# Еще раз о времени

Ираида Федоровна Парамонова

Как это важно -

Дотронуться до времени рукой,

И ощутить его покой,

Вдохнуть его дыханье,

Объединиться с ним

В сиюминутности

И в построеньи

Мирозданья, плетя

Ажурной вязью

Повседневности

Пространство.

Встречая утро,

Проводя весь день

В движении, его не

Замечая, лишь иногда

Часы считая,

Движеньем стрелки

Отмечая. И даже

Вечером, встречая ночь,

Прошедшее "сегодня"

Точно не пощупаешь

И не поймешь...А оно было...

Точно было? Это не мираж?

Но я немножко научилась.

Фиксировать его.

Хотя бы в дневнике. Там

Важное за день

Записывать. И налегке

Ложиться спать.

Чтоб "завтра" новое

Встречать. И создавать.

И чувство новизны и радости

При этом получать.