# Злые цветы..

Виталий Г Нурк

Ещё одна пакость сатанистов..

Приключения ещё? Или праздник? Праздновать - здорово.. У нас на полуострове Бум один праздник.. Новый год.. На Буме все служат Богу..

Хотят жить.. Не умирать, не быть "живыми трупами".. Бум примыкает к материку Вар.. Там почти все служат Сатане.. Кроме стран Бубасс, Мишленд..

И нас, полуострова Бум.. Сатанисты постоянно пытаются устраивать нам пакости.. Завидуют.. Очень зря.. Бог - жизнь.. Сатана - смерть.. Было, есть и

будет.. В Бубассе, Мишленде и у нас на Буме все служат Богу.. Хотят жить.. Впрочем, я уже повторяюсь.. Что есть у слуг Сатаны и чего нет у слуг Бога?

Нет жадности, жалости, осуждения, страха, злости, зависти, обид, грусти, лести, лжи.. Нет распутства.. Нет воровства и убийств.. Нет однополой "любви"..

Все эти "нет" - для истинной жизни.. Не для притворства.. Кто служит Сатане? Люди и гоблины.. Слуги Сатаны способны на злое, убивающее, разрушающее

волшебство.. Гоблины - полуобезьяны, полулюди.. Кто служит Богу? Люди, гномы и драконы.. Слуги Бога способны на доброе, защищающее, созидающее

волшебство.. Гномы похожи на людей, но низкорослые.. Драконы - ящеры.. Зелёная чешуя, жёлтые шеи.. Могут летать и извергать огонь.. Кто что делает на

Буме? Драконы выращивают морковь, картошку.. И облетают полуостров с целью защиты от пакостей сатанистов.. Люди производят продовольствие.. Разводят

коз, свиней, кур, индюшек..


Люди выращивают яблони, груши, сливы, бананы, апельсины, вишни, морковь, картошку, рис, гречку.. Гномы делают полезные вещи.. Сажают деревья.. Рубят деревья..

Добывают глину.. В рудниках добывают драгоценные камни, руды металлов.. Гранят камни.. Обогащают руду.. "Варят", плавят металлы.. Раскатывают металлические

листы на станах.. Тянут проволоку на других станах.. Про полезные вещи.. Гномы делают топоры, ножи, лопаты, самовары, тачки, калитки, миски для кормления птиц и

животных.. Гномы делают посуду.. Сковородки, котелки, кастрюли, тарелки, чашки, ложки.. Гномы ставят ограды.. Строят дома.. Кладут печи.. Роют пешеры.. Все друг другу

полезны.. Нет претензий, конфликтов.. Все живут дружно.. Драконы и гномы живут в пещерах.. А кто я? Разрешите представиться.. Дракон Боф с полуострова Бум.. Живу в

пещере.. Внутри - жёлтый, синий, зелёный, черный, белый, красный, оранжевый, розовый цвета.. Пещера состоит из прихожей, коридора, гостиной, кухни, пяти спален.. Живу

не один, с женой Бафф.. Есть дети, две очаровательные драконихи восьми лет.. Кара и Мара.. Бафф их учит считать в уме.. Читать и писать драконам не надо.. А вот считать..

Бафф ещё учит девочек готовить.. Сама Бафф готовит очень вкусно.. Супы, жаркое.. Я занимаюсь небольшим морковным полем.. Пропалываю, поливаю.. Копаю морковку..

И облетаю полуостров с целью защиты от пакостей сатанистов.. В заботах моих и Бафф есть перерывы.. На отдых, на еду, на сон.. Перед обедом я, Кара, Мара несём самовар,

кастрюлю, тарелки, чашки, ложки из кухни в гостиную..


Садимся на стулья из толстых досок за стол с красивой скатертью.. Бафф наливает всем суп.. Тихая беседа.. Кара и Мара немного балуются, выдувая струйки огня.. Это им

простительно.. Ещё не такие взрослые.. После обеда я и девочки несем посуду и самовар из гостиной в кухню.. Дальше дела.. Перед сном я и Бафф ведём себя иначе, в отличие

от людей или гномов.. Летаем невысоко.. Я скребу Бафф лапами.. Нюхаю её под хвостом.. Мне приятно.. Пытаюсь залезть на Бафф.. Она не сильно отбивается.. Быстро соглашается..

Летим в нашу пещеру.. В спальню.. Будет "трах".. Так и живём.. Не тужим.. Каждый день облетаю полуостров.. Пока сатанисты не беспокоят.. Но был случай, расскажу.. Лечу я вдоль

границы Бума, вдоль берегов.. Вижу на волнах, на земле странные тени.. Четырёхугольные.. Поднимаю голову.. Что-то типа картонных коробок.. И на боках коробок нарисованы цветы..

Зачем? Цветы обрамлены красивыми рамками.. Потом эти рисунки превратились в окна с цветами.. Коробки падают на берег, на траву.. Недалеко - селение людей, пещеры гномов..

Смотрю на коробки через волшебное стекло.. Красный фон.. Создано сатанистами.. И зачем? Заклятье уменьшения размеров.. Решил залезть в одно окно и посмотреть, что там.. Я

уменьшился.. Могу пролезть в окно.. Приземляюсь рядом с одной из коробок.. Красивые окна.. Подхожу к коробке.. В окне - что-то типа комнаты, уставленной вазами с цветами.. Влезаю

в окно.. Иду по комнате.. Внезапно все цветы начинают тянуться ко мне и извергать огонь.. Понятно.. Хотят сжечь меня.. Но моя чешуя довольно толстая.. Прожечь невозможно.. Это,

видимо, рассчитано на людей или гномов..


Надо уничтожить эти коробки.. Вылезаю наружу.. Заклятье увеличения размеров.. Отлично.. Дую огнём на одну из коробок.. Коробка сгорает в момент.. Сатанисты не могут защищать

или защищаться.. Могут только уничтожать.. Отлично.. Дую огнём на остальные коробки.. Все, получилось.. Слишком просто.. Но эта простота - благодаря Богу.. Вознесем славу Богу.. Аминь..