# Потрясение церквей к Пасхе

Василий Никитин

"Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине" (Луки 23:44-45)


"25 марта сильное землетрясение 4,9 по шкале Рихтера причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон", - говорится в статье на сайте voria.gr.

По информации издания, в стенах появились трещины, повредившие фрески. В одной из церквей прямо во время богослужения откололся фрагмент люстры. Монахи и паломники спешно покинули здание.

"Монахи сообщили о повреждениях в старых скитах и кельях, а паломники рассказали, что землетрясение было продолжительным и в прибрежных районах сопровождалось громким гулом", - отметила газета.


Источник: https://www.voria.gr/article/ishyros-seismos-51-rihter-sto-agion-oros-aisthitos-se-thessaloniki-kai-megalo-tmima-tis-b


Напомню также, что:


1. Ровно в день празднования Пасхи в прошлом году (совпало на 20 апреля для православных и западных христиан) скоропостижно скончался папа римский Франциск. Официально перенесли дату смерти на следующий день для того, чтобы "не вызывать мистических толкований".


2. 15 марта 2025 года, в России ушёл из жизни схиархимандрит Илий, духовник патриарха Московского Кирилла.


3. В этом году, незадолго до Пасхи, 17 марта умер католикос-патриарх Грузинской православной церкви Илия II.


4. В этот же день фрагмент ракеты упал на храм Гроба Господня в Иерусалиме. Служба прекращена, храм закрыли.


5. Через три дня, 20 марта, покинул этот мир патриарх Украинской православной церкви Киевского патриахата Филарет.


6. В Страстную пятницу (по западному календарю), 3 апреля этого года во время богослужения загорелся и полностью сгорел 17-метровый деревянный папский крест, сообщает журнал DoRzeczy. 'Символизм случившегося усиливает тот факт, что это тот же крест, перед которым Иоанн Павел II праздновал 2 июня 1979 года на площади Победы (сейчас площадь Юзефа Пилсудского) первую мессу в Польше после своего избрания папой Римским', - говорится в статье. Издание добавляет, что тогда понтифик сказал: 'Да сойдет Дух Твой и обновит обличие земли, этой земли'.


7. Во время пасхальной мессы папы Франциска 31 марта 2024 года произошло падение огромной иконы Христа, находившейся в алтаре, установленном на площади перед собором апостола Петра в Ватикане. Как пишет итальянское издание Il Messaggero, 'во время службы в Ватикане сильный порыв ветра привел к тому, что старинная икона Христа упала на землю'. Икона упала всего в нескольких метрах от понтифика и ее немедленно поставили на место два служителя.


Это факты. Выводы делайте самостоятельно.