 527, 530, 532, 538).


1.Командир мостовой караульной роты (Kommandeur der Bruckenwach-Kompanien).

VI-й Командир мостовой караульной роты (Kommandeur der Bruckenwach-Kompanien VI).

Командир речных охранных рот в WK VI (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WК VI).

VI-й речной охранный полк (Stromsicherungs-Regiment VI).

6-й государственный инженерный полк (Landespionier-Regiment 6).


25.05.1941


сформирован как штаб для управления ротами мостовой охраны 1./VI-15./VI в WK VI, которые были ранее сформированы 25.08.1939 г.


05.09.1941


Переименован в Командира речных охранных рот в WK VI. Командир руководил 3 секциями речной охраны (I - III) и 12 речнымих охранными ротами.


07.03 по 20.06.1942


в Риге были выделены 3 речных охранных роты в состав сформированного 506-го речного охранного батальона, затем роты были возвращены.


31.08.1942


переименован в VI-й речной охранный полк в составе I./VI-го, II./VI-го и III./VI-го речных охранных батальонов.


15.08.1943


переименован в 6-й государственный инженерный полк (с теми же батальонами)


2.Запасная часть (Ersatztruppenteil):


2-й мостостроительный запасной батальон


Минден, WK VI


VI-й речной охранный полк в составе;


Батальон:


Расположение:


Роты:


I/VI


Уёльн


II/VI


Дюсельдорф


8-я рота- в Клефельде


III/VI


Дуйсбург- Ruhrort


12-я рота-в Везеле


2.Командиры речных охранных рот (Kommandeure der Stromsicherungs-Kompanien)

Командир речной охранный роты в WK V (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WehrkreisV).

V-й речной охранный батальон (Stromsicherungs-Bataillon V).


12.09.1941


сформирован в WK V в Келе и возглавил речные охранные роты в Карлсруэ (1-я), Келе (2-я), Брайзахе (3-я). Штаб в подчинении Командира укреплений Верхнего Рейна.


10.08.1942


Переименован в V-й речной охранный батальон.


15.08.1943


Переименован в 515-й государственный инженерный батальон .


2.Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й мостостроительный запасной батальон


Кель WK V


VI-й Командир мостовой караульной роты (Kommandeur der Bruckenwach-Kompanien VI).

Командир речной охранный роты в WK VI (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WehrkreisVI).

VI -йречнойохранныйполк (Stromsicherungs-RegimentVI).

6-йгосударственныйинженерныйполк (Landespionier-Regiment6).


25.05.1941


сформирован как штаб для управления ротами мостовой охраны 1./VI-15./VI в WK VI, которые были ранее сформированы 25.08.1939 г.


05.09.1941


Переименован в Командира речных охранных рот в WK VI. Командир руководил 3 секциями речной охраны (I - III) и 12 речнымих охранными ротами.


07.03 по 20.06.1942


в Риге были выделены 3 речных охранных роты в состав сформированного 506-го речного охранного батальона, затем роты были возвращены.


31.08.1942


переименован в VI-й речной охранный полк в составе I./VI-го, II./VI-го и III./VI-го речных охранных батальонов.


15.08.1943


переименован в 6-й государственный инженерный полк.


Командир речных охранных рот в WK XII (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WehrkreisXII).

XII-й речной охранный полк (Stromsicherungs-Regiment XII).

12-й государственный инженерный полк (Landespionier-Regiment 12).


01.09.1941


Сформирован в WK XII в Бингербрюке из штаба Комендатуры рейнских переходов, ранее сформированной 20.03.1940 г.

В состав штаба входили 1./XII-15./XII-я речные охранные роты, а также речные охранные участки: I-й в Кобленце, II-й в Майнце и III-й в Мангейме.


11.03. по 06.06.42


в Риге I/XII-й речной охранный участок переименован в 502-й речной охранный батальон.


15.08.1942


штабпереименован в XII-й речной охранный полк. Полк состоял из 3-хречных охранныхбатальонов по 4 речных охранных роты.


15.08.1943


переименован в 12-й государственный инженерный полк.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й мостостроительный запасной батальон


Гермерсхайм , WK XII


XII-й речной охранный полк в составе:


Батальон:


расположение:


Роты:


I./XII


Шпайер


1,4-я роты -Mannheim, 2-я рота- в Гернсхайме, 3-я рота -в Вормсе


II/XII


Майнц-Кастель


5-я рота- в Ридесхайме


III./XII


Колбнец


12-я рота -в Ремагене


3.речные охранные полки(Stromsicherungs-Regiment: VI, XII).

VI-й Командир мостовой караульной роты (Kommandeur der Bruckenwach-Kompanien VI).

Командир речной охранный роты в WK VI (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WehrkreisVI).

VI -йречнойохранныйполк (Stromsicherungs-RegimentVI).

6-йгосударственныйинженерныйполк (Landespionier-Regiment6).


25.05.1941


сформирован как штаб для управления ротами мостовой охраны 1./VI-15./VI в WK VI, которые были ранее сформированы 25.08.1939 г.


05.09.1941


Переименован в Командира речных охранных рот в WK VI. Командир руководил 3 секциями речной охраны (I - III) и 12 речнымих охранными ротами.


С 07.03. по 20.06.1942


в Риге были выделены 3 речных охранных роты в состав сформированного 506-го речного охранного батальона, затем роты были возвращены.


31.08.1942


переименован в VI-й речной охранный полкв составе I./VI-го, II./VI-го и III./VI-го речных охранных батальонов.


15.08.1943


переименован в 6-й государственный инженерный полк.


Командир речных охранных рот в WK XII (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WehrkreisXII).

XII-й речной охранный полк (Stromsicherungs-Regiment XII).

12-й государственный инженерный полк (Landespionier-Regiment 12).


01.09.1941


Сформирован в WK XII в Бингербрюке из штаба Комендатуры рейнских переходов, ранее сформированной 20.03.1940 г.

В состав штаба входили 1./XII-15./XII-я речные охранные роты, а также речные охранные участки: I-й в Кобленце, II-й в Майнце и III-й в Мангейме.


с 11.03. по 06.06.1942


в Риге I/XII-й речной охранный участок переименован в 502-й речной охранный батальон.


15.08.1942


штабпереименован в XII-й речной охранный полк. Полк состоял из 3-хречных охранныхбатальонов по 4 речных охранных роты.


15.08.1943


переименован в 12-й государственный инженерный полк.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й мостостроительный запасной батальон


Гермерсхайм , WK XII


4. Речные охранные батальоны(Stromsicherungs-Bataillon):

Командир речной охранный роты в WK V (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WehrkreisV).

V-й речной охранный батальон (Stromsicherungs-Bataillon V).

515-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 515).


12.09.1941


сформирован в Келе в WK V и возглавил речные охранные роты в Карлсруэ (1-я), Келе (2-я), Брайзахе (3-я). Штаб в подчинении Командира укреплений Верхнего Рейна.


10.08.1942


Переименован в V-й речной охранный батальон.


15.08.1943


Переименован в 515-й государственный инженерный батальон .


2.Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й мостостроительный запасной батальон


Кель WK V


502-й речной охранный батальон (Stromsicherungs- Bataillon 502)


11.03.1942


сформирован в Риге путем переименования I/XII-го речного охранного участка. Такое обозначение батальон носил только во время своего пребывания в Риге.


06.06.1942


Возвращен обратно и вновь переименован в I/XII-й речной охранный участок Командира речных охранных рот в WK XII.


503-й речной охранный батальон (Stromsicherungs- Bataillon 503).

503-й государственный инженерный батальон (Landespionier- Bataillon 503).


20.03.1942


Сформирован в Келе на базе штаба V-йречной охранной роты, а так же 1./V-й и 2./V-йречных охранных рот и ротой XX-го военного округа (WK).

Батальон в качестве армейских войск Действовал на юге России.


19.08.1943


переименован в 503-й государственный инженерный батальон


08.1944


Батальон уничтожен на юге Украины и 10.1944 г. официально расформирован.


2.Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й мостостроительный запасной батальон


Кель WK V- для инженеров


5-й государственный запасной батальон


Баден-Оос , WK V - для пехоты


506-й речной охранный батальон (Stromsicherungs- Bataillon 506).


07.03.1942


сформирован в Риге в составе 3-х речных охранных рот (1-я рота- в Дунабурге, 2-я рота- в Ковно, 3-я рота- в Риге) выделеных Командиром речных охранных рот в WK VI. Батальон в подчинении Командующего Вермахтом в Остланде.


20.06. 1942


Роты возвращены в подчинение Командиру речных охранных рот в WK VI.


5. государственные инженерные полки(Landespionier- Regiment).

VI-й Командир мостовой караульной роты (Kommandeur der Bruckenwach-Kompanien VI).

Командир речной охранный роты в WK VI (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WehrkreisVI).

VI -йречнойохранныйполк (Stromsicherungs-RegimentVI).

6-йгосударственныйинженерныйполк (Landespionier-Regiment6).


25.05.1941


сформирован как штаб для управления ротами мостовой охраны 1./VI-15./VI в WK VI, которые были ранее сформированы 25.08.1939 г.


05.09.1941


Переименован в Командира речных охранных рот в WK VI. Командир руководил 3 секциями речной охраны (I - III) и 12 речнымих охранными ротами.


07.03 по 20.06.1942


в Риге были выделены 3 речных охранных роты в состав сформированного 506-го речного охранного батальона, затем роты были возвращены.


31.08.1942


переименован в VI-й речной охранный полк в составе I./VI-го, II./VI-го и III./VI-го речных охранных батальонов.


15.08.1943


переименован в 6-й государственный инженерный полк.


Командир речных охранных рот в WK XII (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WehrkreisXII).

XII-й речной охранный полк (Stromsicherungs-Regiment XII).

12-й государственный инженерный полк (Landespionier-Regiment 12).


01.09.1941


Сформирован в WK XII в Бингербрюке из штаба Комендатуры рейнских переходов, ранее сформированной 20.03.1940 г.

В состав штаба входили 1./XII-15./XII-я речные охранные роты, а также речные охранные участки: I-й в Кобленце, II-й в Майнце и III-й в Мангейме.


с 11.03. по 06.06.1942


в Риге I/XII-й речной охранный участок переименован в 502-й речной охранный батальон.


15.08.1942


штабпереименован в XII-й речной охранный полк. Полк состоял из 3-хречных охранныхбатальонов по 4 речных охранных роты.


15.08.1943


переименован в 12-й государственный инженерный полк.


Запасная часть (Ersatztruppenteil):


4-й мостостроительный запасной батальон


Гермерсхайм , WK XII


6.государственные инженерные батальоны(Landespionier- Bataillone).

503-й речной охранный батальон (Stromsicherungs-Bataillon 503) .

503-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 503).


20.03.1942


Сформирован в Келе на базе штаба V-йречной охранной роты, а так же 1./V-й и 2./V-й речных охранных рот и ротой XX-го военного округа (WK). Батальон в качестве армейских войск Действовал на юге России.


19.08.1943


На юге России переименован в 503-й государственный инженерный батальон.


08.1944


Батальон уничтожен на юге Украины и 10.1944 г. официально расформирован.


2.Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й мостостроительный запасной батальон


Кель WK V- для инженеров


5-й государственный запасной батальон


Баден-Оос , WK V - для пехоты


508-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 508).


08.1943


Сформирован в WK XXI в Познани в качестве армейских войск.


513-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 513).


24. 08.1943


Сформирован в Кюстрине в WK III в составе 4-х рот.


08.0 8.1944


Две роты направлены в 911-й инженерный батальон.


514-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 514).


27. 08.1943


Сформирован в Пимев WK IV в составе 4-х рот (1-я-в Торгау, 2-я- в Дрездене, 3-я-вАусиге, 4-я-в Пиме).


1944


Переименован в 537-й позиционный инженерный строительный батальон.


01.09.1944


в Торгау в состав батальон включена 3-я рота 530-го государственного инженерного батальона а качестве 14-йгосударственной инженерной роты.


Командир речной охранный роты в WK V (Kommandeur der Stromsicherungs-Kompanien im WehrkreisV).

V-й речной охранный батальон (Stromsicherungs-Bataillon V).

515-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 515).


12.09.1941


сформирован в Келе в WK V и возглавил речные охранные роты в Карлсруэ (1-я), Келе (2-я), Брайзахе (3-я). Штаб в подчинении Командира укреплений Верхнего Рейна.


10.08.1942


Переименован в V-й речной охранный батальон.


15.08.1943


в WK V переименован в 515-й государственный инженерный батальон . Батальон в составе 4-х рот в качестве армейских войск дислоцироался в Келе.


01.02.1945


Батальон состоял из штаба, 2-й и 4-й роты (5 офицеров, 253 солдат). К батальону присоединилась инженерно-заградительная рота фолькштурма (1 офицер, 511 солдат). Штаб батальона находился в Нойерсхаузене (Верхний Рейн) в составе 805-й пехотной дивизии 19-й армии.


01.03.1945


Батальон вышел из подчинения 805-й пехотной дивизии.


2.Запасная часть (Ersatztruppenteil):


1-й мостостроительный запасной батальон


Кель WK V


518-й государственный инженерный батальон (Landes-Pionier-Bataillon 518)

736-й позиционно-строительный инженерный батальон (Steilungsbau-Pionier-Bataillon 736)


01.10.1943


сформирован в Бриге в WK VIII в составе 4-х рот (в Бриге, Глогау, Ополе и Глейвице).


03.01.1944


батальон и переименован в 736-го позиционно-строительный инженерный батальон и действовал в Италии в качестве армейских войск.


Комплектование (Ersatzgestellung):


213-й инженерный запасной батальон


Бриг, WK VIII


519-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 519).

738-й позиционно-строительный инженерный батальон (Stellungsbau-Pionier-Bataillon 738) .


01.09.1943


сформирован в WK IX в составе 4-х рот, (1-я и 2-я роты сформированы 18.03.1944 г. (вместо роты, переданной в 911-й инженерно-заградительный батальон).


10.01.1944


Переименован в 738-й позиционно-строительный инженерный батальон.


520-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 520).


28.08.1943


сформирован в Гамбурге в WK X в составе 4-х рот (1 рота Сформирована в Нинбурге (Везере) из 5-й роты VI-го государственного инженерного полка).


521-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 521).


28.08.1943


сформирован в Магдебурге в WK XI в составе 4-х рот.


522-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 522).


10. 01.1944


сформирован в WK XII в составе 3-х рот на базе трёх рот I-го батальона 12-го государственного инженерного полка. Батальон в подчинении Командующего Вермахтом в Остланде.


1945


Действовал в Хоннефе в группе армий В.


523-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 523).


28.08.1943


сформирован в Вюрцбурге в WK XIII в составе 4-х рот.


15.08.1944


2-я рота переименована в 3-ю роту 912-го инженерного заградительного батальона.


527-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 527).


28.08.1943


сформирован в Кремсе в WK XVII в составе 4-х рот.


1944


2-я рота передана в состав 914-го инженерно-заградительного батальона.


XX государственный инженерный батальон (Landes-Pionier-Bataillon XX).

530-й государственный инженерный батальон (Landes-Pionier-Bataillon 530).


1942


Сформирован в составе 4-х рот на базе XX-го речного охранного участка (Stromsicherungsabschnitt XX) на реке Висла и дислоцировался в Грауденце, Торне и Шреттерсбурге.


15.08.1943


переименован в 530-й государственный инженерный батальон.


01.09.1943


3-я ротанаправоена в состав 514-го государственного инженерного батальона, затем рота была восстановлена.


22.03.1944


2-я рота передана в состав 518-й государственной инженерной роты (WK VIII), 4-я рота переименована во 2-ю роту батальона.


Комплектование (Ersatzgestellung):


27-й инженерный запасной батальон


Ингольштадт, WK VII


532-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 532).


27. 07. 1944


Сформирован в Ингольштате в WK VII в составе 2-х рот.


538-й государственный инженерный батальон (Landespionier-Bataillon 538).


1944


Сформирован в WK VIII.


Раздел 10.Танковые инженерные роты (G) / роты Голиаф (Panzer-Pionier-Kompanien (G) / Goliath-Kompanien).

Роты Голиаф находились в подчинении инженерных войск. Роты сформированы в 1942/1943 годах и оснащены малой гусеничной машиной Голиаф.

Эти машины предназначались для подведения дистанционно взрывных боеприпасов к объекту, подлежащему уничтожению в бою.

В 1944 г. роты были объединены в 500-й и 501-й штурмовые инженерные батальоны.


811-я танковая инженерная рота (G) (Panzer-Pionier-Kompanie (G) 811)


812-я танковая инженерная рота (G) (Panzer-Pionier-Kompanie (G) 812)


813-я танковая инженерная рота (G) (Panzer-Pionier-Kompanie (G) 813)


814-я танковая инженерная рота (G) (Panzer-Pionier-Kompanie (G) 814)


815-я танковая инженерная рота (G) (Panzer-Pionier-Kompanie (G) 815)


Литература (источники):

1. Б.Мюллер-Гиллебранд Сухопутная армия Германии.1933-1945 года.

2. Г. Тичино Соединения и войска германского вермахта и Ваффен-СС во Второй мировой войне 1939-1945 гг..

3. www.lexikon-der-wehrmacht.de.