# 10 лучших стихов русских поэтов на мой взгляд

Владимир Владимирович Ноллетов

Пушкин. "Бесы"

Пушкин. "Поэт"

Пушкин. "Поэту"

Лермонтов. "Смерть Поэта"

Тютчев. "Silentium!"

Некрасов. "Еду ли ночью по улице темной..."

Есенин. "Сыпь, гармоника!.."

Цветаева. "Реквием"

Кочетков. "Баллада о прокуренном вагоне"

Пастернак. "Зимняя ночь"