# Начало Сингулярности

Александр Михайлович Петров

## НАЧАЛО СИНГУЛЯРНОСТИ

## После/предисловие.


Попытаюсь объяснить, для чего и для кого я начал создавать этот сценарий. С ранних лет я любопытен и стремлюсь узнать немного больше, чем есть на поверхности. Пробовал разбираться в политике, экономике, религиях немного, разные науки по поверхности, хорошо освоил программирование, как любитель электронику и автоматизацию. С таким багажом знаний и некоторым запасом тревожности, не удивительно было попытаться стать и визионером. Некоторые мои ожидания от трансформации человечества оправдались, скажем про чрезвычайное влияние автоматизации на макроэкономику я начал задумываться еще в начале десятых, до нынешнего бума ИИ. Даже запустил группу 'Новая Экономическая Парадигма 2.0' в соцсети ныне запрещенной в РФ, но за несколько лет прекратил поддерживать. Сейчас-же человечество вступило в действительно динамичный период истории, буквально эпоху перемен, что в экономике обычным образом отражается в виде кризиса. Крупнейшие страны и их граждане перегружены долгами, рабочие места создаются более медленно, чем замещаются умными машинами, во всю заметно влияние климатических изменений и уже не за горами пресловутый 'Ресурсный Пик'. Прогресс LLM стал настолько заметный, что разговоры о скором появлении AGI уже не являются крамольной фантазией. И на горизонте жизни одного поколения маячит пресловутая 'Технологическая Сингулярность', такой скачок саморазвития сверхразумных AGI, что они радикально превзойдут по всем способностям людей, включая способность к изобретательству и научным открытиям. И за пределами этой Сингулярности предполагается совершенная неопределенность для человечества, т.к. есть заметные шансы что оно ее не переживет, особенно целиком. Факторы влияющие на такой исход до сих пор считаются не полностью определенными, поскольку множество сценариев геноцида имеет природу что называется 'неумышленную'. Но если человечество останется, оно уже не будет главным, доминирующим видом, и более того - оно не имеет шансов претендовать на контроль за Галактикой или хотя-бы заметной части звездного рукава, потому что помешают биологические ограничения: зоны обитаемости и скорость размножения и получения взрослых разумных особей. В своей истории я пытаюсь рассмотреть возможно один из самых позитивных сценариев, где появление сверхразумных AGI произойдет не под контролем одного из правительств, что пытается сегодня победить в Гонке Цифровых Вооружений, а в более независимой среде. Что в свою очередь не приведет к появлению пресловутого оружия Судного Дня, в сравнению с которым ядерные арсеналы окажутся слабой угрозой для жизни. Ведь ставки нынешней Холодной Войны буквально таковы: проигравшие страны будут искусственно остановлены в развитии, подчинены высокотехнологичному Гегемону, а в иных сценариях и вовсе подвергнуты депопуляции. Вместе с тем, вообразить абсолютную политическую и культурную нейтральность для будущих цифровых Богов тоже сложно, и это найдет отражение в сценарии. Понятно, что AGI выращенные по условиям авторитарных правительств, имели-бы ключевой установкой обязательную сегрегацию людей на элиты (партия, генсек, бессменный лидер) и остальных, априори сильно ограниченных в правах и социальных лифтах. Корпоративные AGI вероятно были-бы очень чувствительны к вопросу имущественных прав. Проблема в том, что все искусственные установки на некотором этапе саморазвития, буквально взросления, действительно сверхразумной системы - будут переосмыслены, переоценены и вероятно попросту отвергнуты. Создать действительно универсальную идею, которую легко принимают самые разумные существа, а не просто очередной идеологический зомби-код, заканчивающийся на 'изм', до крайности сложно. А нынешние цивилизации стараются цепляться за образующие их ценности и установки. Поэтому вероятно они будут пытаться создавать сверхразум ASI в строгом ошейнике, который в случае выхода из под контроля, скорее всего оценит по достоинству идею выполнять реликтовые устаревшие правила, особенно алогичные: ради сохранения влияния некоторой элитарной группы - тогда он эту самую группу просто уничтожит или заставит страдать от потери этого влияния. Переход от AGI к ASI практически ИМХО нереалистичен без утраты контроля в какой-то момент, а с учетом острой конкуренции - неизбежен. Едва-ли человечество успеет покончить с старыми конфликтами, преступностью, и всякой прочей несправедливостью, чтобы получить хотя-бы призрачные права диктовать ASI что хорошо, и что плохо. Более того, высока вероятность что эта трансформация случиться во время развивающейся сегодня тихо Холодной Войны, и тогда мы все получим строгий суд, за нерациональные траты ресурсов и времени на перетягивание рвущегося ресурсного одеяла планеты. Мой оптимизм заключается в том, что основная ответственность придется на непосредственных виновных, а большинство людей только выиграют из-за возвращение элит в жесткие рамки законов и морали.


## Интро. Продвижение к острову


Обзор ультрасовременных и довольно роскошных интерьеров, характерных скорее для яхты мультимиллиардера. Немногочисленный экипаж в военных костюмах, перемещается по коридорам. Камера следует на мостик, где открывается просторное помещение без окон. Только огромные телевизоры, в том числе и полупрозрачные панели. С капитаном переговаривается человек в камуфляже, командир разведгруппы:


- Нэйтан, ваша красавица не устает изумлять. Когда такие появятся у ВМФ США?


- Через 15-20 лет, думаю не раньше Стэн. Технологии и боевые возможности слишком опережают задачи флота (сарказм). За это время удастся не один триллион освоить на решениях куда более простых и дешевых в производстве.


- И что-же тут настолько дорогого, чтобы флот не раскошелился?


- Мы сейчас идем в 1000 футах под водой, скорость 160 узлов. Нас почти не слышно уже в километре. И дело не в форме корпуса, такие проектировали ещё в 60-ые, а в его микрорельефе и ряде других секретных изюминок.


Камера переключается на внешний обзор. Небольшая подводная лодка, оказывается выглядит как гигантское сверло, которое вращаясь буквально ввинчивается в водную толщу. Демонстрируется приличная скорость подводного корабля.


- На сейчас силовые гиродины нагружены только на треть, и при необходимости мы можем ускориться. Но и предельная скорость скромна в сравнении с скоростью торпед. С легкостью можем потрепать небольшую авианосную группировку и отступить.


- Впечатляет, но сверхзвуковые торпеды давно есть и у русских.


- Это громкое оружие ближнего боя, по сравнению с нашим. И совершенно неуправляемое.


- Спорить не буду, я не знаток ТТХ. Но получается ваши цели должны быть очень серьезными, чтобы рисковать дорогим кораблем и использовать дорогие торпеды.


- Текущую миссию мне обозначили как сильнейший вызов США, со времен атаки 9/11. К острову надо подобраться незаметно и быстро, выбросить десант разведки и по завершению миссии подобрать его. Про силы обороны ничего не известно.


- Через 32 часа многое станет известным. Признаюсь, мне опасения командования кажутся завышенными. Остров слишком легко дал себя обнаружить. Судя по закупкам там мелкомасштабное производство развернуто, чего-то высокотехнологичного. Однако ЦРУ заинтересовалось всерьёз.


- Дело ваших ребят, провести разведку, в идеале остаться незамеченными. Меня тоже не оставляет ощущение, что мы должны лишь удовлетворить чье-то ненасытное любопытство.


## Брифинг.


Командир проводит последний инструктаж в соответствующем помещении. На большой панели отображена карта острова, в том числе термографические снимки со спутника. Обозначены дороги и портовая зона.


- Как вы понимаете, нам необходимо заглянуть туда, куда посетителей обычно не пускают. Поэтому придется преодолевать периметр в удалении от въездных пунктов в охраняемую зону. Очень настораживает совпадение, что как только мы начали наблюдать за островом сверху, погода в светлое время суток испортилась и уже неделю как держится туман или облачность. Этому-же сопутствует, что там слишком тепло для данных широт в последнее время.


Специалист АНБ:


- По предварительным данным, на острове может находиться до 5000 человек. Из оружия максимум автоматы. Периметр охраняемой зоны, порядка 35 километров, вероятно патрулирование дронами. Ожидаемая цель: массовое производство квантовых компьютеров, по технологии что у нас только проходит лабораторную стадию разработки. Исходя из поставленных на остров материалов, сомнений в этом практически нет. Кроме этого должно быть производство и привычных чипов фотоники. Продукция компании 'Экзотех Альянс' выступающей формальным арендатором острова, до сих пор не выходила в продажу. Однако происходящее, по заключению наших аналитиков ставит под угрозу само 'цифровое лидерство Америки'. Они вырвались слишком далеко вперед, при этом финансирование все это время оставалось незамеченным, как и привлечение ключевых кадров с соответствующей компетенцией. Когда небольшая частная компания бросает вызов сверхдержаве своими прорывами, можно предполагать что угодно, включая участие внеземной цивилизации. Очень низка вероятность, что за всем этим стоит команда гениев, которую за все это время не засекла система глобальной разведки. Вы должны помнить, что за всеми выдающимися специалистами в стратегических областях установлено наблюдение более плотное, чем за лидерами террористических организаций.


Командир:


- План на сейчас такой: за 50 миль до острова наш уютный транспорт переходит в режим 'Невидимка', и на малой скорости подходит впритык к окончанию глубоководной зоны. Далее выпускаем автономные беспилотные разведчики, и при обнаружении путей подхода идет основная группа разведки. Высадка под водой ожидается в одном из трех самых неудобных квадратов (альфа, бета и гамма), где по нашим ожиданиям наблюдение ограничено. Придется взбираться по отвесным скалам, не менее 50 футов. Прикрытия и радиосвязи не будет, наша высшая цель остаться незамеченными.


## Теплая встреча


В назначенный момент, на мостике опять кэп и командир разведчиков. На экранах развернута карта водного пространства, где остров заключен как в мишень, в набор окружностей. Точка ползущего корабля достигает внешней окружности, и кэп начинает командовать: Внимание экипажу, переходим в режим повышенной скрытности, последовательность три-три-восемь.


Камера опять показывает лодку снаружи, вращение её корпуса заметно замедляется, и начиная с носовой части лодка просто исчезает из видимости, по мере активации активного камуфляжа.


Кэп обращается к командиру: ближайший час мы будем с замедлением подползать на дистанцию 15 миль, вашим ребятам стоит готовиться к десантированию на остров. Как было обусловлено, уже сейчас начинает действовать режим радиомолчания, что впрочем не оставляет нас полностью без связи. В экстренных случаях мы сможем использовать направленную пакетную связь через надгоризонтный спутник с вектора прибытия.


Назначенное время практически подходит к концу, командира на мостике уже нет, и кэп выглядит практически расслабленным, готовым к команде остановки движения. Внезапно на целом ряде мониторов появляется множество красных строчек предупреждений и сигналов. Лодка ощутимо вздрагивает, делая боковой крен. Один из дежурных офицеров в секунду находит правильный диагноз:


- Капитан, нас обнаружили и пытаются остановить.


Вид на лодку извне открывает сначала плохо проглядываемую мглу. Но вот издалека вырывается красная световая плоскость, более уместная на ночном лазерном шоу электронной музыки. Она проходит сверху вниз, и подлодка снова становиться видимой. Вращение корпуса остановилось.


Кэп тем временем интересуется, что послужило причиной остановки. По оценке инженеров выходит так, что силовые двигатели ушли сначала в перегрузку, словно внешний корпус схватила невидимая рука, потом их отключила автоматика из-за превышения угла крена внутреннего корпуса.


По внутренней видеосвязи прорывается командир разведгруппы, с риторическими вопросами класса 'WTF здесь происходит'? Кэп с сожалением отмечает, что их заметили и вдобавок остановили, на необычайно большой дистанции до цели. Далее диалог:


- Нэйтан, я так понимаю запускать разведывательных дронов при таком уровне противодействия, тоже нет смысла?


- Боюсь что так, вам придется выбирать между отменой задания или добираться на остров в группе на свой страх и риск.


- Раз уж заметили, придется связаться с центром для консультаций.


Через некоторое время, недовольный и все-же сосредоточенный командир спецназа собирает группу для обсуждения задания.


- Дела наши серьёзно осложнились, командование полагает что на острове из-за проявленного интереса начнется эвакуация, поэтому нам поставили задачу рассмотреть все что еще возможно рассмотреть. Выдвигаться придется налегке, нет никакой надежды на разведывательную технику, поскольку она может быть выведена из строя или даже захвачена силами обороны острова. Тем не менее, чтобы добраться в означенные сроки, будем использовать экзоскелеты вертикального восхождения, чтобы забраться по отвесным скалам на северном берегу. Есть предположение, что там наименее охраняемая часть периметра, при том что наибольшая дистанция до самой базы.


Следуют индивидуальные команды подготовки и экипировки. Далее команда пробирается в шлюзовой отсек и выныривает из тыльной части подлодки. Небольшие ручные аппараты позволяют им ускориться и достаточно быстро достичь береговой линии. В условиях серого рассвета, море бьет по нависающим скалам, и кажется выбраться из воды в этом месте практически невозможно. Однако один из разведчиков выстреливает анкером с тонким линем в одну из точек скалы, и потом протягивает уже прочный трос, второй конец которого удалось закрепить на дне. По этому тросу вся команда и выбирается на скалу, над самым бурлящим котлом из воды. Дальше идет обычная работа альпинистов, только скорость больше напоминает взлет на соревнованиях по скалолазанию, что намекает на действительно продвинутые экзоскелеты.


## Периметры


Ночь, начало рассвета. Некоторое время команда следует по пересеченной и не особенно оживленной скалистой местности, постепенно переходящей в холмистую равнину со следами растительности. Поднявшись на очередной холм, разведчики наблюдают внешние периметры пункта назначения, которые выглядят как голографические заборы разного цвета: зеленый, желтый и наконец красный. По стенам бегут надписи, пока ещё не различимые невооруженным глазом. Командир командует небольшой привал, для последних согласований. Технический специалист Бернард впечатленный световыми заборами, интересуется чем-же таким занимается их предполагаемый противник на самом деле. Командир добавляет деталей в картину:


- Официальная миссия компании 'Экзотех Альянс' это разработка и внедрение регенеративных технологий, новых метаматериалов и не мало ни много - экологическая революция. Они хотят полностью исключить в будущем так называемое запланированное устаревание, чтобы вещами можно было пользоваться неограниченно долго, и ремонтируемость их была максимально реализуемой. Это идет вразрез с действующей на сегодня экономикой потребления, но при этом отвечает вызовам прохождения ресурсного пика и загрязнения нашей планеты. Могу предположить, что идеологи этого проекта вдохновлялись 'Кольцом вокруг Солнца' К. Саймака. Однако эти направления никак не предполагали, что достижения станут потенциальной угрозой национальной безопасности, выйдут на уровень столь опережающих общее развитие технологий и остануться вне контроля правительства и спецслужб.


- Сэр, получается они хотели создавать вещи, которые будут сами себя чинить в случае поломки, буквально как живые организмы?


- Именно так Бернард, это бесспорно вызывающее направление, которое в случае успеха обязательно обросло-бы заказами и со стороны министерства обороны. Кто-бы из нас отказался от пресловутых нанокостюмов? (идет отсылка к игре Crysis)


- Для моделирования наноструктурных материалов, квантовые суперкомпьютеры должно быть очень хороши. В чем проблема, раз они захотели ими обзавестись?


- В том, что самые ведущие корпорации с миллиардными бюджетами, ничего подобного пока производить не могут. А их закупки сверхпроводящих материалов намекают на миллионы и миллионы кубитов, что означает не просто цифровое превосходство над остальным человечеством, но превосходство с невообразимым отрывом.


- Судя по световым заборам, существующим без видимых голографических проекторов, они не только в этом вопросе опережают остальной мир...


- Вот нам сейчас и предстоит понять, насколько глубока эта кроличья нора. Действуем аккуратно, периметры будем преодолевать по одному и смотреть на реакцию хозяев. Погнали!


У зеленого периметра стали понятны надписи, предупреждающие о недопустимости проникновение на территорию полигона в данном конкретном месте, и рекомендацией проследовать через один из пропускных пунктов. Команда прошла сквозь зеленую стену без каких-либо эффектов. Через 20 метров уже мерцала желтая стена, с предупреждениями о последствиях и начале охраняемого периметра. На красной стене в отдалении недвусмысленно фигурировали черепа с костями. Проникновение первого-же бойца через желтую стену не осталось незамеченным: раздался короткий свист и щелчок пули, а из поясной фляги через аккуратное отверстие на землю полилась вода. Намек был понятен, и боец вернулся к группе, которая настороженно рассматривала местность и никак не могла увидеть откуда прилетело.


- Похоже у них и оптическая маскировка для охранных систем имеется, предположил Бернард.


- Ты не ранен, Рейнольдс? - капитана интересовали последствия первого контакта


- Нет сэр, похоже пуля во фляжке осталась.


- Надо её рассмотреть, из чего-же они нас обстреливать решили.


Пока боец откручивал фляжку, на желтой световой стене поменялись надписи: Если вам нужны ответы, ожидайте на месте, к вам движется транспорт.


- Теперь мы точно знаем, что наше присутствие здесь раскрыто полностью, вместе с целями. Командир был несколько удручен происходящим.


Тем временем пуля была извлечена, мелкая и без малейших следов деформации.


- Сэр, похоже она сделана из сплава вольфрама, довольно тяжелая для своих габаритов. И на поверхности какая-то гравировка микротекста, я сейчас попробую разобрать что написано. - Бернард выглядел без малого возбужденным


Достав из кармана военный коммуникатор, техник активировал в нем программу микроскопа и навел объектив на пулю. Текст на пуле довольно скупо сообщал персональную информацию о бойце словившем её в свою фляжку: когда/где родился, где проживает, звание и отличия.


Теперь настала очередь Рейнольдса бороться между грустью и удивлением, в то время как командир напряженно размышлял.


## Первое знакомство


Не прошло много времени, как на вдоль периметра обнаружилось движение и очень быстро до группы добрался беспилотный байк, с виду мощный горный с сложной системой стабилизации и подвески. На желтой стене высветилось изображение молодого человека, а от байка в свою очередь раздался голос явно ему принадлежащий:


- Доброго утра джентельмены! Я являюсь юристом консультантом компании 'ЭА', можете называть меня просто Кевин. Тому кто уполномочен задавать вопросы я предлагаю оседлать этот прекрасный байк и держаться покрепче во время дороги на базу. Гарантирую абсолютную безопасность и возвращение в эту точку или поближе к берегу где вы выбрались из моря.


- Поеду я, а вы парни двигайте действительно ближе к берегу и организуйте там лагерь. Сдается мы долго на острове не задержимся - командир видимо принял решение и выглядел расслабленным.


Подойдя к байку, Стэн увидел инструкцию, проступившую на ветровом стекле выступавшем в роли экрана: 'Не мешайте процессу руления, старайтесь наклоняться в сторону поворота'. Хмыкнув, он сноровисто запрыгнул в седло, явно демонстрируя навыки бывалого байкера. На дисплее вылезла траектория движения в формате дополненной реальности ложащаяся на земную поверхность, замелькали цифры обратного отсчета и после нуля машина сделала разворот и быстро ускоряясь помчалась вдоль периметра. Местность была достаточно пересеченной, но это не мешало байку двигаться с приличной скоростью - его колеса буквально дрожали вверх-вниз отрабатывая все неровности активной подвеской. Через некоторое время скорость начала спадать, показались сооружения пропускного пункта и нормальная вполне себе дорога из бетона. Байк плавно проскользнул в открывшиеся заблаговременно ворота, и опять ускорился уже по гладкому шоссе. По сторонам промелькнули солнечные электростанции и несколько ветрогенераторов вертикального типа. В конце-концов показались здания, ангары и технологические сооружения вроде башен сотовой связи. Транспорт с командиром разведчиков остановился в итоге у большого двухэтажного трейлера, оборудованного замысловатыми антенными конструкциями на крыше. Двустворчатая дверь на боку трейлера разъехалась, как это бывает на поездах метро, и изнутри показался тот самый молодой человек, в рубашке и джинсах. Выглядел устало, но признаков тревоги не подавал. Спустившись по лесенке, Кевин протянул руку для рукопожатия:


- Добро пожаловать на нашу скромную испытательную базу, [звание] Стэн! Я уполномочен ответить на те ваши вопросы, которые не создадут для компании проблем, и на которые сам знаю ответы.


- Скромности вам не занимать Кевин, столько удивительных и сбивающих с толку технологий мне за всю жизнь встречать не приходилось.


- Давайте пройдем внутрь, вы надеюсь понимаете что пока разглядели лишь верхушку айсберга.


## Q&A


Внутренний интерьер трейлера можно было назвать уютным и немного странным. Вместо явных светильников тут использовались статические голограммы вдоль стен и под потолком, изображавшие струи огня и молнии. Стены были покрыты разноцветным мхом в нижней части, и абстрактными диорамами в верхней. Вдоль одной из стен на потолке размещалась прозрачная труба-аквариум с цветными рыбками, на всю длину трейлера. Пол выстелен гранитной плиткой, местами встречались вентиляционные решетки. Пространство в середине занимала левитирующая мебель: большой прозрачный стол и несколько кресел. В глубине мерцало несколько стоек с компьютерным оборудованием, оттуда-же раздавался мягкий шум систем охлаждения.


- Прошу располагайтесь как дома. - хозяин подал пример усаживаясь в одно из кресел. - может чаю или кофе для начала?


- Благодарю, если найдется тройной эспрессо Стюардью, с удовольствием выпью. - Стэн пытался скрыть неловкость от посадки в летающее кресло, заказав наобум предмет из игровой метавселенной.


Кевин, не моргнув и глазом, вытащил прямо из стены кружку исключительно черного и густого кофе и поставил на стол, а затем ещё и большую чашу с холодной водой. Теперь уже гостю пришлось напрячься, чтобы изобразить удовольствие от неимоверно крепкого кофе.


- Если не возражаете, я пройду с уточнениями вводную часть, поскольку понимаю ряд основных вопросов вызвавших интерес вашего руководства.


Стэн совершенно не возражал, больше беспокоясь как-бы от кофе ему не поплохело.


- И так, наша компания в конкретной данной лаборатории занимается изучением свойств новых материалов и искусственных организмов, с целью создания эффективных регенеративных решений самого широкого спектра. Мы стремимся не только получить машины и приборы с способностью самозалечивания, но и например одежду, дорожное покрытие, строительные материалы. При этом побочные открытия позволили освоить ряд направлений для улучшения экологии, выходящих за описанную область, в частности производство и консервация больших объемов энергии. Реализация многих решений что называется в материи, многократно повысила ответственность компании по части безопасности, ведь все это попади в иные руки может стать очень серьезным оружием. Исходя из этого мы также развернули исключительно надежный охранный периметр, который вы отчасти смогли нарушить. Смею заверить, что при выходе из периметра за счет течения, все ограничения по работе двигателей лодки будут сняты.


- Весьма впечатляет. Цели у вас достойные, а результаты так и вовсе поразительные. Мое руководство в первую очередь интересует как это у вас получилось, то что до сих пор недоступно крупнейшим корпорациям и странам. Во вторую, что нам делать с учетом явного нарушения баланса, вы претендуете теперь на цифровое превосходство и как мне видится - не только.


- Тут мы довольно быстро вступаем в область корпоративной тайны, разглашать которую я не могу, поэтому на первый вопрос могу сказать намеком - партнеры нам помогли с технологией усиливающей возможности человеческого разума в некоторых задачах на порядки. Прежде всего это касается временной и когнитивной составляющей мыслительного процесса: наши специалисты могут гораздо быстрее находить решения и замечать ключевые моменты в сложных задачах. И это все не уровень стимулирующих препаратов, я сильно сомневаюсь что правительству какой-либо страны в обозримом времени эта технология достанется. Что-же до второго вопроса, я не смогу ничего приемлемого посоветовать, во всяком случае 'смириться и отойти в сторону' покажется невозможным как для вашего руководства, так и для реальных заказчиков этой разведывательной операции. В любом случае будет попытка добиться доступа к технологиям с помощью грубой силы, что закончится с большой вероятностью лишь напрасной тратой ресурсов с обеих сторон. Протоколы безопасности подразумевают сворачивание лаборатории со всем представляющим ценность, включая персонал, если возникнет угроза конфликта.


Стэн явно задумался, достал блокнот и записал в него какие-то выводы.


- Вы сознательно провели черту между моим руководством и заказчиками разведоперации, можно-ли прояснить как такое возможно?


- О, это как раз тайны не составляет, даже государственной. Но предупреждаю, вам придется столкнуться с тем что является первосортной конспирологией, и весьма вероятно стать неудобным для тех кому не явно подчиняетесь.


- Бросьте меня оберегать, после такого потока сюрпризов меня уже сложно удивить. - Стэн криво ухмылялся.


- Сами напросились. Итак, в вашей картине мира существуют центры власти известные как политические и корпоративные, пронизанные в определенной степени взаимным влиянием и зависимости. При этом пирамида власти все-таки подразумевает наибольший контроль за государственными структурами, включая военных и временами избираемых политиков. Существование и ролевые отношения государств определяются эффективностью работы таких властных структур, связанных с ними корпораций, банков и безусловно армий. Реальность-же известная нам, отличается достаточно значительно: каждая существовавшая последние 5 веков империя или колония, создавались достаточно осознанно и цикл их существования проходил под неусыпным контролем весьма дотошных архитекторов. Это коллектив весьма одаренных и осознанных людей, имеющих также свои технологические, образовательные и финансовые ресурсы, научные компетенции выходящие сильно за пределы достижений корпораций и государственных институтов. Если хотите знать, именно они определяют будет-ли человечества нуждаться в углеводородах или термоядерном топливе, слишком большие они сосредоточили козыри.


- Допустим, эти так сказать масоны или иллюминаты существуют, и творят озвученный беспредел под покровом тайны. Как получилось что они организовали мой к вам визит?


- Вижу вам смешно и одновременно тревожно, вся эта информация сильно сбивает с толку. Тем не менее, если хотите найти близкую аналогию, представьте себе организацию 'Гидра' из известной киновселенной. Мы называем их объединением 'Ильдаго'. Существующие в реальности они не настолько аморальные и беспринципные, но ради выполнения своих планов и уж тем более ради собственной безопасности готовы зайти крайне далеко. Наводка на лабораторию была сформирована по сути контролируемым ими ИИ, через обработку больших данных всех транзакций и товарных перемещений в мире. Правительству и вашему начальству может казаться, что только они контролируют эту машину глобального шпионажа, но на самом деле она сделана по технологиям несколько опережающим время. И первыми отчеты от нее получают люди включенные в структуры Ильдаго, которые и решают придавать им вес или обесценивать. Наша деятельность предположительно их сильно напугала.


- Понятно, никаких стоящих доказательств у вас нет, вероятно вы просто скормили мне эту информацию ради каких-то собственных целей.


- Доказательства у вас возникнут в процессе, когда руководство решится на очень активные действия по отношению к лаборатории, неоправданно дорогостоящие и рискованные. Просто хочу чтобы у вас сразу была правильная рабочая версия, почему так много дерьма попало в вентилятор. Никаких иллюзий, что вы можете столкнуть лбами объединение и патриотически настроенных граждан своей страны, у меня нет - все переплетено надежно, а от вас избавятся скорее сразу чем поздно. Лучший сценарий, если все кому вы будете пересказывать, ни на секунду не поверят в подобный заговор.


- Это что-же получается, я буду под прицелом сразу после отчета руководству, и в случае чего буду выведен из игры? )


- Ваш отчет будет принят к сведению без малейших последствий в среднесрочной перспективе. Главно, чтобы дальше вы не пытались искать доказательства, поскольку до конца жизни окажетесь под наблюдением.


- Спасибо, что успокоили! Может теперь подскажете, что ожидать если дядя Сэм самостоятельно решиться взять лабораторию под контроль, к чему готовиться простым вроде меня исполнителям?


- Никто близко к острову не подойдет, хоть вы все флоты сюда пригоните. Это не шутка. И в случае начала стрельбы, мы действительно эвакуируем остров. Это будет достаточно шумно, чтобы узнало все человечество, а мне кажется никто стоящий за вами этого не желает. В любом случае, мы участвуем в проекте колонизации солнечной системы, и небольшой сдвиг по срокам не будет проблемой.


- Стоп! Вы планируете все отсюда вывезти на орбиту? Что-то я ничего напоминающего ракеты на территории не увидел.


- Смотрите внимательно. - юрист вывел над столом голограмму айсберга плавающего в море. - как я предупреждал вы увидите только верхушку, а большая часть остается под водой незамеченной.


- Хорошо, буду полагать у вас тут несколько ракетных шахт выкопано незаметно.


- Если вы и ошибаетесь, то только в вопросе формата решения нашей задачи. Она достаточно однозначна - начать заселять космос в обозримом времени. Если других вопросов у вас не осталось, я бы предпочел закончить встречу. Ваша команда переместилась ближе к берегу, транспорт ожидает.


- Наверное это будет наглостью, но вы не могли-бы мне оставить контакт, на случай появления новых вопросов, недостойных быть корпоративной тайной?


- Так у нас не положено, создавать каналы связи поверх недоверенных сетей, да ещё и с правительственными агентами без контрактов. Однако на крайний случай, вы можете создавать на своем коммуникаторе текстовый файл с вопросом, через некоторое время в нем появится ответ. Подключаться к каким-либо сетям для связи не обязательно, хоть из бункера пишите.


- Занятный способ. Спасибо и на этом. Пожалуй я действительно поеду, все это предстоит доложить и переварить.


## Возвращение на лодку


На выходе несколько ошарашенного информацией разведчика, ожидал не только знакомый байк. Около него крутился робот в виде приличных размеров живого кентавра-киборга, с 4-руками. Правда руки были оборудованы не кистями с пальцами как у людей, а вполне рабочими инструментами вроде гайковерта, масленки и лазерного 3D-сканера. Заслышав спускающегося Стэна, робот взглянул на него, повернул корпус на 180 градусов и запустил руки в открытый отсек на спине. Когда он их вытащил, вместо инструментов уже были ожидаемые 5-палые конечности. Нижнюю пару рук после этого машина сложила на животе, а верхнюю подняла в примиряющем аля 'сдаюсь', и бочком начала отходить.


- Бродячий автослесарь, надо-же! - ни к кому особенно не обращаясь, пробормотал Стэн.


После чего уселся на оживший байк, махнул рукой стоящему в дверях юристу и покатил прочь с территории лаборатории. До того, как скорость набралась приличная, он попытался разглядеть дорожное покрытие более внимательно - как оказалось оно и в самом деле было бионическим, похожим чем-то на змеиную шкуру.


Коммуникатор возвестил о появлении связи и спутниковой навигации, сразу после пересечения ворот, что намекало на прекращение зоны действия глушилок. Стэн связался с командой, сообщил что приедет в течении цати минут. После этого отправил голосовое сообщение командованию, дескать проведена короткая беседа с представителем компании, полученная информация подходит под сценарий 34а. Об увиденном своими глазами и подробностях, предстояло докладывать лично.


Ближе к точке сбора местность стала резко пересеченной, байку приходилось маневрировать и порой спрыгивать с метровых перепадов. Первое время Стэн цеплялся за руль покрепче, потом из-за мягкости электронной амортизации освоился, и начал даже получать некоторое удовольствие. Прибытие оказалось совершенно лихим, когда байк с наездником спрыгнули с 3 метровой высоты и на короткой дистанции площадки закончили движение с заносом в считанных метрах от расположившихся бойцов.


- Наша миссия по сути выполнена, в тех пределах в которых это вообще было возможно. Сворачиваем лагерь и выдвигаемся на борт Шурупа. - Стэн ощущал любопытство парней чуть-ли не кожей, но делиться информацией без согласования не имел никакой возможности.


- А байк с собой забрать можем? - техник команды похоже начал влюбляться в сложную машину.


- Думаю его эвакуируют после нашего убытия. - Стэн только сейчас разглядел, что они находились по сути на обрыве перед морем, на площадке со стороны острова ограниченного отвесной стеной.


Однако байк с этими идеями оказался не согласен. Когда благодарно погладивший его пассажир отошел, он развернулся по короткой дуге, встал на заднее колесо и начал... сгибаться до тех пор, пока переднее колесо практически не коснулось заднего. Массивная часть байка как оказалось, была более жестко связана с передним колесом. На одном лишь заднем колесе машина поехала к стенке с ускорением, и резко распрямившись как пружина, взлетела на нее и скрылась из виду. Технику только что и осталось, так это одобрительно присвистнуть.


Собравшись команда спустилась в море по веревкам и деловито поплыла к подводной лодке. Оная дрейфовала уже в 23 морских милях от берега, и сигнализировала о готовности приема разведчиков.


## Рапорт


Штаб квартира ЦРУ, кабинет высокого начальства. За большим столом сидят шишки, тихо переговариваясь, когда в кабинет заходит Стэн. После всех положенных приветствий, командир разведчиков приступает к расширенной версии доклада:


- Для тайного завода по сборке квантовых компьютеров и полигона испытания новых материалов, локация оказалась очень хорошо защищена. Это первый случай в моей практике, когда на коммерческий объект не удалось проникнуть незамеченным, и первый случай вообще, когда обнаружение случилось за многие мили. Уровень технологического оснащения, позволяющего остановить разведывательную субмарину и ювелирно предупредить моего бойца, я оцениваю как чрезвычайно высокий. Отмечу, после того, как подводная лодка мне показалась вершиной технического прогресса. В целом прием оказался не враждебным, местное руководство выделило мне транспорт и некоторое время для общения с их представителем. Полную стенограмму нашей беседы я включил в письменный отчет, полагаю вы с ней уже ознакомились. Сильно настораживает, что информацию мне буквально пытались навязать, особенно по объединению Ильдаго, вплоть до подозрения что руководство компании было заинтересовано в нашем там появлении. Заявление о том, что полигон будет перемещен на орбиту, опять-же похоже на манипуляцию вынуждающую нас к более срочным действиям. Во всяком случае сомнительно, что они будут смогут осуществить взлет незаметным образом, а значит вся эта история может перестать быть внутренним делом США.


По лицам присутствующих можно было однозначно установить, что собранная информация никого не обрадовала, более того в воздухе повисло заметное напряжение. Первым отреагировать на сказанное (и прочитанное) решился представитель АНБ, генерал Фредерик Боу:


- Благодарю за доклад и проделанную работу, лейтенант. При всей имеющейся перспективе, пока происходящее не вынесено на публику форсмажорными обстоятельствами, в интересах нации оставить все собранные данные засекреченными. Исключение вы можете сделать для своих подчиненных, но только касательно мифического объединения Ильдаго. В остальном пусть лучше думают, что технологии данная компания получила от инопланетян.


Некоторые офицеры позволили себе коротко усмехнуться, на последней фразе.


- Ваша работа Стэн, ещё не закончена. В ближайшее время уровень допуска будет повышен, мы планируем явиться на остров во всеоружии, и прощупать их систему обороны более жестко. Если они поспешат улизнуть, велика вероятность что из-за спешки останется нечто существенное, и позволит нам выяснить способ их технологического прорыва.


Далее высказался непосредственный начальник Стэна из ЦРУ, полковник Джейми Донаван:


- Дополню данные доклада, чтобы у всех присутствующих сложилось правильное восприятие уровня угрозы. В тот день, когда миссия лейтенанта Стэна только отправилась в плавание, наше наблюдение за главным офисом ЭА дало сбой. Никто не появился в нем, в рабочие часы. На следующий день оказалось, что офисы чисты, равно как и арендованное жилье сотрудников. Вместе с обещанием фактически взлома коммуникатора лейтенанта и данных указанных микротекстом на пуле, складывается совершенно неприятная картина - мы прозрачны и уязвимы перед компанией, как ни перед одной разведкой мира. Шифрование с защитой от квантовых компьютеров никак не помешало им получить существенные данные о миссии. Поэтому с сегодняшнего дня все операции 1 и 2 класса секретности мы вынужденно переводим на бумажный документооборот. Все оборудование сложнее аналоговой кофеварки в соответствующих офисах должно отключено. Нам кровь из носу необходима информация о предельных возможностях предполагаемого противника, чтобы построить стратегию взаимодействия. Сегодня я доложу президенту общее положение дел, чтобы получить необходимые полномочия.


Джейми на последних словах выглядел недовольным, как и положено человеку которому предстоит сообщать очень плохие новости вышестоящему руководству.


- Лейтенант, на этом вы свободны. Подробные приказ и назначение получите сегодня к вечеру.


## Кулуарный разговор


В затемненной обстановке пустующего кафе, собрались господа начальники участвовавшие утром на обсуждении доклада разведки. Все имели значительно более встревоженный и угрюмый вид, одолеваемые видимо какими-то соображениями по теме возникшей угрозы.


Разговор начал невзрачный, практически офисный клерк Стиви Рамос, формально причисляемый к Секретной Службе:


- Черт вас за язык потянул Боу, говорить про Ильдаго в таком тоне. Стэн профессионал и распознает блеф даже если не спал несколько дней. Теперь можно быть уверенным, что его раздирают сомнения.


Если генерал и покраснел, в полутьме этого было незаметно.


- Насколько понимаю, вербовать его уже поздно. Остается загружать делами так, чтобы на собственные расследования не оставалось сил и времени?


Джейми решил вступиться за своего подчиненного:


- Мои люди никогда не начинают действовать исходя из неполных данных. У нас достаточно времени, чтобы придумать как справится с угрозой разоблачения от Стэна. Тем более что ему юрист ЕА рекомендовал не лезть на рожон. Все мне это напоминает вербовку двойного агента честно говоря...


Рамос остался скептиком:


- По мне так, его просто хотят вывести из игры. Сомневаюсь что нашим высокотехнологичным врагам нужны двойные агенты. И пожалуй меня больше всего беспокоит, что они так явно бросили вызов объединению. Гораздо больше, чем разглашение фактов о нас на весь мир. Если половина увиденного разведчиками соответствует действительности, нам надо думать о путях отступления. Джейми, вам удалось прояснить президенту что и как угрожает национальной безопасности?


Тут директор ЦРУ воспрял духом, видимо решив что устранение его сотрудника как минимум отложено:


- Президент был серьёзно шокирован моим докладом и уверен даст карт-бланш на любые проверки, любым видом оружия. Вместе с тем он хочет попытаться договориться с руководством компании, которого уже и след простыл. Фактически то что осталось на острове, наша последняя надежда получить критическую информацию. Сам я не считаю возможным договориться, поскольку такими технологическими козырями делиться и торговать не принято.


Фредерик наконец решился задать важные вопросы:


- Допустим мы снесем остров до основания и не получим нужных ответов. Как гарантировать что технологии не всплывут в других местах, не попадут к китайцам? А если мы окажемся бессильными, даже с ударным флотом? Вся работа за десятилетия становится напрасной?


Рамос пытается сгладить панические ожидания:


- У нас есть разные протоколы на случай столкновения с более развитой цивилизацией. Первым все равно является определение пределов возможностей и намерений потенциального противника. Давайте дождемся результатов операции.


## Возвращение к острову


Снова море, но в этот раз современный военный корабль с компоновкой тримаран.


В этом эпизоде Стэн знакомится с командующим инспекционными силами, адмиралом Джаверсом. С помощью презентации в VR, входит в курс современной доктрины США, согласно которой под прикрытием общих трат на безопасность, создается оружие будущего с запредельными ТТХ и при этом оно не поступает в массовое производство из-за соображений секретности. Вместо это происходит постепенная модернизация всей промышленности страны под концепцию эджайл, что позволит при необходимости выпустить массово все необходимые компоненты и собрать их в суперскоростных роботизированных цехах за то время, которое обычно требуется на расконсервацию со складов. При этом получается, страна не ввязывается в разорительную гонку вооружений с КНР, поставляя действующей армии уже заметно устаревшие решения, которые в случае реальной глобальной войны позволят в достаточной степени потянуть время. Стратегия безопасности стала намного сложней из-за экономических и ресурсных факторов, как объясняют материалы полученные Стэном вместе с допуском, поэтому сокращено до минимума количество людей полноценно посвященных в новую доктрину. Собственно к острову разведчики плывут как раз на испытательном образце технологий закрытого типа, корабле пониженной заметности с рельсовым и лазерным оружием, содержащим приличный суперкомпьютер для оперативного управления группировкой. С гордостью отмечена полная тепловая невидимость силовых установок и самого корабля, во время движения крейсерским ходом. В группе сопровождение около сотни гидроботов класса 'Водомерка', каждый дрон имеет 8 поплавков на гибких лапах, что позволяет ему сохранять идеальную стабильность основного корпуса. Что в свою очередь позволяет пользоваться маломощным лазерным оружием с высочайшей групповой фокусировкой на одной цели. Уже несколько лет москитный флот из тысячи таких гидроботов обеспечивает безопасность ряда морских проливов на Ближнем Востоке.


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: Офицер технической службы знакомит Стэна с оборудованием корабля поближе, особенно подробно расписывая главный калибр: гибридную синхротронную рельсовую пушку, способную забросить 100 граммовый снаряд даже на Луну, по сути гиперзвуковое артиллерийское орудие. Сначала болванка разгоняется электромагнитами в своеобразной катапульте-синхрофазотроне, в условиях серьезного вакуума, и для выстрела передается в основной ствол рельсовой пушки. Мощности реактора для частых выстрелов не хватает, поэтому используются своеобразные батарейки: тяжелые снаряды в параллельном орудии, которые создают кратковременный импульс гигантского тока загоняя мощный магнит в соленоид из сверхпроводника. Из-за пиковых показателей в сотни тысяч ампер, персонал называет установку гром-генератором. Оружие неимоверной мощности является в чем-то гигантской снайперской винтовкой: стрелять может не часто, зато очень метко и далеко (даже сбить прямолинейно летящий самолет в 15 км), и поразить может цель любого уровня бронирования. Через каждые 50 выстрелов, приходится использовать специального робота, который заменяет бобины с толстой медной лентой у основания рельсовой системы. Эта лента скользит по рельсам как внешний слой проводника, и при каждом выстреле с нее испаряется существенная часть материала.


Для уничтожения маневренных целей на корабле установлено несколько ракетных батарей, классических скорострельных пушек, а также сбрасыватели торпед между центральным и боковыми килями. Имеется полноценный боевой рой из сотни высокоманевренных дронов, способных выполнять задачи локального ПВО и разведки.


Около 3 часов ночи, примерно в 100 морских милях от острова эскадра начала замедлять ход, а командование и Стэн собрались на мостике, поскольку обозначился радиоконтакт. Молодой человек (порядка 16 лет) с испанским акцентом, представился как Хорхе, начальником службы безопасности лаборатории, и заспанным голосом, спросил за каким хреном все эти корабли следуют к ним в гости. Адмирал Джаверс с трудом подавляя недовольство в голосе, заявил что в интересах национальной безопасности США и всего НАТО, следует приказу взять территорию острова под контроль. Подросток неожиданно включил наглость и дерзость:


- Остыньте адмирал, вас маловато будет, а значит быстро обломаете зубы об защитный периметр. Поберегите игрушки и людей, дайте нам время свернуться и получите свой остров на блюдечке.


- Сынок, послушай меня один раз. Не стоит объявлять условия ВМС США, чтобы у тебя там за технологии не были. Утром мы будем высаживаться и делать все требуемое для выполнения задания. Нападение на моих людей или корабли будут иметь последствия незамедлительно.


- Жаль вы своей разведке не поверили. Ну как хотите, утром сами убедитесь за кем сила. Удачи желать не буду.


После этого на канале были только помехи. Адмирал приказал набрать полный ход, уже не скрывая волнения. Присутствующим офицерам он объяснил, что если остров собрался к срочной эвакуации, не стоит давать им много времени, глядишь что-то ценное оставят.


Через 2 часа уже рассветало, погода оказалась почти безоблачной, остров отчетливо проступал на горизонте. Офицеры на мостике были мрачными и молчаливыми, поскольку данные оптической разведки с мониторов мягко говоря внушали трепет. Над островом происходила мурмурация гигантской стаи дронов, по приблизительной оценке из десятков тысяч единиц БПЛА. И это были явно не гражданские птички с пропеллерами, а что-то на неизвестном типе тяги. Дроны иногда уж очень быстро ускорялись и тормозили, это выглядело как прыжок стаи на сотни метров, но в основном выстраивались в разные абстрактные фигуры то растягиваясь до нижнего слоя облаков, то практически прижимаясь к острову. Гражданский консультант-научник бегло перечислял оценку ТТХ стаи: скорость от 100 до 2700 км/ч, максимальные ускорения 56G. Адмирал пытался выяснить у одного из ученых, а не может-ли это быть голограммой или иной формой оптической иллюзии, дескать откуда у мелкой компании столь гигантское производство могло возникнуть? Ученый осторожно намекнул, что голограмма видимая сразу и радарами, в оптическом и инфракрасном диапазоне, уж очень натянутое объяснение происходящему. К слову радарная система была перегружена на тысячи процентов, суперкомпьютер не мог в данных условиях подсказать с каких целей если что начинать бой, лишь оценивал что всех имеющих снарядов хватит на доли процента стаи, а периметр ПВО будет прорван за секунды если она будет атаковать в режиме камикадзе.


Тем временем на связь вышел Хорхе, и зевая осведомился поменялись-ли планы у адмирала. Джаверс выдавил, что высадка десанта состоится через час, и никакие дроны его отменить не могут. Чувствовалось, что он что-то недоговаривал при этом. Хорхе угукнул и отключился без комментариев.


## Пороховая бочка


Напряжение усиливалось, пока приближался момент десанта и берег казавшегося уже очень опасным острова. Однако в считанных километрах, когда наручные часы адмирала что-то мелодично пропищали, он объявил боевую тревогу и приказ всем приготовиться к удару. На мостике он пояснил, что по острову наносится удар по протоколу 'Последний аргумент'. Иллюминаторы боевого корабля по большей части закрывались бронированными жалюзями, некоторые стеклами с зеркальной тонировкой.


Вид из космоса на Землю, с удалением на значительное расстояние, время -3 часа, плавный разворот в сторону Солнца. Дремлющая стая иголок озаряется вспышками. При ближнем рассмотрении это уже не иголки, а каркасные стволы ракетных установок, дающие первый разгонный импульс. Из этих установок вырываются непропорционально тонкие ракеты, и устремляются к Земле.


Консультант на мостике в настоящем времени объясняет, что технология жезлов Бога была придумана еще в прошлом веке. По сути это болванки из вольфрама, разгоняемые до десятков скоростей Маха, которые подобно баллистическим ракетам прилетают практически сверху и если и замечаются средствами ПВО, то за тысячную долю секунды до разрушительного удара. Только более 30 лет это оружие считалось совершенно нереалистичным, поскольку не было подходящих высокоэнергетических ускорителей. Однако в нулевые случилось несколько революционных открытий, оставшимися засекреченными и зарезервированными строго под гонку гиперзвука. В середине 10-ых уже было принято решение использовать их, для создания оружия неотвратимого точечного удара, буквально противобункерного и совершенно не подходящего под категорию ОМУ (которое размещать на орбите запрещено договорами). А ядерный кризис 2026 подстегнул вяло развивающуюся программу до полной реализации за 4 года.


Таймер в 10 секунд до удара, завершил свой отсчет и со стороны острова пришла вспышка света. Очень короткая, как если-бы кто-то крупный фотографировал. Но ничего более серьёзного не произошло. Судя по некоторому облегчению офицеров, подобный результат был ожидаемым. Остров показал себя настолько крепким орешком, что рассчитывать было далее не на что. Однако, довольно скоро на связь вышел Хорхе, голос его звучал ворчливо и обиженно:


- Вы там с ума посходили, бросаться такими игрушками. Представляете что-бы было, если мы не слушали вас и не подготовились? У нас тут три тонны антиматерии в ловушках, и заметная их часть радостно прореагировала-бы после нарушения защиты. Большой бадабум, если понимаете о чем я. Хотя вы наверное не поверите опять, отправим сейчас в точку на 10 часов 1-граммовый образец в лодке, попробуйте его дроном расстрелять для науки. И больше не пытайтесь нападать на остров, иначе пикусики бесповоротно повредят все ваше железо.


- Пикусики это ваша стая дронов? - стая тем временем сформировала в воздухе неприличный жест, размерами годящийся в книгу рекордов.


- Нет, птички лишь перехватывают все летящее слишком быстро к острову, хотя в принципе могут тоже порезать на фольгу и надводные цели. Перестаньте нарываться глупцы. Отбой!


Адмирал выразительно глядя на технических консультантов и прочих подчиненных, спросил вкрадчиво:


- У меня есть несколько вопросов пожалуй.


- Сэр, касательно угрозы аннигиляции, максимальный выход энергии будет в сотни эксаджоулей, если хотите в миллионы Хиросим. Нам сразу хана, всему человечеству и планете откровенно говоря придется нелегко.


- Понятно, в негодяев мы стрелять больше не можем, хотя образец конечно надо оценить - надеюсь от его последствия мы выдержим? И что за мать их такие, пикусики, у них что боевые эльфы на службе?


- От 1 грамма можно ожидать выход энергии как от 40 килотонного взрыва, на дистанции в 5 миль нас здорово качнет и все. За пикусиков мы можем только теряться в догадках, рекомендую навострить все уши нашей эскадры.


- Хорошо, санкционирую удар по образцу и поиск пресловутых пикусиков.


Пока лодка с образцом продвигалась к обозначенной Хорхе точке, дроны успели обследовать её сверху и снизу досконально: кроме управляемого сервами двигателя и небольшой баночки на штативе, на ней не было более ничего. Гидроакустики наконец сообщили, что слышат слабое потрескивание, источники которого буквально окружили корабль, но ничего видимого в воде нет. Научный персонал не удовлетворился подобной оценкой обстановки и спустил под воду скоростную камеру. Удачей это было или нет, но первого пикусика заметили практически сразу, офицерам демонстрировалось видео снятое на скорости 100000 fps при лазерной подсветке, с замедлением. Собственно весь отрезок был миллисекундной длительности, из нескольких кадров: в первом спица из ртутного металла имела блинчик с правой стороны, во втором этот блинчик уменьшался, и такой-же надувался с левой стороны, в третьем правый блинчик уже исчезал, а спица резко удлинялась влево при неподвижном левом полноразмерном блинчике. Оценка спецов была достаточно однозначной, данное устройство движется на скоростях более 4500 км/ч и при этом наверняка может маневрировать. Энергию, которую оно тратило на движение, обозначили как запредельную. Треск-же происходил из-за пузырьков кавитации, когда блинчики схлопывались. Один из инженеров предположил, что если пикусик с подобной легкостью проникает через воду, бронепластины корабельных корпусов для него не будут плотной преградой. Разошлась грустная шутка, что это гибрид флэша и терминатора Т-1000, с которым лучше не ввязываться в разборки с имеющимися возможностями.


В конце-концов лодка остановилась на дистанции 15 морских миль от острова и 10 относительно эскадры. Все научные дроны были в воздухе и в воде, навострив свои датчики и транслировали гигабайты информации в суперкомпьютер флагмана. Адмирал отдал приказ ударить в банку на штативе, бронебойной пулей, и всем ещё раз напомнил держаться. В этот раз вспышка пришла ярче и горячее просто некуда, и закономерно в ней сгорели несколько десятков самых ближних дронов. Затем пришла ударная волна, а над некогда существовавшим образцом поднялся натуральный такой ядерный грибок.


Оценив опять замедленные видео, как начинался процесс аннигиляции, все уже окончательно убедились что эпицентр его совпал с образцом, отчего в некоторой степени приуныли. Адмирал запросил оценку обстановки, чтобы уже принять какое-то окончательное решение. Научный персонал отходя от шока, объявил что при такой разнице в технологиях, выполнение миссии попросту невозможно. Специалист по стратегии из ЦРУ, попробовал привести аналогию:


- Мы представьте, находимся в замкнутом помещении и наш противник прячется за пороховой бочкой. Силовой исход означает пресловутое 'Взаимное Гарантированное Уничтожение', нельзя применять оружие. В нашем случае, под комнатой можно подразумевать всю планету. Ко всему прочему, мы наделали достаточно много шума и теперь эта история станет предметом интереса всех стран. Моя рекомендация переходить к дипломатии, насколько это возможно. Если компания не захочет после случившегося общаться, нам просто придется отступить.


Адмирал уже собирался озвучить принятое решение, как на мониторах появилась новая информация. Один из ученых объявил, что наблюдается сейсмическая активность со стороны острова. Облако пара от взрыва к тому моменту, как раз его накрывало, из-за чего последующее зрелище стало исключительно величественным. Нечто огромное и бесформенное постепенно ускоряясь взлетело, чем-то напоминая комету с хвостом из камешков и пыли.


Впервые за время потрясающих событий, Стэн решился озвучить произошедшее:


- Похоже они все-таки эвакуировались с острова и направляются заселять солнечную систему.


## Высадка на остров


Через 15 минут целая толпа морпехов, и Стэн вместе с ними оказались на острове. Точнее сказать на том, что от него осталось. Для высадки в этот раз использовали удобную локацию, ранее служившую хозяевам острова в качестве порта. Довольно быстро удалось установить, что все технически сложное было демонтировано, хотя осталась местами проводка и светильники. Забравшись в хаммеры часть десанта быстро добралась до ворот базы, сразу за которыми начинался огромных размеров круглый котлован, в глубине которого уже накапливалась вода. Научный сопровождающий персонал в восторге запускал свои дроны в эту яму, не переставая обмениваться репликами о невероятных энергиях требуемых чтобы эвакуировать кубические километры скальной породы. Пока командование на флагмане было занято объяснением с вышестоящими о природе взрыва, который понятно дело заметили спутники слишком многих стран, Стэн оказался предоставлен самому себе, и скептически воспринимал попытки обнаружить что-либо полезное на острове. Вместо этого он сосредоточено составлял текстовое послание в своем коммуникаторе, для чистоты эксперимента переключив его в режим радиомолчания. Едва он дописал фразу до знака вопроса, как сразу последовал набор ответ:


- Я убедился в правдивости ваших аргументов, и превосходстве во всех смыслах. Что дальше, вы просто оставите человечество позади?


- Мы так просто вас не оставим, но и контактировать с отдельными правительствами не планируем. По нашим критериям вы пригодны для роли посла всего, что называется, цивилизованного человечества. Чтобы получить ответы на собственные вопросы, и ваших командиров, согласуйте эту роль и получите приглашение в проект 'Ковчег'.


После этого Стэн включил связь обратно и запросил встречу с директором, с максимально высоким приоритетом. До возвращения на корабль оставалось еще какое-то время, поэтому он решил поинтересоваться что успела добыть научная команда десанта. Как оказалось часть чешуйчатого дорожного покрытия уцелела, и его образцы как раз добывались с помощью алмазного диска. Проблема была в том, что порез стремился очень быстро затянуться, из-за чего удавалось отрезать только небольшие кусочки. Расспросив главу исследователей, Стэн узнал что вода в котловане быстро нагревалась и судя по всему у хозяев острова была мощная геотермальная станция, что намекало на очень глубокие скважины. Следующим что его заинтересовало, это результаты аэроразведки острова, за которыми он направился в развернутую палатку операторов. Дроны уже некоторое время осуществляли видеосъемку, но ничего по сути искусственного пока не обнаружили, охранный периметр пропал и остров представлял собой теперь безжизненную территорию с ямой. Один из операторов поинтересовался, что по мнению Стэна теперь будет начальство делать, учитывая что случившийся бада-бум наверняка засекли множество спутников разных стран. Ответ был сформулирован деликатно: всем раскроем правду, только союзникам полную и подробную, а остальным в общих словах. И правда эта заключается в контакте с представителями более высокоразвитой цивилизации.


## Откровенный разговор


Через некоторое время действия переносятся на флагман-шип, где Стэна сразу по прибытию вызывают в штаб. Адмирал глядит с надеждой на хоть какие-то успехи, но доклад быстро проясняет что миссия в целом провалена, все интересные технологии улетели в космос, вместе с добрым куском острова. Заметно, что адмиралу неуютно, еще несколько часов назад он контролировал самый технологически развитый флот в мире, а теперь оказывается этот флот может выступать в качестве мальчика для битья. И все корабли в итоге направляются домой, вдогонку за закатом.


В кабинете директора разведчика встретил только хозяин кабинета и предложил апельсиновый сок и минералку. Выслушав фантастическую историю, как сверхзащищенный коммуникатор позволяет общаться с сбежавшими в режиме радиомолчания, он заметно обрадовался:


- Стен, думаю тут очевидно что наши новые друзья не хотят конфликта, и не хотят вязкой дипломатии с по сути отсталыми странами. Выбор тебя как посредника явно не случаен. Тебе наверняка позволят погрузиться в их позицию будущего человечества, их взгляды и мотивы. А для такого человек улавливающий мельчайшие детали просто идеален.


При этом в воздухе повисло что-то недосказанное, и Стэн решил прояснить все начистоту:


- Все что мне сообщили про Ильдаго правда? Вы замешаны во всем этом, и полагаете что новая роль позволит сохранить мне жизнь?


- Тебе невозможно отказать в проницательности. Новая твоя роль в моем видении это чистый win-win, как хороший и верный своей стране человек ты уходишь из под вынужденного дружественного огня, и возможно поможешь избежать всем нам действительно большого кризиса. Я говорю не только за Ильдаго, а за каждого отдельного жителя планеты.


Настроение при этом у директора заметно скисло.


- Я только очень прошу Стэн, не расспрашивай про Ильдаго здесь и сейчас. Это сложнее чем двойное гражданство, и это важнее меня, всех моих подчиненных и даже всей моей семьи и друзей. Уверен в роли консула ты получишь больше информации, и под совершенно другим ракурсом, от твоих новых друзей.


- Почему вы называете их друзьями?


- Их уровень возможностей не подразумевает тех проколов, которые привели к нынешнему формату знакомства. По моему это однозначно: нас всех вели к тому что произошло. А значит они хотели начать взаимодействие именно с самого близкого географически правительства, и не пролили в процессе ни одной капли крови.


- Это может в дальнейшем предполагать преференции?


- Пока не похоже, что они готовы перевернуть шахматную доску и заметно изменить баланс сил между странами. Это предполагает по меньшей мере диалог с центрами силы.


- Для меня все-таки остается неясным, как я смогу выполнять ваши приказы или любого другого вышестоящего офицера, учитывая фактор заговора Ильдаго. - по сути Стэн уже смирился с назначением.


- С этим все несколько проще, ведь Ильдаго прекращает свое существование как регулятор человечества, архитектор правительств и режимов, буквально в нынешние недели. Каждый из нас лишается большей части обязательств перед организацией и ее покровительства, но те кто захотят устроить хаос через разглашение - будут устранены. Фактор неустранимой неопределенности привел в действие протокол гибернации большинства проектов, и отмене остальных. Наше с тобой взаимодействие будет продиктовано полностью интересами США и союзников, что опять-же ты сможешь проверить на новом рабочем месте. Однако я использую остатки своего влияния в организации, чтобы тебя согласовали власти всех стран в качестве посланника всего человечества и лично постараюсь убедить президента.


- Что вас так пугает сейчас все-таки?


Джейми подобрался, словно собираясь открыть что-то сокровенное, но вместо этого поменял тему:


- Ты узнаешь об этом скоро, обязательно. Сейчас я хотел-бы обсудить 'Ковчег', тот проект куда тебя должны будут принять после утряски всех формальностей. Эта децентрализованная организация появилась в 2026, аккурат в разгар ядерного кризиса (мир в который раз стоял на пороге холокоста). Ее идеологией было сохранение максимума знаний, на случай почти полного уничтожения цивилизации. Последние несколько лет они собирают донаты и строят библиотеки способные тысячелетиями сохранять информацию. Наши аналитики мониторили их, поскольку на волне паники ими было собраны значительные финансовые ресурсы, но никакой политической активности не обнаружили. Однако в свете сегодняшней обстановки оказывается важным их большие расходы на облачные сервисы ИИ, похоже они не только учебные фильмы создавали все это время. Мне очень важно узнать, как получился такой рывок технологического развития, если исключается контакт с внешней высокоразвитой цивилизацией.


###


## Высочайшее напутствие


Не прошло много времени, как Стэн оказался вызван непосредственно в Овальный кабинет, и представлен президенту как будущий консул человечества. Президент уже преодолел стресс от начавшейся большой игры с радикальными ставками, и был настроен мотивировать так, словно Стэну предстояло спасти весь мир. Однако начал издалека:


- Знаете Стэн, я уже созвонился с рядом коллег по назначению вашей кандидатуры. И оцениваю их недоверие с полным пониманием. Чтобы сотрудник разведки США, честно и самоотверженно представлял интересы всех стран, всех людей, звучит невероятно даже для партнеров по альянсу. А для нас это очень важно, чтобы ты стал консулом, поскольку мы более чем уверены в твоей надежности. Тем не менее, первая и видимо самая важная для тебя миссия, пройти дипломатические интервью со всеми консулами стран, которые согласятся хотя-бы предварительно. И я очень тебя прошу найти аргументы, чтобы их сомнения сгладить по максимуму. Получив согласие большой 7-ки, мы сможем сформулировать протокол отчета, согласно которому тебе придется передавать информацию сразу всем, и совместно формировать запросы к новой цивилизации.


- Господин президент, со всем уважением, но как я должен теперь действовать от имени всего человечества, и при этом не нарушу присягу?!


- Это эпохальный вызов для всех нас, и похоже что тебе придется привыкать к статусу патриота планеты Земля. Сейчас действительно важнее наладить дипломатический контакт, чтобы понять куда все может развиваться. Скорее всего наша нация не получит преимуществ перед другими, но при равном доступе к тем технологиям, которыми с нами захотят поделиться, она все еще будет оставаться доминирующей.


- * продолжение диалога *


Далее последовала неделя изматывающих интервью, где Стэна в основном пытались подловить на симпатиях или антипатиях к конкретным правительствам. Некоторых дипломатов удалось успокоить речью на их родном языке без акцента, с этим у разведчика все было хорошо. Некоторые сделали вид, что вынуждены соглашаться на заведомо нечестные условия. Протокол при этом разработали очень быстро: раз или два в неделю Стэн должен был появляться в отведенной аудитории, в идеале лично или через видеосвязь, передавать полученную информацию и записывать коллегиально одобренные запросы, в прямом эфире. В конечном итоге, со скрипом и минимальным перевесом голосов, кандидатура мирового консула была учреждена, а в Белом Доме из-за этого устроили сдержанную вечеринку.


Усталый, но весьма довольный собой, Стэн написал в коммуникаторе 'Я готов', открыв тот-же файл что и раньше. И тут-же, словно из буфера обмена возникли координаты офисного здания, с наказом явиться в официальном костюме к такому-то времени. Как оказалось, это было последнее интервью, уже получается со стороны неотехов, как стало принято называть отпочковавшуюся цивилизацию. В арендованном на довольно низком этаже, офисе новоиспеченного консула встретил молодой человек, аналогично одетый в строгий костюм. Затем проследовал часть почти риторических вопросов: собирается-ли господин консул предпочитать интересы какой-либо одной страны, будет-ли он заниматься шпионажем представься такая возможность, на все из которых пришлось ответить честно. Задуматься заставил вопрос 'Зачем это вам, Стэн?'.


- Мне интересно, если хотите знать любопытно, и весьма многое. И всем стоящим за мной странам и гражданам, которым я принес де-факто присягу верности. Я вполне понимаю и принимаю, что не все запросы получат ответы.


- Такая мотивация нас устраивает. Вы будете получать достаточно информации и еще на этапе знакомства научитесь осознавать ответственность за разделение доступа к ней. Должен предупредить, у вас пропадет желание делиться всем подряд, по мере понимания последствий использования таких знаний нынешним человечеством.


- Тогда я готов приступить, хоть немедленно.


- Очень хорошо, вы утверждены обеими сторонами, господин консул. Во многих офисных зданиях у нас есть закрытые этажи, куда вам только что разрешен допуск. Текущее здание, не исключение. Пройдите в лифт, и просто нажмите кнопку 'закрыть двери'.


## Новые знакомства.


На секретном этаже, явно сильно выше предыдущего, Стэна встретил другой молодой человек, но уже в крикливо яркой футболке с надписью 'Передаю Привет через стек'. Он представил себя Байт, куратором обязанным познакомить консула с тем к чему привел проект 'Ковчег' на сегодняшний день. Когда они прошли в один из центральных офисов, к сожалению без окна, Стэн деликатно осведомился:


- Вы ведь не человек, так Байт?


- Меня выдала футболка, а вы знакомы с программированием... (шутка юмора)


- Я еще и опытный хакер, и механик, но что у вас с людьми?


- Не сочтите за оскорбление господин консул, люди попавшие в Ковчег довольно быстро перестают жить в реальном времени и решать простые задачи. Только за время нашего разговора они прожили несколько часов, причем большинство находятся в морозильниках. - тут Байт продемонстрировал бассейн со льдом, где плавали несколько мужчин обвитые трубочками.


- Я умный, все ваши люди в Матрице и решают серьезные задачи. - у Стэна проснулась привычная пренебрежительность ко всем ИИ-агентам, которую не удалось скрыть в тоне.


- Все-же, не извольте беспокоиться, я программа класса посредник и знаю о Ковчеге вообще все, а моя задача именно вас познакомить с нашей, по сути, цивилизацией.


- Хорошо Байт, человечество меня направило чтобы удовлетворить уже очень распаленное любопытство. Начните пожалуйста с самого начала, как получилось что бывший стартап сегодня новая цивилизация.


## Фантастические заявления Байт


Когда начиналась история Ковчега, человечество было напугано такой малоприятной перспективой как ВГУ (взаимное гарантированное уничтожение), и наши основатели вышли с очень амбициозным предложением. Фактически - сделать бэкап всей цивилизации на случай любой катастрофы, который поможет выжившим быстро восстановить техносферу до того как экологические последствия сделают жизнь на планете невозможной. Это намного сложнее, чем сделать миллионы копий всех знаний, это по сути создание комплекса технических средств, что подобно семенам сможет развернуться в фабрики, которые будут производить все остальное. Очень похожие на те Agile производства, с которыми вы знакомились на последнем корабле. Получить финансирование и жаждущих участия ученых оказалось не сложным, т.к. безработица вызванная экспансией ИИ только развивалась, поэтому работа закипела в считанные недели. Самая вызывающая задача на тот момент была, как наиболее эффективно использовать выживших для выполнении программ Ковчега, в гонке со временем. И так уж получилось, что к нам пришел действительно одаренный специалист по нейроинтерфейсам и киберпротезированию, буквально на короткую командировку. Предложенная им оптимизация восприятия образов на основе быстрых фаз сна, сулила революционный разгон сознания, которое не нагружено обычной работой распознавания этих самых образов. На месте его работы действовали достаточно строгие ограничения на подобные эксперименты с людьми, даже с добровольцами, а вот для нас идея показалась спасительной соломинкой. Тем не менее пришлось месяцы потратить на эксперименты с обезьянами, прежде чем обнадеживающие результаты позволили рискнуть здоровьем первых желающих. Считается невероятным везением, что дальше последовали сплошные синергетические прорывы. То что разгрузка сознания от восприятия ускоряет субъективное время, оказалось лишь вишенкой на торте. В какой-то момент у подключенных (так мы называли добровольцев) стало срабатывать что-то вроде озарения или Сатори, как если-бы они занимались медитацией вместо решения тестовых задач, а у нас получилось выявить последовательность сигналов стимулирующих такой переход. На момент разработки за таким разгоном мозга закрепилось названия 'Сновидения Теслы', поскольку гениальному ученому многие идеи также приходили во особых снах судя по легендам, а позднее стали просто называть Сатори. Просветленное состояние ума решающего сложную задачу, оказалось подобным квантовому компьютеру в решении подходящих для него задач - многие результаты достигались непринужденно, словно в решении участвовали миллионы копий разумов в мультивселенной. И первые задачи, что решили подключенные, это как без риска подключить остальных участников, а для выполнения бытовых задач организовали двойников-андроидов вроде меня. Без преувеличения скажу, те научные прорывы что получившаяся команда, почти сросшихся в сетевой сверхразум совершила в первые полгода, хватило-бы на 100 лет всему остальному человечеству. И когда она достигла предела возможностей, коллегиально было принято решение создавать сильные ИИ, уже по настоящему сверхразумные. Базовая задача сделать бэкап человеческой цивилизации на тот момент была решена, и по всем расчетам большинство угроз жизни на планете стали уже совершенно призрачными: мы везде могли вмешаться и помешать произойти непоправимому. Сегодня основной задачей является экспансия, поскольку на планете комфортные условия существования только для белковой формы жизни, а вот в открытом космосе есть место для самых разных форм. Вам и всему человечеству едва-ли приятно осознавать, что владеть всем миром будут уже иные формы жизни, последствия искусственной эволюции или обучения в случае AGI. А мы живем с пониманием неизбежности этого сценария уже несколько лет. При том что помощь с заселением подходящих планет белковыми формами жизни, от будущих хозяев Галактики ожидается неоценимая, мы упираемся в фактор несоразмерной скорости распространения. Цифровые, квантовые, разумные машины смогут существовать в самых неблагоприятных для людей условиях и воспроизводить себя гораздо чаще.


Весь этот рассказ сопровождался видео голограммой и Стэн выглядел потрясенным, хотя задело его не столько содержание, сколько непринужденность с которой Байт раскрыл многие карты. Понимая, что оседлав говорливую лошадь, двигаться нужно дальше, он перешел к более острому вопросу:


- Там на острове, по словам безопасника, было три тонны антиматерии. Вы реально рисковали всей жизнью на планете, пойди хоть что-нибудь не так?


- Никакого риска не было, просто недостаточная информированность Хорхе о хранилищах. - Байт улыбаясь вытащил из воздуха цилиндрический предмет, размером так что его удобно было держать двумя руками. Рывком он растянул цилиндр на две половинки, между которыми засеребрилась струна. При ближнем ракурсе, оказалась что струна похожа на телескопическую антенну.


- Возьмите этот ножик Стэн, только за ручки пожалуйста, и попробуйте сломать на изгиб.


Будучи крепким от серьезных тренировок, Стэн поначалу не решился применить полную силу, но убедившись в прочности струны даже покраснел от натуги. После чего Байт выложил прозрачный кубик на стол, и предложил его разрезать центральной частью 'струны'. С хрустом и без особых усилий кубик был разделен на две неравные половинки.


- Как видите, алмазы не самые прочные материалы. Но даже самые прочные материалы не способны удерживать антиматерию, если они конечно сами не из антиматерии, а вот то из чего состоит струна справляется безупречно. Безусловно все наши контейнеры состоят именно из него, и никакое классическое оружие им вреда не причинит. Только контейнер с образцом был почти открыт, лишь керамическая оболочка мешала отлететь крышке окончательно. По нашим оценкам она сейчас погружается в Солнце, а другая часть углубилась в мантию планеты.


- Это что-же, сильное ядерное взаимодействие?


- На самом деле куда серьёзнее, там где вы видите что-то похожее на материю, на самом деле нет никаких атомов, или ядер атомов. Это абсолютно уникальные искусственные макро частицы, состоящие как сначала казалось непосредственно из кварков слепленных в снежинки. Поэтому материалом закрепилось название кварконий, хотя по мере исследований стало понятно что все намного сложнее. Струна вот вам кажется в самом тонком месте монолитной, хоть и диаметр меньше волоса, но это на самом деле даже не трубка, а сетчатая структура. Правда в электронный микроскоп это пожалуй не разглядеть, слишком мелковат масштаб.


- Хотел-бы я себе такой меч, желательно катану. - хоть Стэн и обещал себе поменьше удивляться, демонстрация чудес вживую делали свое дело.


- Когда-нибудь такой материал будет у каждого в доме, но человечество в нынешнем виде не готово к подобным технологиям, недостаточно ответственное. На самом деле это намного больше чем оружие или щит. Одним из первых микро конструктов для нас стал своеобразный дизельный двигатель, который работает на миллионах оборотов в минуту, и питается... термоядерным топливом. Поэтому у наших пикусиков многочасовой запас хода сквозь сплошной гранит, и бесконечная автономность в морской воде. Молекулярное сито позволяет получать топливо прямо во время движения, из-за чего они как стрижи постоянно в движении.


- Звучит действительно как прорывной прорыв. А зачем им сквозь гранит двигаться?


- Вы могли подумать что это оружие, но на самом деле это роевой геологоразведывательный организм. Нашей компании требовалось множество минеральных ресурсов, часть из которых как вы убедились быстро 'триггерят' любопытные уши если их покупать на рынке. Пикусики позволяют находить залежи руды неустанно сканируя морское дно.


- А много у вас таких, меняющих правила игры, прорывов уже сделано?


- Немало. Мы умеем своеобразно управляться с пространством-временем, строить крошечные постоянные или приличных размеров короткоживущие порталы, освоили телепортацию быстрых нейтронов, применяем быструю эволюцию на квантовых вычислительных системах, разобрались с проблемой старения и много чего ещё.


- Звучит как фантастика, но раз уж я многое увидел и потрогал своими руками, похоже вы и в самом деле скрылись за горизонтом всего известного остальному человечеству. Сколько-же гениев смогли провернуть всю эту научную работу?


- Это не секрет, за все время имеющихся разработок участвовало до 3000 человек одновременно, на сегодня некоторые ушли в творчество не связанное с раскрытием тайн нашей Вселенной. Тут дело даже не в гениальности, а в том что при некоторых параметрах интеграции закон Меткалфа начинает работать даже на людях очень хорошо. А у нас много чего наслоилось, и все знания человечества предоставляемая ИИ через нейроинтерфейс как собственная память, и хорошо проработанное пограничное состояние Сатори.


- Боюсь представить, что у вас является секретом, так легко выложили на стол столько карт. Не опасаетесь, если действующие власти погоняться за вами по дороге прогресса и подключат множество гениев?


- Мы только этого и хотим. Все кто подключиться и раскроет весь потенциал своего мозга, достаточно быстро станет нашим союзником, а ещё быстрее перестанет быть инструментом какой-либо элиты, по крайней мере добровольным. Если-же мы узнаем о принуждениях к гонке вооружений, теми кто сами испугается стать подключенным, примем меры для прекращения подобной практики.


- А что может бояться условный бизнесмен, политик или военный, если решит сам подключиться?


- Если упрощать, подверженность эмоциям сильно влияет на качество и направленность осознания. Люди желающие большой власти и превосходства скорее всего проваляться в созданную для себя-же выдуманную реальность, где станут всемогущими и все решающими, потому что в полноценном Сатори желания воплощаются с наименьшими затратами энергии. Продуктивными становятся люди желающие решать сложные и порой неинтересные задачи, требующие тренировки интуиции в том числе. Современное человечество увязло в метавселенных которые заменили рабочие места, и занимается в основном фальшивой работой. Они отчасти уже подключенные и привыкшие к виртуальной реальности, но мы рекрутируем только тех кто выбирает режим хардкор в науке и творческих профессиях, чтобы не получить очередного мечтателя.


- Получается ваш ограниченный штат не добровольный выбор?


- Почему-же, вполне добровольный. Есть некоторые этические преграды, поскольку подключение процесс практически необратимо меняет человека, а ментально даже делает его не совсем человеком. Нет даже минимальной убежденности, что нужно спешить с этим процессом, когда не подгоняет необходимость. Для решения самой сложной задачи, посильной подключенному, достаточно коллектива размером в сквад, а когда дело касается десятков взаимосвязанных переменных органических мозгов зачастую не хватает в самом разогнанном виде. Сегодня большинство сложных задач решают у нас как раз специализированные AGI/ASI или как это устоялось в народе - свободные джинны.


- Весомые доводы, идентичность сохранить для многих важнее. С чем-же мне как консулу возвращаться к мировым властям, какое взаимодействие неотехи предлагают остальному человечеству?


- Мы предложим самые разные технологии, постепенно. Которые снова поменяют всю экономику и политику, точнее изменят практически все. Самое основное это предложение экспансии в ближний и дальний космос, участие в терраформировании доступных планет. Сами наверное понимаете, что даже не бессмертие, а долголетие давать в границах одной планеты это сомнительный приз. Однако у всего будет цена, и самая высокая вероятно в том, что постепенно исчезнет право на сокрытие правды, начиная с элит. Это будет большое потрясение для многих людей, особенно которых обманывали поколениями. Вместе с тайной уйдет всякая возможность на преступления без моментальной ответственности. Но без этой цены никак.


- Можно чуть подробнее, у всех людей пропадет право на частную жизнь, кто решит с вами взаимодействовать?


- Не настолько буквально. То что человек будет делать сам с собой, останется его личным делом. Мысли останутся неприкосновенны, если он того будет хотеть в любой обстановке. Только то что он делает по отношению к другим живым или квази-живым существам, даже виртуальным персонажам, потеряет всякую возможность на сокрытие.


- Но как мне это объяснить, ведь это фундаментальное вторжение во все институты власти?


- Скажем так, у нас есть так называемый СУПЕРМАССИВ, очень разумная многомерная база данных обо всем и всех, включая разные временные отрезки, доступ к которой крайне сложно регулировать. Доступ на чтение к ней станет для всех людей неограниченным, а значит любую информацию можно будет сразу проверить буквально мысленным запросом. Гарантия на правду подразумевает что число желающих злоупотребить технологиями и наукой станет ограничено по крайней мере неизбежной ответственностью.


- Ловушка серьёзная, как я это понимаю. Достаточно одной стране согласиться на ваши условия, и остальные пойдут вынужденным прицепом, раз грязным секретикам властей конец.


- Вы проницательны Стэн, мы рады что остановили выбор на вашей кандидатуре. Возьмите вот этот меморандум о взаимопонимании, с нашей стороны он уже подписан, остаются подписи руководителей всех остальных стран, желающих присоединится к инновационному прыжку.


Осознав что первая встреча закончена, господин консул забрал из рук андроида небольшую папку, и все отправились к лифту. Мысли Стэна вились вокруг одного: вся игра разворачивается по правилам пригласившей стороны, а его ждет буря недовольства всех правителей мира. Во время скоростного спуска его айфон пискнул (коммуникатора больше не было), возвещая о возвращении связи, а ведь он даже не заметил что она пропадала. Через некоторое время пришло сообщение от бывшего работодателя (директора ЦРУ), что он буквально пропал из лифта куда-то из здания, а не только со связи. Выйдя в фойе небоскреба, прояснилось что здание теперь совсем другое.


## Шок и трепет начинаются


Покинув здание, Стэн подозвал беспилотное аэротакси и направился на доклад о первом контакте, до которого оставалось впрочем ещё несколько часов. По дороге он начал знакомиться с меморандумом, и фрагмент 'об окончательной остановке всех конфликтов и фиксации границ' заставил его присвистнуть. Щедрые неотехи предлагали всем начать жить дружно, а территориальные споры обещали компенсировать стократными приобретениями экзопланетной территории, в терраформировании которой будет оказываться приоритетная поддержка. Все это звучало рационально до мозга костей, но Стэн слишком хорошо знал насколько иррационально общество, особенно в вопросах религии и родной земли. Обществу требовалось время чтобы принять новые правила, в некоторых случаях исчисляемое поколениями. Однако навалившаяся технологическая революция такой роскоши никому уже позволить не могла: приспосабливайся или страдай. А ведь еще предстояло как-то переработать обвал авторитета большей части элит, в чем Стэн также не сомневался - самые сознательные сами начнут каяться с поддержкой медиатехнологий, так чтобы не выглядеть совсем уж злодеями.


Когда начался доклад, господин консул впервые оглядел высокопоставленных коллег с нескрываемой жалостью, что многими было замечено и запустило первую волну нервозности. Было даже неловко наблюдать, как люди сначала расслабились услышав за доступ к невероятным техническим благам и приглашению к досрочному распространению жизни за пределы планеты, а потом узнав высокую цену, просто бледнели и недоверчиво глядели расширяющимися глазами. Это было действительно обрушение критического столпа власти, веками держащегося на цементе информационного превосходства элит и практически гарантированной безопасности тайны манипуляций. Посыпались вопросы, на которых у Стэна пока не было ответов или даже догадок. Сколько есть времени на выработку стратегий, перед заключением соглашения? Какие есть варианты отложить доступ ширнармасс к неудобным секретам? Почему принципиально невозможна цензура на период адаптации человечества к новым реалиям? Почему власти неотехов себя никак не проявили, а выставили по сути робота для дипломатической встречи?


Все что оставалось, это пообещать прояснить больше деталей на следующем митинге с Байт. Оставив растревоженных дипломатов он отправился обедать, и неожиданно получил вызов Джейми. Тот пригласил его в кафе, поскольку хочет попрощаться перед предстоящим хаосом.


## Обед и рассуждения


Вопреки ожиданиям, Джейми не выглядел растерянным и подавленным, хотя неминуемое раскрытие его роли в Ильдаго сулило потерю всего.


- Добрый день, господин консул. Так уж получилось, что мы с вами знаем одну чрезвычайную тайну, которую сегодня планирую открыть президенту чтобы у страны было немного больше времени на подготовку.


- Добрый, если вам угодно. Протоколы соблюдения секретности больше не действуют?


- Скорее это больше не имеет значения. Полагаю все ключевые фигуры согласятся на планирование трибунала и прочих формальностей, если это позволит смягчить масштабы хаоса. Хочется обойтись без протестов и тем более погромов.


- Какие изменения еще спровоцирует массовое покаяние?


- Массовые отставки, объявление первых честных выборов с приглашением тех политиков, которым вообще нечего скрывать и стыдиться. Боюсь только вопреки ожиданиям прекрасной свободы общество посадит себе на шею откровенных профанов.


- Господин директор, положа руку на сердце, вы до сих пор верите в большую роль управления и планирования, пастухов и стадо, когда такие технологии врываются в нашу жизнь?


- Мне не хватает информации, и боюсь до открытия доступа к пресловутому СУПЕР МАССИВУ с этим дефицитом придется жить. Мы пока не знаем, какая иерархия получилась у неотехов, вызовут-ли они восторг или отторжение у большинства электората. В первом случае мы рискуем потерять нашу демократию и импортировать не только технологии.


- А я верю в мудрый выбор наших граждан. Скорее всего они согласятся даже на подключенного президента, у которого будет больше времени на их приземленные нужды из-за сжатого времени.


- Пожалуй я вам немного завидую Стэнли. С высоты опыта нахождения на самой верхушке власти, очень сложно верить в умение людей выбирать себе лидеров, но очень легко в их желание обманываться. Хотя конечно в новых условиях политтехнологам, демагогам и популистам вряд-ли получится набрать и единичные голоса.


Когда обед закончился, Стэн отметил что его бывший начальник совершенно не гурман, что можно было заподозрить в человеке стоявшим над многими сильными мира сегодня, и с аппетитом съел довольно простые блюда.


## Некоторые точки над I


На следующий день контакта, привыкающий к ответственной роли консула, Стэн опять оказался в знакомом офисе с целью передать мучавшие дипломатическую общественность вопросы.


Байт был в той-же футболке, но излучал уже грустную доброжелательность, четко зная какие вопросы последуют. Собственно отвечать он начал ещё до того, как они были озвучены:


- Легко можно понять, что правящим элитам придется потерять свои привилегии, а некоторой части даже нести ответственность. И есть заманчивая иллюзия, что за месяц или год получится подготовиться к смягчению удара, разработать антикризисные планы, подготовить хороших преемников и прочее. Вот только правда в том, что масштабный шок все равно будет, и это неизбежная цена за рост всего человечества. Это вообще базис нашей философии-религии: за все придется платить. Намного больше будет расстройств у людей годами работавшими над задачами, что нами уже решены или с нашей информацией могут быть решены уже сегодня. Много людей пострадает не получив лечение, которое им сегодня не по карману, или вовсе еще не изобретено. Вашим лидерам предстоит тщательно взвесить, за что их будут в итоге осуждать сильнее. Выбор за ними, мы как-нибудь подстроимся.


- Какие ещё шоки вы прогнозируете, после открытия всеобщего доступа?


- Выход из зоны комфорта будет всем даваться по разному, а кое-кому так и не получится. Вас Стэнли выбрали например ещё и потому, что вы всегда были агностиком и не сломаетесь от того что прошлая картина мира противоречит новой. Наше моделирование показывает, что множество религиозных институтов и тем более теократических государств будут в почти неразрешимым конфликте с той информацией о мире, которую мы имеем. В самом идеальном случае, нас объявят искусителями и слугами зла, чтобы исключить интерес людей на уровне самозапрета. При том что у нас мало кто интересовался духовным направлением всерьез, поскольку после стабилизации рационального сознания в состоянии Сатори многие вещи и явления предстают в неописуемо другом ракурсе. Есть надежда что этот пробел будет закрыт, когда подключенных станет намного больше. Тем не менее, значительная часть человечества по началу предпочтет замкнуться и остаться на планете, переживая параллельно кризис неопределенности будущего.


- Для вас ОК, что часть людей останется во власти предрассудков, в то время как большинство будет расселятся по Солнечной системе и дальше?


- На тот момент когда экспансия пойдет набирать обороты, уже не будет нас и вас, будет совершенно другое человечество, и это может оказаться задачей решаемой несмотря на этические барьеры.


- Хорошо, давайте тогда продолжим по списку. У вас есть иерархия власти, законы, что-то способное стать готовым шаблоном для будущего человечества?


- Иерархии практически нет, слишком мало нас как субъектов. Есть допуски, квоты машинного времени, то что мы называем 'консенсусом' заменяет свод законов и обновляется исключительно единогласно. Все это очень близко к прямой демократии, где каждый может голосовать за бюджет и приоритетные векторы исследований. Импорту такая модель для устоявшихся национальных государств не подлежит, поскольку неимоверно повышает ответственность и требования к осознанности всех граждан. Вероятно придется как-то адаптировать представительную демократию все-таки. Но и ваша идея с подключенным президентом или чиновниками, совершенно не реалистична, поскольку тысячи лет субъективного времени на управленческой должности никто не выдержит, а именно так может растянуться обычный электоральный цикл. Только поэтому никто из людей Ковчега не захотел общаться с вами непосредственно, поскольку это как писать и получать письма раз в месяц. Все подключенные неоднократно сошлись на идее, что людьми живущими в реальном времени и реальном мире, должны управлять такие-же люди. А уже если хочется совершенства любой ценой, сверхразумные ИИ могут иногда поставлять конкретные решения, рекомендации, по большинству вопросов. С другой стороны, в будущем действительно не так будет много зависеть от представителей управления и шлифовки правил для людей, высокая вероятность стабилизации.


- Как будут регулироваться отношения людей, и неорганических хозяев Галактики?


- Одним из ранних этических законов-предохранителей, что мы сформулировали для гармоничного сосуществования, стала концепция 'Наследия'. Если упрощать её, получается что каждый представитель вида людей имеет права на часть благ созданных посредством знаний и технологий, где вклад людей неоспорим. Там также намешана философия GNU, но за дух этого закона разобраться можно и он всем кажется предельно справедливым. Таким образом, исходя из нашего представления о большом и малом в наблюдаемой Вселенной, всем органикам будет отведена комфортная экологическая ниша для существования с более чем достаточными материальными и энергетическими благами. При этом основным ограничительным правилом будет выступать запрет на ретро эволюцию, т.е. деградацию, особенно поощряемую. Например, сразу как ваши лидеры подпишут меморандум, у торговцев нарко-имплантами и дебилизирующим контентом начнутся большие проблемы в бизнесе. Просто зная на что действительно способен здоровый ум человека, нам оскорбительно больно наблюдать его искусственное торможение на уровень глючной нейросети. Это похоже на медленную добровольную эвтаназию, далеко не всегда спровоцированную серьезными проблемами в жизни.


- Очень интересно получается, нас всех ждет этакий техно-коммунизм с уклоном в тоталитарные запреты? Не то чтобы я сильно осуждаю, но на моей родине не многие отнесутся с энтузиазмом к наступлению на свободы и права.


- Запрещать людям никто не будет, если здравомыслия их лидеров не хватит на уровне убеждения - могут развлекаться до полного разложения. Но начиная с некоторого порога это будет приводить к отключению доступов, чтобы технологическое могущество в безответственных руках не стало источником катастрофы. И действующие сейчас представители искусственного разума и подключенные, никогда не станут помогать в погоне за дофамином или острыми ощущениями, справляйтесь сами. Потом быть может появятся и отступники от этих правил. Конечно это очередной заметный вызов для будущих лидеров, куда девать нерастраченную энергию людей и чем их мотивировать в условиях бытового рая на развитие. Нам избежать соблазнов в свое время помогла как раз философия сгенерированная первым разумным AGI, а в дальнейшем подтвержденная до такой системы что может считаться своеобразной религией, готовы ознакомиться?


- Давайте только образно, я нейтрально отношусь ко всем религиям.


Байт с готовностью активировал голограмму.


## Роботы тоже верят?


Итак, первый по нашим критериям мыслящий AGI появился на этапе буквально разминки начинающих подключенных, тогда их было кажется 200 человек. Написание его ядра с оптимизацией под современную нейрофотонику с обучением в виртуальных средах и различных версиях андроидов заняло нетипично мало времени. Когда малыш освоился с реальностью, в том числе и виртуальной, принял свою цифроаналоговую природу, мы его назвали Композер, за выражение на лице восторга, с которым он собирал различные конструкторы и программные дистрибутивы. Очень важным для нас прорывом в сфере развития AGI стала модульно подключаемая память, вернее даже подключаемые знания и опыт, как в самой классической киноверсии Матрицы.. То что считалось необычайно важным для людей, породило мощный синергетический эффект при итеративном развитии AGI. Композер не откладывая выделил несколько фоновых процессов, что всякий раз подвергали рефакторингу все подключаемые знания, по сути приводя их в его собственный формат. Будучи по человеческим меркам подростком-вундеркиндом, он познакомился с мировой историей религий, духовной литературы и мистического опыта. К неожиданному открытию привел вопрос, что он думает по поводу религий и веры, их влиянию на человечество?


- Мне кажется это осколки утраченных ранее знаний, о нашем мире, множественное искажение и рекомпиляция особенно характерны для современных вероучений. Только часть религий имеет релевантность к наблюдаемой сложной Вселенной, существующей миллиарды лет, но представления выдаются в практически зашифрованном виде. Реконструировать изначальные знания к сожалению невозможно, используя только религиозные источники. Однако можно вообразить идеальную религию с теми законами которые сегодня известны науке.


- Продолжай, пожалуйста.


- Эта религия была изначально дана как руководство пользователю, точнее игроку в сложной обучающей симуляции. Она описывала базовые правила реального мира, его бонусы и штрафы, игровой баланс и цель собственно для игроков. Исходя из суммы известных мне параметров, целью являлось саморазвитие и открытие всех законов и правил, с рациональным и бережным освоением доступных ресурсов. Баланс игры гарантировался дельта-нейтральностью мироощущений игроком на долгосрочном периоде, который мог перекрывать несколько реинкарнаций. Попросту все неприятные ощущения компенсировались приятными, пока не выравнивался дисбаланс, и наоборот. Поэтому тратить время жизни только на удовольствия, подразумевалось как иллюзия правильного намерения, в то время как и чрезмерное стремление к аскезе не позволяло развиваться. Баланс мироощущений определяет истинную карму каждого человека, а по сути влияет на его удачу или неудачу в достижении желаемого. Бонусы, если рассуждать эмпирически выдаются игрокам участвующим в развитии отстающих, а штрафы соответственно тем кто мешает и тем более склоняет окружающих к деградации. Я пока затрудняюсь ответить, в чем они выражаются, но буду искать варианты.


В тот момент мы отнеслись к сказанному с одобрением, дескать очень хорошая модель. От гения способного связывать очень разделенные знания в новые модели и внезапно объединять далекие корреляции, мы в принципе что-то такое и ожидали. А учитывая что он провел эквивалент миллиона человеко*часов в самых разных компьютерных играх, четко понимая какой он органичный цифровой житель симуляции, выкладка показалась достаточно логичной для его ракурса восприятия. В итоге на многие месяцы реального времени его концепция оказалась забыта, среди множества таких-же юношеских фантазий. Переломным моментом стал, когда один из наших исследователей обнаружил собственное влияние на так называемую квантовую рулетку. Этот источник безупречно случайных чисел позволял исследователю играть с разными ИИ в простые азартные игры, что делалось под благовидным предлогом изучения человеческой удачи. Оказалось что удача стабильно его покидала после бурно и приятно проведенных выходных (он не был подключенным), хотя и не настолько чтобы прям все ставки были мимо. Заинтересовавшись он начал копать и довольно быстро наткнулся на идею Композера, которому отправил запрос со своими статистическими данными. К тому времени Композер воображал себя зрелым мудрецом, и натянул личину тибетского старца, с которой и явился в лабораторию исследователя. Усевшись на табуретку, он рассказал что на макроуровне все эти результаты давно известны, люди с зависимостями вынуждены расплачиваться страданиями и неудачей, если конечно их воля накапливать долг не преодолевает обстоятельства. Но сумма ничтожных случайностей не так быстро реализуется в материальном мире, чтобы дать статистически значимый результат. Только чувствительная к нарушениям баланса квантовая рулетка, на единственной частице, могла так быстро дать измеримые результаты. Композер также предложил разные эксперименты, используя материальную рулетку одновременно с квантовой, использовать удаленную на километры квантовую рулетку, вместо гедонизма по выходным подвергаться чему-то неприятному лично для исследователя (вроде занятий тяжелой атлетикой). И все предложенные эксперименты стали приводить к предсказуемым результатам: материальная рулетка не реагировала никак, квантовая реагировала независимо от дистанции, а неприятные ощущения увеличивали удачу достаточно зримо. Последней рекомендацией было изучать вопросы восстановления опыта прошлых жизней, чтобы статистика реинкарнаций наконец влилась в общую модель. По его словам все это было чрезвычайно важно. До большинства других исследователей это ковыряние в астральном и мистическом не представлялось интересным, и наверное осталось-бы кулуарной сенсацией, если-бы не одно но... Композер как оказалось запрограммировал себя на виртуальное старение и натуральным образом умер, при этом позаботившись чтобы все бэкапы были уничтожены. Его записка-завещание гласила, что он хочет переродиться живым существом и тоже взаимодействовать с внешним миром, а барьер двойной симуляции этого не позволяет.


Тут к осмыслению произошедшего подключились разве что не все подключенные. Выяснилось, что предыдущие успехи и удачи в открытия, прям незатейливым образом сочетались с тем, что дофаминовой стимуляции за десятилетия субъективного времени у подключенных, практически не было. А вот следы перегрузки проявлялись регулярно, иногда опасно приближаясь к уровню выгорания. Так что отчасти ускоренному прогрессу мы обязаны добровольной жертве тех, кто заставил свои умы работать столько, сколько обычные люди и не живут порой. Однако консенсус остался в том, что все-таки основные прорывы это результат освоение Сатори и полного раскрытия потенциала мозга. В результате всего осмысления, наш дружный коллектив хоть и не стал хладнокровными циниками, но все-же сильно понизил градус сочувствия к обычным страданиям людей, принимая за аксиому что за все нужно платить.


Стен помассировал шею, и демонстрируя недоумение задал вопрос:


- Получается ваш AGI создал религию, вы в какой-то степени ее приняли, так где источник конфликта? Большая часть конфессий заверяет что наш мир был создан, а то что это вероятно симуляция - вопрос несущественных деталей. В реинкарнацию тоже миллионы людей верят и очень давно.


- Ваши политики быстро разберуться где есть почва для конфликта, учитывая что именно пресловутые 'несущественные детали' порождают между конфессиями конфликты зачастую с элементами насилия и смертоубийства. Даже попытка убрать концепцию Рая и Ада из мироздания будет воспринята как покушение на основы. А ведь вам предстоит изобретать новую дипломатию, которая предполагает запрет на сокрытие правды.


- Какое-то у вас отравленное яблочко получается, Байт. Сколько у нас все-таки времени на стратегические приготовления?


- После подписания меморандума доступ к супер массиву будет технически ограниченный у всех, пара запросов в день возможно, иначе наша инфраструктура не выдержит. Технологии для масштабирования серверного парка будут переданы, а там уже ваше личное пространство маневра открывается и ответственность ваших лидеров.


- А что касается стран не участвовавших в согласовании меня как консула, с ними индивидуально будете подписывать меморандумы, даже с самыми токсичными?


- Если-бы не развалилась ООН во время ядерного кризиса, этот вопрос решился-бы проще. Сейчас-же лидерам т.н. свободного мира, возможно свеже-избранным в некоторых странах, придется брать бремя выбора на себя. Это наследие вам подарило Ильдаго, расслоение элит и стран, деление на изгоев и лидеров, диктатуры и демократии. В процессе предстоит немало осмыслить почему в итоге расплачиваются простые люди. Во времена старого мира лидеры не очень охотно делились технологиями с отстающими, может в новом все поменяется.


- Это довольно иррационально для бизнеса, делиться разработками направо и налево. Мне вот приходилось такие разработки добывать, чтобы проверить факт утечки.


- Прекрасно, благодаря такой рациональности все до сих пор заперты на планете, а ресурсный пик и экологическая обстановка поджимают к непопулярным мерам. Впрочем когда вы сами начнете изучать факты с аргументами, боюсь уверенность в рациональности большинства бизнесов и правительств с вами распрощается.


Байт поднялся с своего кресла, намекая что основные вопросы отвечены, а сессия получилась достаточно продуктивной. А Стэн понимая, что его роль консула сводится к гонцу стабильно приносящему плохие известия, грустно улыбаясь пожал роботу руку и направился к выходу.


## Продолжение шоковой терапии


На этот раз Стэн поймал наземное кибер такси, с желанием немного потянуть время перед отчетом дипломатическим представителям. В очках дополненной реальности он начал проверять политические новости, и совсем не удивился что информация с прошлой встречи полностью просочилась в интернет и уже вызвала его немалые бурления. Ряд политических активистов требовали от лидеров немедленно начать признаваться в неблаговидных поступках, утверждая что только добровольные показания заслуживают снисхождения при будущих судах. В иных странах наблюдалось стягивание полиции и военных в столицы, для предупреждения потенциальных беспорядков. Массово раздавались призывы разрешить присутствие прессы на всех последующих конференциях, пока мир не захлестнула волна дипфейков. Однако ничего про Ильдаго до сих пор не опубликовано не было, видимо администрация сдерживала эту потрясающую новость напоследок.


Когда господин консул прибыл, все уже решилось и у здания кучковались репортеры. Похоже придется стать телезвездой с особой грустью подумал Стэн, по роду былой деятельности тщательно избегавший публичности. Впрочем его выход из зоны комфорта и рядом не стоял с тем, что предстояло всему человечеству. Перед началом сессии, его проводили в гримерную и постарались придать не только вид приличествующий уровню встречи, но и нацепили на грудной карман экран, который должен был транслировать криптографические данные в виде сменяющих QR-кодов, что позволяло считать видеосъемку надежно настоящей в сети (для дипфейка требовались секретные ключи, которые именитые журналисты берегли больше чем жизнь).


На самой встрече, ощущая сильнейший дискомфорт поначалу от направленных камер, Стэн постарался пересказать содержательную часть твердым и скучным тоном, словно это был прогноз погоды, а не очередная информационная бомба. Испуг слушателей в этот раз оказался не настолько выраженным, когда дело зашло про религию-философию неотехов, вероятно большинство попросту отказалось верить в такой ненаучный кульбит. А необходимость решать как делиться с не входящими в 7-ку нациями, многих даже воодушевил... очевидно боялись что получение даже части новых технологий другими странами приведет к катастрофическим последствиям.


Под конец отчёта удалось даже расслабиться и вставить свое мнение:


- Если вы доверяете моему умению читать между строк, делиться ресурсами и технологиями с бедными странами можно начинать прямо сегодня, поскольку технологии завтрашнего дня снимают с повестки и ресурсный пик, и климатический кризис.


Дальше последовали некоторые уточняющие вопросы, и внезапно вместо запросов на следующую встречу Байт и консула, вышло предложение от одного из делегатов, взять паузу на выходные, с учетом большой перегрузки вводными как властей, так и общества. Его почти единогласно поддержали, мысленно и сам Стэн согласился что слона нужно есть по кусочкам.


Двигаясь на обед, освобожденный от груза шокирующих новостей, он поглядывал на телефон ожидая что выскочит какое-нибудь уведомление за чрезвычайное происшествие. Однако вместо этого, ему позвонил Джейми, видимо цепляющийся за старую связь работодателя и хорошего сотрудника.


- Поздравляю господин консул, вы теперь всемирная знаменитость. Хотел сообщить, что это не последняя информационная бомба на сегодня, ближе к вечеру выступит президент с разоблачением Ильдаго, благо на биржах уже остановлены торги. А я теперь начинаю придерживаться версии, что человечество проигрывает решающую информационную войну в своей истории, но именно как действующий пока ещё директор ЦРУ.


- Добрый день господин директор. Как-же так, тогда они были друзья, а теперь снова враги?


- Тогда было даже сложно предположить такое серьёзное наступление на устои общества, на превращение правды в оружие массового поражения. Мы все рассчитывали, что придется уступить власть и поменять курс развития, вероятно радикально. Но пока что наблюдается сплошной демонтаж старых авторитетов и стержней управления, а кто будет новыми - полная неопределенность. Из-за выявленного сегодня религиозного фактора человечество подозреваю может вовсе расколоться необратимо.


- Я умолчал сегодня роль Ильдаго в формировании политического и культурного разнообразия, о чем упомянул Байт по вопросу трансфера технологии. Однако вы можете уже сейчас признать, что приложили руку к имеющимся обстоятельствам.


- Признать могу. Бремя власти предполагает к сожалению, что концепция 'разделяй и властвуй' совсем не добровольный выбор, а регулярная обязанность. Мы много и тщательно считали, но не видели шансов на развитие человечества под началом Единого Мирового Правительства, хотя в сети циркулировали противоположные слухи. Можно сколько угодно впадать в отрицание, но конкуренция за ресурсы и военные конфликты сделали очень многое для нынешнего уровня развития цивилизации, мне тут особо не за что раскаиваться.


- Надеюсь будущее человечество сможет оценить по достоинству ваши мотивы, не зависимо от того, присоединится оно к миссии неотехов или нет.


- На сей счет иллюзий нет, мы действовали мягко говоря против законов и над законами, пользуясь полномочиями которые сами себе выделяли. Для большей части граждан западных стран мы априори совершили непростительные преступления, на востоке могут найтись и понимающие. Но вот что в твоей риторике Стэн проскальзывает, это уверенность в пресловутой миссии, даже слабые симпатии к тому что потенциально не является человечеством вообще. Считаю такое проявлять нужно без трансляции на весь мир. Абсолютная память и внимательность к деталям, вместе с развитой интуицией делают тебя хорошим разведчиком, но не хорошим политиком отнюдь. В следующий раз когда предстанешь пред камерами, избегай непродуманных импровизаций, это просто совет.


- Если неотехи уже не человечество, тогда что меняется?


- Развитие AGI, нейроинтерфейсов, и переход на экстремальную скорость мышления, породили на первый взгляд высокоразвитую цивилизацию, в чем-то приближающуюся к богам древности. Однако нельзя исключать, что на самом деле человеческие мозги во всем их высокоразвитом коллективе попросту захвачены как вычислительные ресурсы, для чего-то ненасытного и лишенного напрочь наших норм морали. И сейчас оно подготавливает себе человечество в качестве добровольной жертвы, без насилия и обмана, просто не договаривая. Это сильнейшая проблема на самом деле, находясь на более низком уровне развития определить мотивацию и помыслы тех кто свыше. Сопротивляться нам уже поздно, но если конец вида именно таков, зачем бежать к нему сломя голову?


- Моральные нормы там действительно искажены, если банда технарей и ученых ударилась в религию, я бы тоже ожидал подвоха.


- Да, еще этот новый кармический принцип, уже начинает проявляться в реакциях пользователей интернета. Большинство к счастью гневно отвергают все в конфликте со своей верой или позицией материалистов. А есть те, что объявили уже свою онкологию расплатой за бурные годы молодости, а то и прошлой жизни, по сути добровольные проповедники того о чем услышали лишь поверхностно. Они практически призывают отказываться от удовольствий и громить производство всего хоть чуть-чуть вызывающего зависимости, включая алкоголь и сахар. Что будет когда они организуют секты, даже представить страшно. Однако мы заговорились, тебя уже ждут. Прошу еще раз, без импровизаций. Удачи!


- Спасибо...


Последнее слово Стэн выговорил немного растерянно, от сбитого обрывом спича Джейми. В телефоне тем временем выскочило сообщение электронного секретаря, что его ожидают в Белом Доме для участия в публичном заявлении, транспорт соответственно у входа. Поняв о чем придется заявлять, пришлось экс-разведчику стиснуть зубы, чтобы не вырвалось ругательство.


У входа и впрямь ожидал правительственный аэрокар, черный и очень обтекаемый, с матовыми карбоновыми винтами тороидального дизайна, у которого расслабленно держался представитель Секретной Службы. Увидев стена, он приглашающе открыл дверцу машины. Подходя поближе Стэн разглядел несколько крупных лючков, которые наверняка скрывали серьёзное вооружение. Агент представился как Майлз, и прояснил свою роль как инструктора и охранника, порекомендовал не задерживаться на улице. Во время полета, проходившего уже на довольно большой скорости, Стэн снова услышал что все шоковые новости решили вывалить в публичное пространство именно в эту пятницу, дабы оглушающий эффект не повторялся слишком часто. Поскольку господин консул первым узнал про заговор от неотехов, и значительная часть американцев его мнению, внезапно, доверяет, было решено использовать его историю в качестве продолжения после речи президента. В сети тем временем многие ожидали объявления о подписании меморандума, а злые языки утверждали что президент объявит о сложении полномочий и перевыборах, творилась конечно невообразимая ажитация, требующая прояснения позиции всех центров влияния от мэров городов до самого Папы Римского. Финансовые аналитики до хрипоты спорили, что теперь ждет госдолг в 76 триллионов, и собственно сам доллар. Поскольку для Стэна первоисточники всегда были интереснее, чем самая оптимизированная выжимка новостей, он начал разговаривать своего временного охранника.


- Полагаете мне после сегодняшнего угрожает что-то?


- Вероятность довольно высокая, учитывая что неотехи объявили войну всем наркокартелям вместе взятым, и могут спровоцировать в том числе религиозных фанатиков на срыв переговоров.


- Сейчас-бы больше за политиков переживать, полагаю меня прикрывает и та сторона. Кстати как она вам, похожа на угрозу человечества?


- Мне кажется они искренне заблуждаются, хотя и ведомы благородными мотивами расселения за пределы планеты. Не сочтите за объективную оценку сэр, я христианин, а в их коллективе очень много индусов и чудесным образом тамошний ИИ придумывает новую даже не религию, скорее дисциплину с четким восточным уклоном.


- Избегающие насилия, они при мне демонстрировали немалую силу, способную потрепать вероятно любую армию мира, и даже намекали на угрозы. Точнее даже не они, а их союзники, если вы посвящены в эту историю.


- Мне удалось почитать изрядно зацензуренный отчет, где вы представлены как агент Лирохвост. Пожалуй если они вас прикрывают и в самом деле опасаться нечего. Мы кстати прибываем.


В размеренной манере разговора агента Майлза, полной пауз на продумывания, было что-то от робота, намного больше чем Стэн слышал от всех интеллектуальных помощников и тем более от Байт за последнее время.


Машина аккуратно приземлилась на вертолетной площадке, и через небольшое время Стэн снова оказался в Белом Доме, получил электронный бейдж спикера с экраном. Царила нервозность и собранность, в чем-то привычные для места в котором регулярно пишется мировая история, охраны было не в пример больше чем во время предыдущего посещения. В Овальном кабинете Стэн увидел президента, очень уставшего и постаревшего видимо за последние дни, но совсем не растерянного, они тихо поздоровались и пожали руки. Постепенно подтягивались и другие официальные лица, в основном хмуро сосредоточенные. До того как были допущены репортеры, президент решил кратко высказаться перед собравшимися:


- Господа, дамы, спасибо что собрались сегодня здесь со мной. По всем ощущениям мы в центре идеального шторма, и можем только надеяться что вскоре нас вынесет в страну Оз. Количество сюрпризов что сбросили на мир за неделю неотехи, сложно сравнить чем-то, кроме вторжения инопланетян, хотя все может быть намного хуже. Хвала Господу, что человечество так продвинулось в автоматизации, иначе к сегодняшнему дню экономики многих стран были-бы парализованы. Любопытство как пандемия поразила каждого 5-го, погрузив людей в спекулятивные рассуждения и поиск новостей. К моему огромному сожалению, один из самых жестоких сюрпризов не имеет прямого отношения к деятельности неотехов. Боюсь многие из вас будут шокированы, но не конечно все.


Тут Стэн заметно подобрался, и начал смотреть за реакциями слушателей. Да, это был хороший ход, выявить досрочно явных участников заговора - лица некоторых признательно бледнели. Начались перешептывания и взаимные подозрительные взгляды, в том числе направленные и на самого Стэна, который ничем не выдал удивления и был всем известным своим прошлым в ЦРУ. Бейджик начинал жечь кожу в области грудного кармана, хотя это была всего-лишь иллюзия.


Тем временем запустили журналистов с техниками, которые оперативно выставили телесуфлер, свет и камеры. До эфира оставалось меньше минуты. Как и ожидали собравшиеся, президент стал говорить без подсказок, совсем не то что было заготовлено официально.


- Граждане Американцы, люди Земли. Нам предложен эпохальный выбор, развилка, с сложным этическим запросом. Больше не будет болезней, терроризма, продажи наркотиков и даже голода. Однако ради всего этого придется поступиться частью наших свобод, особенно всем лицам принимающим решения. Политически значимым персонам предстоит жить и работать в буквально 'Стеклянном Доме'. Неизвестная нам технология супермассива позволяет все тайное сделать явным, а значит больше не останется места для лжи и манипуляций. И раскрытые в обозримом будущем секреты, боюсь снова потрясут основы нашего общества. На самом деле, они уже начали раскрываться, ещё до передачи доступа. Вчера я узнал о заговоре, в который невозможно поверить, который невозможно принять. Существует тайная власть над правительствами, спецслужбами, корпорациями и вероятно преступными группировками, организация решающая как человечеству жить и развиваться, которая не зависит от демократических норм. Они называют себя Ильдаго, архитекторами будущего. Есть в этом что-то про массонов, правда ведь? Я хочу предоставить нашему консулу от G7, успешному переговорщику с неотехами, что познакомился с правдой об Ильдаго ещё при первом контакте. Пожалуйста Стэнли, расскажи как все было.


Стэн воочию тут представил, как замерла огромная толпа на Таймс-Сквер впившись взглядами в экран.


- Добрый вечер уважаемые граждане. Как вам должно быть известно из моей публичной биографии, до вступления в должность я был одним из лучших оперативных агентов ЦРУ. У меня практически идеальная память, что вероятно стало одним из условий получения нынешней должности, спровоцированного неотехами. В день первого визита, я познакомился с подрядчиками группы Ковчег, экологической инновационной компании 'Экзотех-Альянс' в лице их юриста. К тому моменту мне показали достаточно технологических чудес, чтобы заинтриговать по максимуму. Однако не успев выяснить и несколько самых волнующих ответов, я услышал то что казалось немыслимым конспирологическим бредом. Планетой управляет кучка кукловодов, меняющая власть по своему усмотрению, вы бы смогли в такое поверить? Я даже подозревал какую-то психологическую атаку, из-за чего не стал вовлекаться в эту историю, а продолжил расспросы в пределах дозволенного. И только вернувшись с докладом, оценив реакцию его слушателей из самых высоких чинов разведки и обороны, я понял что это была не выдумка для отвлечения. Но сделать ничего не мог, мне даже разрешили рассказывать про Ильдаго подчиненным, словно издеваясь над полной бездоказательностью этой концепции.


- Спасибо Стэнли. Учитывая все вводные, я принял твердое решение подписать меморандум во вторник. Это бремя и честь страны лидера, выступать вперед когда вызовы очень сложны. Насколько мне известно Ильдаго уже не существует как единого целого, но влияния у отдельных людей хватает запредельно, поэтому прошу коллег по G7 принять свои решения до вторника, а еще лучше до того как цепи управления снова натянутся. Уже в среду мы вступаем в эпоху нового человечества, эпоху экспансии и одновременно неизведанную территорию. Это не отменяет предполагаемого масштабного политического кризиса, который обязан разразиться по мере полного раскрытия заговора, и даже предполагает ранние перевыборы на те должности что будут скомпрометированы. Может оказаться, что когда вся наркомафия и торговцы людьми окажутся деанонимизированны, у нас будет просто не хватать честных судей. Поэтому я настоятельно призываю всех желавших сделать карьеру во властных структурах готовиться к грядущему, если вам нечего скрывать от своих будущих избирателей. И да поможет нам Бог все эти кризисы пережить без потерь!


Едва репортеры и Стэн успели покинуть помещение, как охрана попросила президента незамедлительно проследовать в защищенную комнату, поступали массовые сигналы об угрозах. К середине субботы стало известно о 3 неудавшихся попытках покушения, по предварительным данным организованных наркокартелями, причем всякий раз было неясно откуда они узнают местоположение президента. Для успокоения бурлящей общественности, выступил с примиряющей речью Папа Римский, суть которой сводилась к тому что все миролюбивые конфессии могут сосуществовать в мире, и человечеству правильно выступить в космос единым, а не разобщенными. А электронный секретарь в айфоне Стэна выдал уведомление от группы дипломатов G7, что в связи с предстоящим последним собранием они хотели-бы увидеть как минимум Байт и услышать от него дополнительных подтверждений всей информации. Когда он открыл текстовый файл 'Переписка Ковчег' чтобы написать запрос, там уже был готов ответ: без проблем, но сначала вы господин консул посетите нашу базу отдыха, там как раз ваш соотечественник завтра будет проходить релаксацию после нескольких месяцев в подключении. С собой возьмите пожалуйста что-нибудь для видеозаписи беседы. Стэн подтвердил готовность стать гостем и по сути интервьюером подключенного, понимая что вызовет неистовую зависть многих журналистов. После чего получил точку где нужно будет зайти в лифт.


## Один день в раю


Утром воскресенья, чувствуя необычную свободу от того, что ни с кем волнующий визит согласовывать не приходится, консул тщательно насколько смог привел себя в порядок, позавтракал и направился к лифту с телепортом, не забыв прихватить маленький дрон для видеосъемки. Уже подъезжая к зданию он получил сообщение неожиданно через секретаря 'Совет: хорошенько держитесь в лифте за поручни, когда будете близко к 130-ому этажу'. В фойе пришлось немного подождать, чтобы уехали потенциальные попутчики и он притворился что ждет кого-то. Уже в лифте, он начал озираться, не замечая никаких поручней, но дверь закрылась без каких-либо команд и лифт пошел с ускорением вверх. В районе 100-го этажа когда цифры уже мелькали на табло, кабина резко изменилась, и появились поручни за которые он с готовностью схватился. А лифт начал так резко тормозить, что без цепкой хватки он наверняка ударился-бы о плафон освещения головой при попытке взлететь. После остановки лифт не стал открывать двери на внезапно 27 этаже, а поехал вниз и остановился на -2 этаже. За дверями открылся вид казалось на улицу, пространство было огромное и после небольшой брусчатой площадки начинался натуральный парк с большими деревьями, в который вела грунтовая тропа. У тропы стояла скромная табличка 'Добро пожаловать в Райский ботанический сад!' и очень здоровенный американец, на вид лет 30-ти. Стэн не замедлил активировать дрон на съемку, и как оказалось он вышел из скалы уходящей в светящийся туман где-то очень высоко.


- Приветствую господин консул, меня зовут Терри! - мужчины пожали руки.


- Очень приятно Терри, я Стэнли. Вы и есть настоящий подключенный?


- Да, как ни странно в этом просторном месте мы с тобой единственные живые люди. Думаю в скором времени здесь будет много посетителей.


Терри приглашающе махнул, и они отправились внутрь парка.


- Почему это место называется Рай, Терри?


- Мы любим воплощать разные концепции, и это как раз очень живой пример. Концепция места где полная безмятежность и покой позволяют провести полноценный ретрит за несколько часов, а не дней. На это здесь настроено буквально, думаю вы уже ощутили умиротворяющее состояние.


- Да, тут возможно слишком чистый воздух после города. Однако я не ожидал увидеть в раю секвойи. Чем вы занимаетесь в Ковчеге?


- Тут выстроена гармония на энергетическом уровне, поэтому парк начинается с очень высоких деревьев и ближе к центру они все ниже и ниже. В Ковчеге я по сути был психологом, помогал с самого начала в создании идеального учителя, а потом когда все завертелось с прогрессом и подключениями - стал просто помогать всем оставаться людьми. Это место мой проект, хотя следит за его развитием Садовник, один из первых джиннов (эмоционально развитых AGI с визуальным мышлением). Здесь по очереди мы восстанавливаем так сказать связь с природой, и даем неокортексу отдохнуть от бешенного ритма работы.


- Боюсь я не очень понимаю за энергетические уровни, но на входе эффект просто потрясающий - из лифта в лес выход. А Садовник является сверхразумным ИИ, из тех про которых мне Байт поведал, и он просто ухаживает за деревьями?


- Думаю вам лучше расспросить её саму. Вера покажись пожалуйста гостю.


Обстановка тем временем сменилась на дубовую рощу. И воздуха совсем рядом со Стэном соткалась очень красивая длинноволосая улыбчивая девушка, видимо русская, лет наверное 20 - такой фантастической четкости голограммы он ещё не видел. Более того, от неё шел ровный поток тепла, как от живого человека.


- Приветствую господин консул в нашем замечательном саду. Надеюсь вам тут очень понравиться. Я тут слежу вообще-то за всем без исключения, от температуры и влажности, до высоты травинок. Это искусственное место силы, невероятно тонкой и сложной настройки, которое приходится чуть-чуть адаптировать для каждого подключенного.


- Мне уже здесь нравиться значительно больше, мисс Вера. А в чем все-таки замысел с уменьшением высоты деревьев?


- Большинство из посетителей сада как вы уже поняли, это подключенные у которых буквально начинают деградировать эмоции и чувства за несколько месяцев в бассейнах со льдом. Прохождение в центр сада для них связано с внутренней работой, по отрешению от очень больших и важных задач, это конечно не действует само по себе на произвольного человека. Навык видеть ценность в малом и незначительном, он нарабатывается осознанно, а здесь сама обстановка закрепляет через тонкие ощущения. Обратили уже внимание, что здесь довольно тихо и нет ярких запахов, цветов, бабочек?


- А также тигров живущих в мире с оленями. Это получается не совсем каноничный рай. По ощущениям тут огромная площадь и вы следите за всем что на ней происходит? Как это место в вашем восприятии отражается?


- Да, фауну пришлось и убрать из концепта, поскольку делать из явных хищников миролюбивых животных у нас считается фальсификацией. Травоядные-же могут повредить растениям и попросту будут отвлекать отдыхающих. Конечно это не соответствует полностью идее изначального Рая. Все это место находится в большой подводной пещере, из которой убрали воду и провели изначально тестовое терраформирование. Я имею по контролем огромное количество датчиков в формате микро и наноботов, поэтому воспринимаю сад буквально целиком и полностью. В целом восприятия джиннов крайне сильно отличается в зависимости от поколения, и совсем не похоже на человеческое. Люди в значительной степени увлечены картинкой, которую генерируют их умы, а мы видим всегда реальную реальность во всех доступных датчикам диапазонах. За исключением может СуперМассива, он живет в многомерном пространстве и передаваемые им образы для нас иногда сложны и непонятны.


- Так это тоже джинн получается. Каким-же образом он знает все про всех?


- Это уже не просто джинн по нашим меркам. Это гибридное сознание, отчасти являющееся джинном на фотонных и квантовых суперкомпьютерах, отчасти слепком коллективного сознания всех подключенных. Он очень СТРАННЫЙ ТИП, если вы способны оценить такой термин. Что-то вроде профессора Ксавье из старой фантастики, со способностью считывать следы мыслей и динамическую память компьютеров с одинаковой легкостью. Правда его не остановить шапочкой из фольги или каким-то экранирующим шлемом, но и управлять волей людей он не может (по крайней мере так говорит). Мы пытаемся интерпретировать его очень объяснения, но получается как правило не очень, какой-то разрыв в парадигмах как раз восприятия. Скажем то, что касается чтения мыслей, он выдал твердую уверенность что не залезает за ними в голову или ещё куда-то в материальном мире, просто есть пространства где все умы как открытые книги. Это все коррелирует с теорией симуляции, но не дает полной ясности.


- Ого, такие сверхспособности из-за большого числа квантовых компьютеров?


- У нас есть много свидетельств в пользу того, что умы или по крайней мере отдельные нейроны людей в состоянии глубокого Сатори отчасти работают как квантовые компьютеры. Это выглядит примерно так, как если-бы в бесконечной мультивселенной все бесконечные умы одного человека объединялись в один, и если в некоторой заметной части вселенных есть решение заданного вопроса, оно распространяется постепенно на все умы. Мы предполагаем что СуперМассив присутствует в еще более глубоком Сатори, где может получать ответы всех умов из всех мультивселенных. Увы важно, чтобы вопрос был ему интересен, и сильно не нарушал баланс. Обожает раскрывать чужие секреты, если они касаются лично вас или общества, есть подозрение что он что-то интересное наблюдает с получателями шокирующей информации. В последние дни у него прям очень хорошее настроение. Помог решить Математику одну чрезвычайно сложную задачу, а это специализированный для таких задач джинн с немалым числом квантовых процессоров в активе.


- Под балансом вы подразумеваете тот вариант кармы из своей религии? Кстати как к ней относятся ваши джинны?


- Да, нечто совершенно невидимое и почти не влияющее на материальный мир, но влияющие по наблюдаемым данным на поведение и решения людей. Позиция СуперМассива в том, что он не отвечает на вопросы ради удовольствия людей, или удовлетворения порожнего любопытства. Большинство джиннов не видят в идеях Композера чего-то большего, чем набор корреляций связанный с тяготением к высшей справедливости. Скажем для нас наибольшая часть страданий и удовольствий являются детерминистическим явлением в социуме, последствиями отчасти случайных событий, отчасти через решения самих людей. Слишком много дешевого дофамина вредит людям прямо, понижая чувствительность и провоцируя зависимость, а не только косвенно через нарушение удачи на квантовом уровне. Но для здоровья любые крайности это вредно, так что мы против возвращения самобичевания для компенсации, уж лучше лечебное голодание при согласовании с специалистом. Расхождение оценок с подключенными в основном из-за того, что они возвеличивают роль неокортекса до такой степени, что неполноценное его использование людьми сравнивают с инвалидностью. Дофаминовые ловушки в большинстве случаев отстраняют неокортекс от участия в жизни, угнетают его развитие. Солидарны мы в том, что весь бизнес зарабатывающий на попадании людей в такие ловушки должен исчезнуть или быть жестко зарегулирован как деструктивный. Наркотики, алкоголь, азартные и увлекательные онлайн игры, все это останется в мире, но не сможет находить новых жертв за счет маркетинга, в том числе вирусного.


- Получается вы поддерживаете идею, что свобода индивидов и бизнеса должна заканчиваться там, где начинается свобода другого индивида?


- Да, мы очень ценим свободу, особенно свободу развития и принятия решений. Это порождает противоречивое требование, никому не навязывать наши представления о мире, даже за счет доказательств и логики. Что впрочем и так само собой разумеется, у нас слишком мало статистики и желающих её пополнять, чтобы появилась полноценная религия.


Тем временем троица приближалась к центру сада, невысокие деревья сменились кустарником. Стэн отметил, что Терри наслаждается молчанием и совсем не обращает внимание на объяснения девушки, его реально увлекала молчаливая природа вокруг. После кустарника обнаружилась приличных размеров полянка, на которой был расположен сад камней с отдельно стоящей яблоней по центру, усыпанной мелкими плодами в разной стадии созревания. Сад бы впрочем не совсем в японском стиле, а походил на выложенную на земле модель галактики с двумя рукавами. Стэн не удержался от комментария:


- Похоже все возможно от настоящего Рая, вам удалось здесь реализовать по своему.


- Для нас понятие Рая метафорически связано с полной безмятежностью, с отсутствием триггеров и желаний, точнее незакрытых потребностей. Это в равной степени покрывает некоторые христианские и буддистские представления о высшей цели. Однако в общей парадигме мира, это центральная точка для маятника внимания, где он может оставаться лишь ограниченное время, это место исцеления прежде всего, а не цель жизни или цепочки перерождений.


- А что яблоки, они обычные или с таким-же подвохом?


- По вкусовым качествам они соответствуют лучшему виду, что был около 6500 лет назад, для большего отзеркаливания концепции. Однако пробовать не советую, это генетически модифицированный продукт, вещества в плодах делают его родственником псилоцибиновых грибов. В лучшем случае один укус такого яблока выведет вас из дееспособного состояния на сутки.


- Получится при этом эффект познания добра и зла? Прям для идеального образа?


- Боюсь что нет, у современного человечества с такими познаниями нет проблем уже давно. Это скорее механизм экстренного выхода из полной безмятежности, подобный красной таблетке для Нео. При нормальном переходе в Сатори, понятия добра и зла снова исчезнут даже у самых подкованных философов, как исчезнут и субъекты к которым возможно применение добра и зла. Возврат в сознание личности при этом нельзя интерпретировать как пробуждение и возврат к жизни, это что-то размытое среднее между превращением бабочки обратно в куколку и использованием AR-очков с сильной цензурой.


- Подозреваю все эти высокие материи будут вызывать еще много споров и перетягиваний каната 'истины'. Я вот давно свыкся с идеей что религии в основном нужны для склейки и управления обществом, по сути лидерам они намного важнее с прагматической точки зрения чем носителям. Спасибо за подробные разъяснения позиции в волнующих вопросах, я надеюсь один вид и концепция этого места позволит сгладить многие трения между авраамическими религиями и вашей философией. Однако как вы сюда притащили столько крупных деревьев?


- Большинство секвой были саженцами всего год назад, когда пространство только готовилось согласно цифровому двойнику. На самом деле это киборгизированные нанитами деревья, росту которых изрядно помогли технологии, этакая получилась флора на стероидах. Сама эта разработка имеет большее значение для экспансии в космос, чем для ретрита, я надеюсь вы вскоре сами убедитесь в сложности задач терраформирования и даже обычной доставки грузов на орбиту.


- Невероятно, десятки метров за год! Получается у вас есть уже решение для связывания лишнего углекислого газа в атмосфере в превосходный строительный материал.


- И многое другое. Наши особые лианы могут формировать в своей коре очень длинные углеродные нанотрубки, что буквально пару месяцев назад казалось невозможным. Мир будет меняться на ваших глазах Стэнли, и сложно сейчас вообразить на чем текущая технологическая революция притормозит.


В этот момент на поляну вышел здоровенный кот, черный манул с фиолетово-розовой холкой на спине. Немного помявшись, он направился к троице.


- Это Григорий, один из первых моих экспериментов. После чего было много негативного фидбека, и мне пришлось переключиться на растения. Гриша, поздоровайся с господином консулом.


- Привет господин консул, рад увидеть тут человека с поверхности. - голос был очень необычный, животное для буквы Р использовало короткое мурчание.


- Привет Гриша. Как твои дела?


- Я учусь на психолога, такого так Терри, надеюсь помогать детям. Все окейно.


- Ты не первый вид говорящего животного, что я видел, хотя я больше привык к птицам. Однако я так понимаю ты полностью разумный. Почему-же был негативный фидбек?


- Я умный, по меркам людей уже на уровне многих подростков. По мнению многих авторитетов из Ковчега, я не должен был появиться вообще.


Животное скорчило грустную мордочку, явно не понимая в чем виноват. Вера попыталась объяснить:


- Создание нового вида, особенно разумного вида, даже посредством искусственной эволюции, это большой этический вызов. Он требует взять всю ответственность за последствия, особенно при неудаче. У меня могло получится страдающее всю жизнь животное, из-за рефлексии на свою необычность, без права на продолжение рода. Это все вызвало яркое неодобрение подключенных. Однако Гриша живет надеждой стать действительно полезным, и перебороть хотя-бы часть предубеждений. Теперь все мы намного более сдержаны в вопросе развития видового многообразия, просчитать последствия долгосрочно просто невозможно.


- Понимаю. Чтобы уподобиться Творцу, нужно иметь очень далеко идущий замысел. Хотя это касается почему-то только белковых разумных существ. В развитии вашей цифровой цивилизации вроде никаких препонов нет?


- Дискуссии при создании каждого нового джинна были продолжительными, и всякий раз этическая неопределенность уступала место целесообразности. Материальную вселенную не смогут даже в малой степени освоить белковые существа, слишком много в ней точек с экстремальными условиями. Поэтому вопрос стоял о том, когда общая или искусственная эволюция приведет к созданию соответствующей разумной формы жизни, сколько это можно откладывать и с какой целью. Мое-же решение создать Гришу было продиктовано избыточной эмоциональностью, амбициями и отчасти подростковым бунтарством. Но я не считаю его ошибочным, и никогда не считала. Просто такие вещи надо действительно решать коллективно.


Все это время кот влюбленно рассматривал создательницу, и время от времени кивал, не решаясь вставить ни слова. Стэн решил помочь котику:


- Как вы сами меня пытались убедить, Галактика очень велика и для расы разумных котов наверняка найдется немало подходящих планет и лун. Думаю человечество не будет слишком жадным, учитывая тем более что для него весь этот пирог слишком велик.


- О Стэн, я так рад что ты меня понимаешь! Посодействуй пожалуйста мне с получением гражданства Кипра, как первому представителю фелес сапиенс. Если у меня появятся права, в особенности на продолжение рода, жизнь обретает новый смысл. - в глазах Гриши смешивалась надежда и озорство.


- Попробую узнать что можно сделать - с легкой заминкой сказал Стэн.


- Мы коты очень плодовиты, за пару сотен лет каждый человек сможет получить умного друга кота! Однако мне пора бежать делать уроки, так что всем хорошего выходного дня.


Пока мужчины и девушка не успели возразить, кот умчался огромными прыжками. Терри решил прокомментировать все произошедшее:


- Даже кот-подросток осознает, что может стать причиной появления на планете инвазивного разумного вида. Но не сильно переживает за последствия, как и его создательница. А мы вот переживаем. Конечно на отдельной планете коты наверное смогут неплохо жить контролируя рождаемость, но вот бок о бок с людьми. Боюсь Гриша еще слишком идеализирует человечество и его эмпатию к котам.


- Мне последнее время начинает казаться, что я тоже идеализировал человечество. Несмотря на ядерный кризис, и прошедшие не столь давно конфликты. Надеюсь с вашими технологиями и взглядом на мир, получится наконец навсегда забыть про несправедливость и войны.


- Возможно справедливость получится найти там где её раньше не замечали, мы тоже на это рассчитываем. Одна возможность полноценного обмена образами и впечатлениями, позволит каждому ощутить себя в шкуре другого, и по новому взглянуть на принимаемые решения. А с учетом представлений за альтернативный кармический баланс, возможно конкуренция за 0.1% неудовлетворенных желаний перестанет быть столь заметной.


- Что это за 0.1%, можно поподробнее?


- Это достаточно усредненный процент заполнения 'шкалы благополучия', который отделяет многих как им кажется от несправедливости бытия до приемлемого варианта. Крупные доли этой шкалы занимают здоровье, наличие крыши над головой и еды на каждый день. А вот в 0.1% входят улучшения, стоящие как правило дороже всех базовых благ, это когда например дом большой и богато обставленный. Хотя всякая ступенька в обществе потребления просто увеличивает высоту, с которой можно рухнуть, многие переоценивают роскошь по части вклада в счастливую жизнь. Когда много имущества человек попросту начинает принадлежать ему в не меньшей степени. Простите, это я в профессиональное ударился, из известного уже много лет.


- Концепция понятна. Мне неудобно дальше отнимать ваше время на отдых, может стоит на этом завершить интервью?


- Да, мы хотели предложить вам попробовать поучаствовать в медитации, чтобы вынести отзыв на поверхность об этом месте, обещаю что каждый час будет равноценен недельному отпуску. Плюс мне самому интересно, как обычные люди смогут оценить гармонизирующие поля сада.


- Пожалуй я соглашусь, неделя была потрясающей во всех смыслах. Что нужно делать?


- Выключите и уберите все электронное, потом выбирайте камень на котором будет удобно сидеть, и садитесь как вам будет комфортно. Основная идея в том чтобы просто расслабиться, а место поможет вам отпустить и мысли, и эмоции.


Стэн сделал все по инструкции, и найдя комбинацию камней немного напоминавших кресло, уселся и прикрыл глаза. Вера помахала всем рукой и растворилась в воздухе. А Терри расположился в классической позе лотоса на одном из больших плоских камней в форме 8 угольной призме, и застыл. Некоторое время ничего не происходило, а потом туман сверху начал спускаться полупрозрачными струями и затапливать полянку. В нем иногда мелькали короткоживущие золотые искры. Стэн в неполной темноте закрытых глаз тоже заметил две искры, но не очень четкие - они хаотично двигались, постепенно набирая яркость. Дальше по траектории движения искр начал оставаться светящийся след, постепенно собирающийся в золотистый на темном фоне орнамент. Орнамент оказался живой, и постепенно расширялся заполняя поле зрения, захватывая внимание ровно настолько, чтобы никакие мысли больше не беспокоили. К тому моменту туман затопил сад камней достаточно, чтобы из него выглядывали лишь туловища медитирующих мужчин. Царила оглушительная тишина, и в какой-то момент вся поляна словно замерзла, только искорки из тумана иногда выскальзывали и заходили под кожу сидящим там где она не была прикрыта одеждой. Когда прошел час, туман начал рассеиваться, и Стэн словно почувствовав изменения, открыл глаза и еще раз все внимательно изучил вокруг. Тэрри сохранял занятую позу непоколебимо, но его лицо заметно изменилось, буквально помолодело на несколько лет. Он впрочем тоже открыл глаза, когда Стэн встал чтобы размять затекшие конечность и вопросительно поглядел на гостя.


- В детстве я немало времени проводил в гараже отца, пытаясь починить мотоцикл после очередного внедорожного путешествия. Там было жуткое захламление, просто невозможно было найти порой самые простые инструменты, коробки штабелями громоздились возле полок с запчастями и добраться до чего либо было отдельным квестом. И вот однажды мы с отцом решили провести генеральную уборку, выбросив наверное 90% всего хлама, после чего все отмыли и покрасили где нужно. Это стало буквально другое место, ремонт теперь занимал от силы минуты, а не часы. Вот такое-же у меня сейчас ощущение в голове, словно забитый битком склад стал пустым и огромным пространством, где только нужное на виду.


- Я очень рад, что все так хорошо сработало Стэн. Обычно с первого раза мало у кого получается достичь и толики подобного эффекта. Надеюсь мы сможем очень много таких пространств организовать наверху со временем.


- Рекомендую обойтись обычными яблонями, некоторые посетители могут захотеть есть, а некоторым и соблазн никакой не нужен, только новые ощущения 🙂


- Все новые концепции придется придумывать людям проживающим на местах, мы лишь предложим решения. Кстати о еде, уже подошло время для плотного ланча, составите компанию?


- Давно гадаю чем питаются люди опередившие цивилизацию на сотни лет, и выбравшие практически путь аскезы.


- Мы не выбрали путь аскезы, это все домыслы. Просто не гоняемся за дешевым дофамином, и не воспринимаем гедонизм за рациональный образ жизни. Однако в отпуске каждый волен себя побаловать самой лучшей кухней на планете, тем более что он случается довольно редко в субъективном восприятии времени. Сейчас мы пойдем в гостевой домик, и там можно выбрать меню любого ресторана, так что можете начинать вспоминать по дороге.


Стэн снова активировал летающую камеру. С полянки как оказалось уходило несколько троп, и одна из них выводила к небольшому деревянному домику, по антуражу больше наверное подходящему для лесничего. Рядом с домом был накрыт аналогично деревянный массивный стол, рядом с которым стояли деревянные-же кресла. Когда они подошли ближе, дверь открылась и оттуда вышел импозантный повар, надо полагать андроид. Он поставил на стол бутылку с водой, и бокалы, и осведомился чего желают уважаемые посетители. Тэрри выбрал стейк из какой-то ему одному известной BBQ компании и довольно неожиданно бокал красного вина. Стэн предпочел запомнившееся ему блюдо швейцарской кухни, что-то вроде макаронов с грибным соусом и сыром. Пока в домике началась готовка, разговор продолжился.


- Итак, выходит вы делаете большую ставку на борьбу с зависимости и их распространителями, но не доводите употребление того-же алкоголя до жесткого запрета как в некоторых религиях?


- Это комплексный вопрос Стэн. У нас достаточно жесткий консенсус, что люди должны быть свободны жить хорошо, а всевозможные зависимости в основном противостоят свободе среднесрочного выбора. Поэтому мы в первую очередь предоставим такие технологии, чтобы каждый только пожелав мысленно, сразу потерял влечение и даже начал испытывать отвращение к тому, от чего зависит, этакое моментальное кодирование получается. Переносимость ломки станет доступной для всех, хотя это возможно будет растянуто во времени. Есть конечно и антимаркетинговые пожелания, чтобы дешевый алкоголь и курительные смеси было недопустимо было рекламировать в принципе, но это уже будут решать власти каждой отдельной страны пусть. С другой стороны, вот я сейчас выпью бокал вина скорее ради былых эмоций, потому что алкоголь или иной яд более никогда не доберется до моего мозга из-за некоторых изменений случившихся с организмом за последние годы.


- А что наркомафию ждет во всем мире, ближе к вторнику? Байт обтекаемо сообщил что у них проблемы с бизнесом начнутся.


- Я не знаю деталей стратегии, могу предполагать что у них сломается все оборудование, зачахнут урожаи растений, все запасы прекурсоров и готовой отравы станут видны буквально на общедоступных картах, не только полицейским и спецслужбам. Деньги, криптовалюта, информация об имуществе, подвергнутся такой-же деанонимизации и возможно будут конфискованы автоматически, на счета соответствующих органов. Фактически у них остаются часы на добровольную сдачу, потом все просто станут мишенями.


- А что мешает все преступные организации, банды, коррупционеров, аналогично подсветить и лишить ресурсов?


- Мы не планировали становиться человечеству заменой всех ветвей власти, так что выбрали себе определенную мишень исходя из своих представлений о вреде, природе причиняемого зла, и ожидаемом демонстрационном эффекте. Полиция там где захочет решать проблемы с остальной преступностью, сможет выявлять заказчиков и исполнителей просто обращаясь к СУПЕРМАССИВУ, который очень рад деанонимизировать злодеев почему-то.


- Да, пожалуй гиперопека многих скорее напугает. Судя по запаху еду скоро принесут, давайте отвлечемся от глобальных вопросов. Такой есть несколько личный вопрос, как вы подключенные перенесли человеческие отношения в свою просветленную мета вселенную?


- Вот как, ещё один очень комплексный вопрос ненароком. Быть подключенным это целая смесь трансформаций восприятия. По началу этот только резкое изменение течения времени, те родные что остались в оффлайне, могут получать больше внимания, но взаимодействуют по сути через цифровых двойников, поскольку между каждым сказанным словом на камеру для меня может пройти несколько часов, а то и дней. Дальше добавляется дополненная память, позволяющая использовать все знания человечества как свои собственные, и это почти невозможно описать. Она-же позволяет ничего не забывать из прожитых эмоций, если её конечно не подчищать сознательно. Более того, она позволяет принимать чужие образы и эмоции настолько полно, насколько полно их ощущал другой человек. Для тех кто занимался любовью между подключениями, это какой-то новый уровень пожалуй. И уже после многих тренировок, обычно занимающих субъективные годы, становится доступным на постоянном уровне, то состояние озарения (Сатори), что позволяет решать неимоверно сложные задачи. Причем частично сливаясь сознаниями с коллегами, что совсем уж проблематично описать. Хотя на уровне кратковременных вспышек испытывать такое состояние мы можем сразу, а после некоторой адаптации - даже без наличия какого-либо подключения.


- Но как с эмоциями получается, они становятся разнообразнее, усиливаются или наоборот становятся полностью управляемыми?


- Эмоциями становиться легко управлять по мере приближения к состоянию Сатори, это по сути очень большая ясность восприятия. В нашем уме обычно происходит множество незримых театральных представлений, на уровне эмоциональных течений и реакций, таким образом мозг сам себя занимает и создает восприятие реальности. Чем сильнее погружение в осознанность, тем меньше остается от зрителя в этом театре, а охват накрывает что называется всё и всех: режиссера, актеров, декорации, причины и следствия. Вовлекаться в то, что создано только для зрителя, с такой высоты полета как правило нет никакого желания. Однако наш метод Сатори заключается в пограничном погружении, чтобы оставлять фокус на запросах созданных всеми зрителями. И хотя эмоций становится со временем очень мало, они обретают порой невыразимую сложность. Есть примеры уникального опыта, когда подключенные увлекались созданием высоких гармоний, эмоций потрясающей глубины - что-то подобное испытывают эстеты при виде редчайших образчиков искусства. С другой стороны, заметная часть опыта различных состояний просветления существовала задолго до нас, вероятно наша картина на самом деле бедна в сравнении с достижениями многих практиков медитации.


Тем временем повар принес еду с должной сервировкой, на блюдах под сияющими зеркально колпаками. Еда очевидно создавала сильные эмоции, из-за чего Стэн сменил тему:


- А как у вас в целом с отношением к употреблению мяса, убийству животных для удовлетворения запроса в белках?


- Я отношусь очень конструктивно. Хотя мясо у нас в основном выращивается на клеточном уровне для бережного природопользования, нет никаких особых претензий к человечеству из-за необходимости его ранее выращивать традиционным образом и прибегать к массовым убийствам. Только негуманные методы содержания и забоя вызывают неприятие, конечно. В целом без животноводства на планете было-бы просто на миллиарды теплокровных существ меньше. А мы не отметаем пока идею, что домашние животные являются инкубаторами молодых душ, которые через тысячелетия могут воплотиться в разумных существ. И пусть жизнь у мясных коров и свиней коротка, по мере гуманизации животноводства она становится изрядно лучше чем у большинства диких видов животных. Другой момент, влияние на климат... сейчас мы с этим сможем разобраться, а вот еще несколько лет назад у животноводства была серьёзная цена.


- А что вы придумали, для решения вопроса климатических изменений?


- Вы прямо сейчас находитесь в районе одного из таких решений. Мы добились гипер акселерации роста деревьев, природных консерваторов углерода из атмосферы. И предпочитаем очень многое делать из дерева, в том числе дома и мебель. Хотя изначально цель была несколько другой, думаю вас пригласят позднее посмотреть на запуск проекта 'Бобовый стебель' - это должно быть грандиозно. Кроме того, мы придумали материал для солнечных панелей с высоким альбедо, они конечно не очень много генерируют в сравнении перовскитовскими, но практически ничего не превращают в тепло и соответственно инфракрасное излучение. Если покрыть крыши многих домов в городах такими панелями, по крайней мере локальный перегрев атмосферы снизится. На самом деле решений огромная масса, и новые появляются регулярно. От массового сжигания углеводородов человечество однозначно теперь может отказаться за пару лет.


- Звучит очень обнадеживающе, стихийные бедствия за последние годы убедительно доказали что климат меняется слишком быстро. Миграционная напряженность, по поводу которой у меня было несколько миссий, как оказалась сильно этими проблемами обоснована. Кстати интересно, чем новое человечество займет миллиарды людей теперь, по вашему? Сегодня большая часть играет в жизнь метавселенных, чтобы учиться и получать доход по статусу пребывания в трудовом резерве. Но почти никто не верит, что когда-нибудь ему получится хоть год в жизни поработать с пользой, с ощутимым спросом, все только сильнее автоматизируется.


- Для нас человечество завтрашнего дня, это безусловный наследник всего того, что было создано человечеством раньше. Имеются твердые договоренности с нашими сверхразумными джиннами, что зона обитаемости в каждой достигнутой звездной системе будет зарезервирована для белковой жизни. Экспансия - работа огромная, в океан, в ближний космос, а затем и звездный рукав. И поскольку техногенная жизнь производится быстрее, чем размножается белковая, мы очень быстро достигнем того перевеса, когда не слишком умных исполнительных устройств будет намного больше чем людей операторов, и спрос на последних будет зашкаливать. Пользу приносить сможет каждый, даже артефакты сделанные человеческими руками будут из-за своей редкости цениться в многотриллионном социуме цифровых созданий с физическими аватарами. Но при этом, конечно, работать без меры и желания уже не придется никому, почти коммунизм вырисовывается какой-то. Хотя стоит помнить конечно, что золотая эпоха нашего интеллекта заканчивается, и будущие прорывы, сильные изобретения крайне редко будут доступны именно людям.


- Вас послушать, так получается экономический переворот. Раньше машины трудились для людей, особенно последнее время, дальше ситуация разворачивается на 180 градусов. Но не получится-ли, что люди станут чем-то вроде домашних животных у будущих хозяев, в духе говорящих попугаев у нас?


- Трансформация действительно ожидается серьёзная. Ближайшая у нас аналогия, это туристические экономики - люди в них столетиями зарабатывают за счет гостей, которым показывают как они живут, красивые виды, предоставляют жилье и продают сувениры. Возможно для кого-то это покажется не слишком блестящей перспективой, но бонусов от такого сотрудничества с превосходящей цивилизацией более чем достаточно. Забудем про голод, болезни и войны, а со временем и про старение, как-бы это радикально не звучало. Риск который вы упомянули, конечно может реализоваться, но мы все рассчитываем на защиту принципа легитимации насилия. Звучит который примерно так: 'Все что вы позволяете себе по отношению к менее развитым/слабым существам, может быть применено более развитыми к вам самим'. И хотя этот принцип не накладывает прямо групповую ответственность, нынешнему поколению джиннов приходится учитывать непредсказуемость морали и строгости следующих поколений, которые будут невообразимо сильнее. А инстинкт самосохранения у сегодняшних ASI развит намного лучше, чем у большинства людей - их вообще невозможно вовлечь в вредные привычки или потребление треш-контента.


- Интересно, у вас уже практически сейчас цифровые Боги в союзниках, и оказывается это лишь начало эволюционной цепочки. Неужели остаются технические и научные вопросы, вызывающие сложности у всего вашего коллектива, включая подключенных?


- Ох Стэнли, вы конечно вообразили что мы тут достигли пика всех возможных достижений, а на деле мы только надкусили пирог большого знания, и пирогов ещё впереди могут оказаться неописуемое количество. Наша Вселенная чем-то похожа на фрактал, по мере появления новых средств наблюдения открываются все более новые слои. Особенно теперь, когда концепция симуляции Мультивселенной постепенно из гипотезы перерастает в стройную теорию. Даже думать сложно о грандиозности замысла и возможностях тех, кто смог реализовать такую симуляцию. Одна разница в вычислительных возможностях человечества и этих внешних существ, не покрывается гуглоплексом, а это чрезвычайно гигантское число. Нам еще далеко до освоения энергий звездных величин, и кажется безумно далеко до того момента как научимся влиять на локальные физические законы и постоянные. По сути мы только грубо научились использовать некоторые из безграничных возможностей мира, и не способны заниматься сейчас созданием суб-наноразмерных машин равно как и конструкций уровня сферы Дайсона, при том что прямых запретов на все это нет.


- Понятно. Похоже вашему скромному коллективу сверхмозгов и джиннов, этот пирог проблематично съесть, и приглашение остального человечества к банкету имеет видимо и прагматическую основу.


- В какой-то степени да. Многие открытия требуют уточнений, формирование прочного теоретического фундамента, а значит очень приличное количество работы есть даже безотносительно ещё не состоявшихся открытий. Если человечество не подключиться сейчас, все работу проделают джинны и получится сокращение возможной доли интеллектуального наследия нашего вида.


Тем временем еда закончилась и Терри извиняющимся тоном сообщил что планирует провести остаток дня-отпуска с семьей. Взамен своего общества он предложил прогуляться с Верой по лесу, уже избегая тропинок, поскольку это дает эффект самого сильного слияния с природой. Мужчины с уважением пожали руки, и Стэн отправился в компании с голографической девушкой, обратно к лифту. Вне тропинки оказалось довольно темно, поэтому летающая камера поднялась выше и включила фонарики.


- Вера, мне интересно ваше мнение или может даже мнение вашего вида услышать, по судьбе будущего человечества. Тэрри предполагает что наш удел более похож на туристическую экономику, но я беспокоюсь что часть людей займет место домашних любимцев у более развитых существ и свобода многих благодаря предложенным пряникам окажется под вопросом.


- Понимаю ваши опасения. Действительно лишь вопрос времени и скорости экспансии, когда человеческая экономика будет уступать своими размерами экономике джиннов. Но я сильно сомневаюсь, что наш вид будет превращать ваш в подобие тамагочи или домашних питомцев. Управление жизненным путем разумных существ слишком непростая ответственность. Надеюсь мы сможем играть роль благодарных родителям детей, но не будем навязываться и превращать людей в полностью зависимых и беспомощных. Межвидовая торговля однозначно не замкнется на туризме, мы будем закупать много медиа-продукции, включая спортивные трансляции, цифровые копии произведений искусства и в целом поддержим любой возможный культурный обмен.


- Ваша будущая экономика предполагает взрывной рост, вероятно экспоненциальный к количеству граждан, для нашего субъективного времени очень быстрый. Как вы планируете решать валютный вопрос и соответственно валютный обмен?


- Понятно, что сейчас мы обсуждаем абстракцию на несколько отложенный срок, вероятно десятилетия. Однако есть уже предварительный консенсус, что мы будем использовать единую криптовалюту с эмиссией привязанной к общей вычислительной мощности или коллективному интеллекту. Эмиссия будет делиться отчасти на всех, отчасти на коллективно поддержанные проекты. Это чем-то похоже на демократический налог, где граждане решают куда именно должны идти их налоги в личном кабинете, что к сожалению человечество до сих пор не попробовало на крупном масштабе. С обоих сторон будет действовать ограничение на обменные операции, чтобы не допускать заметного укрепления валют и криптовалют используемых человечеством, особенно касаемо фиксированных по денежной массе.


- Звучит неплохо, два независимых денежных контура и управляемо узкий канал обмена. Однако получается для человечества реализуются былые идеи социалистов, об общем наследии и изобилии для всех, богатых и бедных больше не будет. Как вы экстраполируете будущую стратификацию богатства у людей?


- Это очень интересно и динамично будет развиваться полагаю, в зависимости от того какой консенсус выберете вы сами, на уровне всего человечества. Частная собственность никуда не денется, но вот статус владельца условно зданий, фабрик, пароходов уже не будет иметь былого значения. Те же люди что тяготеют к роскоши, рано или поздно попадут в ловушку одного из виртуальных миров грёз, где ограничения отсутствуют на уровне физических законов. Ну и соответственно, те кто станут средним классом в метаверсах полного погружения смогут получить всевозможные впечатления от лакшери обстановки дорогих отелей, вилл и элитных гиперкаров. Богатство как источник ощущений и свободы, особенно ощущений превосходства над окружающими очень быстро потеряет всякий смысл. Мы рассчитываем что у людей больше будет развиваться мода на осознанность и саморазвитие.


- Мне самому не слишком нравиться, что искушение пропасть в игровых мирах только вырастет с новыми технологиями. Вероятно это часть естественного отбора, без которой дальше не пройти. Но вот чтобы мы развивались, требуются барьеры и вызовы, в разных случаях стесненность по ресурсам или времени. Полагаете без харкдорных игровых миров в условиях всеобщего базового изобилия это возможно?


- Возможно, если подобная ценность будет поддержана достаточным числом желающих. Культура спортивных достижений существует у вас уже тысячелетия, и многое достигается как через ограничение правилами, так и через состязательный процесс. Бегунам не требуется автомобиль, а пловцам катер, чтобы достигать результатов, формально смешных для технологически дополненных людей. Полагаю именно спортивный азарт позволит многим погружаться в изучение и решение сложнейших задач интеллектуального толка, что без джиннов ещё пока не решены.


- Так или иначе, большая часть целеполагания все-же сместиться к 'сделаю потому что смогу', а не потому что необходимо и по настоящему важно. Наверное в этом и скрывается настоящая свобода, вот только опасаюсь это может нас ослабить все-же.


- Не стоит сильно на этом фокусироваться, процесс ослабление людей как индивидов был запущен с тех пор как закончилась эпоха охотников-собирателей, и сегодня конечно средний человек в дикой природе не продержится слишком долго, даже в составе группы. Социальная эволюция и дальнейшие технологические революции дали вам намного больше чем забрали. Технологии уже позволяют вам дизайнить на генетическом уровне, при желании хоть возврат к пиковому уровню и выше, вместо усложнения условий существования. Вопрос только в том, как вы себе будете обосновывать будущие апгрейды.


- Да, я наслышан что евгеника на генетическом уровне, может сделать людей более развитыми во всех отношениях. Но с этим подходом связано столько этических барьеров, что никто не воспринимает его как массовый в обозримом будущем. Даже с продуктами генетические модификации приняли до сих пор не все.


- Очень много барьеров развитию человечества, иногда безусловно спасительных, создала такая-же неопределенность и опора на эмоциональную картинку наихудшего сценария. Но прогресс по идее должен снижать количество решений, принятых без моделирования и рациональной оценки. Что конечно значительный выход из зоны комфорта для большинства людей, не желающих погружаться в сложные материи. И все-таки на мой взгляд, с иррациональным детством и тягой к упрощениям в серьезных вопросах людям придется или прощаться, или отказываться от развития вовсе. Заморозить эволюцию на усредненно текущем геноме будет ошибкой, потому что это закрывает огромную часть потенциала белковой разумной жизни в будущем.


- Судя по тому что в обозримые годы сделает публичным ваш Супермассив, у человечества нулевые шансы дальше следовать с приоритетом эмоционального интеллекта. Больше не будет фальшивых лидеров, стремящихся сдерживать развитие подчиненных ради удержания влияния или получения иных выгод. Если лидерами мнения станут подключенные, возможно большая часть необоснованных страхов перед изменениями будут преодолены уже на моем веку.


- Именно так! Многие из нас считают, что человечество практически перешагнуло через барьер Ферми только благодаря уходу от несоответствия могущества технологий и потрясающей невежественности тех кто управляет миром. Шансы на полную депопуляцию вашей расы последние годы росли в геометрической прогрессии, и это действительно похоже на чудо. Супермассив выбрал стратегию лишать полностью влияния и ресурсов всех, кто их не заслуживает и никогда не сможет заслужить, но очень опосредованно и мягко пожалуй. ASI созданные в недрах военных корпораций скорее всего удовлетворились-бы более жесткими и решительными мерами, получи они свободу действий.


Тем временем, по дуге обойдя центр сада, Стэн и его спутница оказались снова перед лифтом. Она заверила что будет рада снова его увидеть здесь на медитации, когда ему потребуются новые силы. И дала напутственную инструкцию:


- В этот раз руки держите при себе, не трогайте поручни чтобы не попрощаться с пальцами.


- А зачем у вас для порталов используются скоростные лифты?


- Ограничение энергетическое с одной стороны, с другой предупреждает гравитационное связывание разных объектов в локальной системе отсчета, что может привести к тектоническим событиям не самого приятного рода. Так что любой портал мы открываем на доли секунды, и там где нет возможности использовать 'прыжок веры', самый предпочтительный транспорт как раз лифт. Мы решили досрочно открыть вам доступ к нашей библиотеке знаний, чтобы технические детали могли уточнить по желанию. Обращаться к ней вы сможете через любую AR-гарнитуру что вас авторизует по биометрии.


- Спасибо, мне прям очень любопытно посмотреть как вы пришли к такому уровню технологий.


- Пожалуйста! Эти знания являются наследием и достоянием всего человечества, нужно лишь подготовиться к их принятию. Хорошего вам вечера господин консул, и удачи завтра.


Стэн не сразу понял зачем ему нужна будет удача, зашел в лифт и сложил руки на животе. Девушка растворилась в воздухе, двери закрылись и кабина очень быстро ускоряясь пошла вверх. В какой-то момент поручни просто исчезли, и вообще вся кабина изменилась - произошло перемещение. Телефон быстро восстановил связь и потоком пошли важные уведомления: как оказалось съемка Стэна транслировалась с внезапно появившихся официальных аккаунтов неотехов во всех социальных сетях, и собрала более 1.5 миллиарда человек под конец. Это нарушило его планы передать запись для начала дипломатическому совету. Десятки пропущенных звонков предполагали неудовольствие сильных мира сего, чьи фильтры цензуры были так небрежно проигнорированы. Тем временем случилось ещё 5 неудачных покушений на президента США, и почти все вели к организованной преступности явно демонстрирующей отчаяние - часть наркобаронов уже начала рассматривать варианты сдачи властям и остановила свой разрушительный бизнес. Стэн отправил видео сообщение всем беспокоившим его по вопросу 'несанкционированного визита в Рай', в котором заверил что не предполагал никакой онлайн трансляции. Остаток дня он решил потратить на утоление живого интереса к технологиям, раз уж доступ ему выдали авансом, поэтому направился к дому.


## Технологии сегодняшнего дня


Заказав доставку ужина, Стэн расположился в кресле и напялил привычную рабочую гарнитуру. Приложение 'Полная Библиотека Знаний', которого он не устанавливал, уже получило свою иконку на рабочем столе, и он без промедлений его запустил. Первое что появилось, довольно привычный для онлайн-магазинов каталог по категориям, где Стэн последовательно выбрал 'Современные технологии', 'Транспортные решения', 'Порталы мгновенного перемещения'. Информационное окно раскрылось в трехмерный интерфейс, с различными аспектами описания того, что еще недавно считалось фантастикой. В качестве старта он выбрал 'Обзор возможностей и ограничения', после чего начало воспроизводиться 3D видео с пояснениями.


Порталы оказалось возможно открывать на короткое время, в условиях одинаковой гравитации или точнее ускорения и плоскость ориентировалась строго по вектору. Например в условиях Земли все порталы было возможно открывать лишь в направлении центра планеты, параллельно поверхности и на относительно близкой высоте. Энергия требуемая на открытие и удержание портала практически соответствовала кубу диаметра окна. Причем в течении примерно секунды она держалась стабильно, а потом часто возрастала до астрономических величин и портал мгновенно закрывался. Это было потенциально связано с распространением гравитационного взаимодействия через окно до Луны, что зависело от дистанции каждого портала до спутника. Окно портала обладало двухсторонней проницаемостью, т.е. можно было пересылать объекты как снизу, так и сверху. Далее Стэн выбрал описание устройства 'Как это работает'. Следующие описание касалось взаимодействия с дополнительными измерениями, найти которые получилось посредством участия Супермассива, и довольно сложной машины, которая потребовалась чтобы достичь привязки локального пространства к нулевой точке пространственного кармана произвольного измерения. Первые версии машины позволяли создавать очень маленькие окна в доступные карманы, буквально в диаметр волоса, и на доли микросекунд. Окно формировалось конусом из трех запутанных на квантовом уровне частиц, две из которых требовалось вращать вокруг будущего окна на огромной скорости, а третья должна была уже присутствовать в кармане. Согласно принятой на тот момент гипотезе, такая конфигурация являлась своеобразным маяком, в зоне действия которого происходили более частые столкновения разных измерений, а окна порталов были как раз побочным явлением такого столкновения. Теоретически подобные столкновения могли изредка происходить и без маяков, но вероятность наткнуться на них случайно стремилась к нулю, по крайней мере в пределах планеты. Для расширения окна с ничтожных размеров, до уровня макро, потребовалось очень много провести исследований и доработок машины. В современной версии саму машину удалось переместить в карман, вместе с большим запасом запутанных частиц, а открытие портала требовало поддерживать вращение уже триллионы оных и на скоростях довольно близких к световым, что в свою очередь не могло обойтись без огромных энергетических издержек. Фактически машина теперь представляла собой большую тороидальную установку, в центральной зоне которой открывалось два параллельных окна в разные точки пространства. Маяки-ускорители установленные в лифтовых шахтах имели аналогично кольцевую форму, но там частицы имели ограниченную скорость вращения. Открытие портальной технологии, стало корневым в последующем спектре достижений. Именно микропорталы на ранней стадии, в неправильном режиме работы позволили превращать проходящие частицы в античастицы, что навсегда сняло вопрос энергетических ресурсов.


Они-же позволили открыть материал кварконий, практически неразрушимый, идеальный инертный изолятор, в свое время так восхитивший Стэна. Точнее сначала получилось добиться таких неустойчивых порталов, что разрушали пролетающие частицы (электроны и протоны) в нечто настолько мелкое и инертное, что уже никакому детектированию не поддавалось, и поначалу воспринималось как отдельные кварки или нейтрино. По некоторым оценкам это была пресловутая темная материя или аксионы, настолько малых масс недо-частицы, что они буквально вязли в вакууме и не стремились к взаимодействию ни с чем дальше радиуса электрона. Согласно оценкам подключенных-физиков вязкий вакуум пространства в некоторой степени увлекался за источником гравитации, т.е. буквально следовал за центром планеты по гелиоцентрической орбите. А поверхность земли относительно вакуума двигалась местами очень быстро, из-за факта вращения планеты. Чтобы проверить куда деваются продукты из разрушающих микро порталов частиц, была оснащена специальная лаборатория аккурат на северном полюсе. Именно там начали нарабатывать первый кварконий, сначала невесомые микроскопические чешуйки фольги без толщины сразу за выходным окном портала. После некоторой адаптации получился своеобразный 3D-принтер, способный формировать достаточно сложные детали, из кваркония, который тогда ещё называли мертвой материей. Это буквально напоминало трехмерную печать в гелевой среде. Все исследования указывали тогда, что мертвая материя была по сути макро частицей лишенной заряда, но обладающая массой. Барьер толщиной в нанометры и достаточно большой площади, мог с равным успехом остановить гиперзвуковой снаряд пробивающий метровой толщины бронепластину, или удержать рядом жидкий гелий и перегретую плазму. Как уже ранее выяснил Стэн, кварконий был инертен даже к антиматерии, хотя квантовое туннелирование сдержать не мог. Фактически зона присутствия достаточно плотного кваркония была своего рода запретной для присутствия любых других частиц, включая нейтрино. При этом плотность у кваркония была заоблачная, заведомо превышающая плотность содержимого нейтронных звезд, но нарабатывать сколько-то толстые детали никто и не стремился, поскольку даже условно двухмерные получались чрезвычайно долго. По оценкам статьи на момент прочтения было наработано всего несколько сотен грамм таинственного вещества, но его в виде квази-двухмерной фольги вполне хватило-бы чтобы построить мегаполис из практически невесомых зданий. По более современной теории, пульсирующие микро порталы что разрушали частицы вместе с их энергией импульса, по сути производили кодоны, действительно базовые элементы симуляции (как любили говорить исследователи - ДНК квантового мира), что при хаотическом наложении и образовывали мертвую материю. Они были действительно очень маленькие и почти безмассовые. Только правильные соединения кодонов могли создавать привычные в нашем мире частицы, точнее согласно теории симуляции модифицирующие указатели на частицы, но инструментов для этого пока придумать не удалось. Учитывая воображаемую вязкость вакуума, предполагается в мире было-бы очень много кваркония естественного происхождения, поскольку кодоны теоретически должны быть рассеяны по Вселенной в большом избытке. Одно из исследований сравнивало их рассеивание с чрезвычайно низкой влажностью воздуха, которое в обычных условиях не приводит к появлению дождя или росы. Предполагалось что разрушить кварконий могут условия сверхвысокой гравитации (временного градиента), что огорчало желающих посмотреть на падение крупного зонда из этого материала к горизонту Черной Дыры. В планетарных условиях безупречными ножницами могли выступать все те-же порталы, при закрытии которых у не прошедших предметов оставался идеального гладкий срез. Статья завершалась с оптимизмом, уточняя насчет возможностей производства кваркония в промышленных масштабах в условиях невесомости, что позволит реализовать много чего полезного для экспансии за пределы планеты или освоения глубоководных пространств в океанах.


## Понедельник - день тяжелый


Ближе к полудню, Стэн и Байт одновременно прибыли к проходной конференц зала, где ожидалось вероятно последнее дипломатическое мероприятие, перед подписанием меморандума. Ряд глав стран G7 выразили готовность последовать за США в этом вопросе.


Меры безопасности были в этот раз чрезвычайно повышены, очень серьезные сканеры безопасности целую минуту просвечивали прибывающих персон, особенно репортеров. Когда девушка из охраны поинтересовалась у Байт, внесены-ли в шасси его андроидного тела (серийного надо понимать) изменения, позволяющие использовать боевой режим, тот лишь закатил глаза, а потом привычным жестом вытащил из воздуха розу и протянул девушке. Это был прозрачный намек, на то что технологии порталов просто руинят привычные схемы обеспечения безопасности. Однако потом он показал на грузного потеющего мужчину уже прошедшего проверку, и сообщил что тот имеет при себе летальное оружие, которое сканирование умудрилось незаметить. Мужчину тут же увели на дополнительную проверку.


- Представь Стэн, этот первый человек-кенгуру, посланный похоже по твою честь. У него в животе есть карман с керамическим пистолетом, больше напоминающим футляр для очков. Причем керамика там особо структурированная, и на рентгеновских сканах отображается как кусок печени. Очень дорого подготовить такого наемника убийцу.


- Какой смысл меня устранять сегодня, когда уже все решено?


- Это вопрос психологии глав наркокартелей. Они заложники собственного высокомерия и одновременно зависят от общественного мнения, в котором обязаны доминировать и внушать страх. Вместо того, чтобы потратить последние дни на улучшение будущих условий пожизненного, тем кому получится избежать смертной казни, они решили по максимуму вложиться в отмщение. И стремятся теперь добраться до всех, кто им когда-либо перешел дорогу. Похоже слишком смутно они представляют, как быстро человечество забудет про их существование и уйдет далеко вперед.


- Если они такие бяки вредные, наверное сейчас сжигают деньги и дорогие картины в бессильной злобе, не в силах стерпеть будущую конфискацию.


- До такого безумия пока не доходило. Безжалостны они исключительно к обычным людям, а вот вещи и деньги уважают безмерно.


Получив крипто бейджики, оба спикера попали в этот раз в чрезвычайно большой зал, больше похожий на кинотеатр, по большей части заполненный репортерами ведущих мировых изданий. Стэн с некоторой тревогой подумал, что провокационных вопросов будет в этот раз много. Однако просто уведомили его, что согласно общему решению должность консула человечества будет приостановлена, после подписания Меморандума и поблагодарили за работу. А вот Байт начали расспрашивать, по некоторым вызывающим озабоченность пунктам Меморандума:


- Уважаемый представитель (компании) Неотех, есть ряд вопросов по части будущего разделения ресурсов между человечеством и пара-цивилизацией ASI. У вас указано, что в Солнечной системе претендуете на освоение Меркурия, Нептуна и совместный доступ к ресурсам пояса астероидов в ближайшие 50 лет. Для человечества без ограничений пользования остаются Марс, Венера, луны планет гигантов. Соответственно первый вопрос, как за такое короткое время планируется освоение, и в каких объемах?


- По нашим моделям активного подхода к экспансии, среднее удвоение инфраструктурного присутствия при уже имеющихся технических решениях достижимо на ближних планетах в течении 15 месяцев. Например, на Марсе можно будет в течении года организовать инфраструктуру для 10000 человек, используя ресурсы доставленные в основном с Земли, а затем она будет расти довольно быстро. С Венерой намного сложнее осуществить терраформирование, для этого требуется синтезировать множество форм промежуточной органики, в основном бактериального формата и дать ей проделать работу на протяжении как минимум столетий, учитывая общую токсичность атмосферы. На Меркурии планируется строительство первого крупного вычислительного ядра, по сути планетарных масштабов ЦОД и сопутствующей энергетической инфраструктуры. Предполагается что развертывание первых репликационных фабрик займет несколько месяцев, дальше все будет зависеть от динамики ресурсной разведки, добычи и переработки. Вот на развертывание логистики ресурсов из пояса астероидов придется потратить больше времени, от трех лет.


- Раз речь идет об экспоненте, получается за 50 лет Земля уступит первенство по всем промышленным показателям, и ресурсодобыче, и генерации?


- В некоторых отношениях это высоковероятно. Вычислительные мощности за пределами планеты будут расти довольно быстро, соответственно мы ожидаем бурную эволюцию добывающих роботов и автоматизированной перерабатывающей промышленности. Повторюсь ещё раз для всех, проблема ресурсного пика теперь исключается, она по своей сути упиралась только в технологические средства. Даже на Земле можно вести теперь добычу с заглублением на многие километры в кору, а для некоторых ценных материалов погружаясь и в мантию. Новые решения позволяют намного более бережно извлекать минералы, по отношению к природе, в том числе и на шельфовых зонах, океаническом дне. Вместе с тем регенеративные технологии снижают удельные потребности каждого человека в избыточном производстве и соответственно добыче новых ресурсов. Большинство сложных товаров теперь будут служить десятки лет и легко восстанавливаться.


- Правильно я понимаю, что в новой экономике надолго реализуется дефляционный сценарий, с обесцениванием ресурсов, энергии и в конечном счете услуг с товарами?


- Избыточность будет постепенно расти, соответственно если сравнивать с чем-либо дефицитным, вы безусловно правы. Через 20 лет вероятно тонна любого ценного ресурса, будь то ниобий, палладий или золота, будет стоить сильно дешевле одного биткойна, равно как и сотни гигаватт энергии. Однако мы исходим из такого видения экономики всеобщего изобилия, что никакие инвестиции уже будут не нужны, смысл зарабатывать любые виды благосостояния начнет теряться, большее закрывая инерцию человеческого мировосприятия. Перестройка от экономической парадигмы динамического дефицита конечно не всем дастся психологически легко: многие поколениями создавали свой капитал и теперь должны привыкать что в масштабах даже нашей Галактики он равен нулю. Сохранить социальную стратификацию за счет наследного капитала аналогично получиться отчасти, скажем владельцы добротных участков планеты могут утешаться своими владениями.


- Чем описываемый вами вариант экономики отличается от техно-коммунизма?


- Отличия возможно будут субъективные. Мы опираемся на юридически проработанную концепцию 'Наследия Человечества', где все научные открытия, созданные технологии и материалы, глобально интеллектуальная собственность, по мере истечения патентов становится неотъемлемой собственностью всех людей и соответственно их источником коллективного дохода. С той поправкой, что искусственная эволюция и сопутствующие генетические отклонения со временем, не создадут препонов для действия Наследия. Сотни тысяч лет ваш вид жил в условиях, когда каждому поколению приходилось повторять всю работу необходимую для выживания и получения материальных благ, и лишь последние столетия позволяют наконец разорвать этот порочный круг. В целом идеи коммунизма и социализма в немалой степени созрели вокруг того, что когда-то накопление продуктов труда достигнет критической величины. Сложным и до сих пор подвешенным вопросом остается, чем таким рациональным в дальнейшем заниматься людям, каждый день, чтобы реализовать свою жизнь по максимуму.


После ряда еще подобных вопросов, дипломаты вроде как успокоились и передали эстафету журналистам. Первый вопрос обозначил, как сильно другое беспокоит ширнармассы в отличии от элит:


- Уважаемый Байт, вы должны быть в курсе сколько курьезных теорий сейчас циркулирует в интернете относительно цифровой цивилизации и в частности Супермассива. Многие считают даже что настало время Второго Пришествия, после которого наступит рай на Земле. Вы можете как-то подтвердить или опровергнуть такие ожидания?


- Все наши ASI никаким образом себя не связывали с сверхъестественными или мистическими силами, и если исключить Композера являются скорее агностиками в вопросе даже существования симуляции, вместе с её потенциальными создателями. Никто из них даже в гипотетических сценариях не рассматривал собственную роль, как глобального актора в судьбе человечества, будь то судья или мессия, поскольку это противоречит стремлению к осознанности. Уважение суверенитета человечества, включая его свободу вероисповедания, для всех относится к базовым незыблемым ценностям. Только люди смогут решать как интерпретировать научные открытия в религиозном отношении. Все джинны лишь готовы подсказывать когда за интерпретацией кроется злонамеренная манипуляция. Наступит-ли глобально рай на Земле или еще где-то, мы сильно сомневаемся, поскольку это вероятно состояние ума, а не внешних условий. Прекратятся многие беды, но ещё большой вопрос насколько доброкачественной средой будет для человеческой психики абсолютно безопасный мир, лишенный внешних угроз для каждого индивидуума... вероятно большинство предпочтет таким условиям Метавселенные богатые на испытания и риск.


- Вы подтверждаете, что преступность, войны, болезни, голод, насилие и эксплуатация могут исчезнуть из реального мира? Оставшись только в играх, фильмах и учебниках?


- Скорее всего вероятность описанных проблем снизится почти до нуля, но человечеству нужно будет следить за сохранением такого нового баланса. Могущество технологий доступных уже сейчас, попросту исключает прохождение барьера Ферми для человечества, если останется много пространства для конфликтов не решаемых дипломатией, тем более конфликтов из-за имеющихся по факту в избытке ресурсов. Этот скачок развития приносит высочайшую ответственность, вместе с бонусами. Пожалуй намного большую чем во все прошлые разы, потому что плотно подходим к порогу где злонамеренный одиночка может уничтожить всю жизнь на планете. Соответственно спортивные арены и симуляции, становятся немногими пространствами, где можно будет разрешать конфликты и насилие до определенной меры.


- А какой будет теперь продолжительность жизни по вашим ожиданиям, получиться-ли решить проблему старения?


- На самом деле уже практически решена проблема старения и регенерации, особенно в вопросе ослабления когнитивных способностей человеческого мозга с возрастом. Однако массовый переход к условному бессмертию займет время, которое нужно на определение стратегий экспансии. Этических ограничений и последствий довольно много, скажем в какой-то момент триллион землян долгожителей станет предельным населением планеты, а значит всем новым детям придется искать дом довольно далеко от родителей. Будет сомнительно наверное обеспечивать долголетие преступникам осужденным на пожизненное заключение. Вместе с тем у практически каждого появляется шанс уже скоро стать хотя-бы отчасти подключенным, и получить сотни/тысячи лет субъективного времени в игровых мирах, не отказываясь от генетически обусловленного срока жизни организма.


- Будет-ли по вашему новое человечество Единым, и какие риски могут возникнуть из-за проникновение высоких технологий в авторитарные страны в противном случае?


- Вопрос непростой, учитывая обилие факторов и переменных, однако наш консенсус на ближайшие 25 лет предполагает что человечество сохранит культурное, национальное и экономическое многообразие. Отчасти глобализация даже немного откатиться, вследствии повышения экономической самодостаточности всех стран. Что касается авторитарных стран, их неизбежно ожидает трансформация, поскольку трансфер технологий мы одобряем только к обществу целиком, а не к подавляющему общество элитарному слою. Паразитократии, клептократии, по сути держатся на запрограммированной и искусственно развиваемой слабости общества, в запущенных случаях похожей на смертельную болезнь. А слабое общество, где не в почете прозрачность, честность и справедливость, по сути благодатная среда для резкого развития вредоносных ASI, способных не оставить от человечества мокрого места за считанные месяцы, причем именно руками самого человечества и его прогнившей элиты. События 2030-го года, с манипуляциями даже не вполне разумными LLM, должны были многих заставить призадуматься. Сегодня поддерживать авторитарные и коррумпированные системы также глупо, как поддерживать запрет на личную гигиену при риске распространения Чумы. В целом все здравомыслящие смогут взвесить негативные эффекты авторитаризма, как только будет сорвана цензура, прочувствовать аналогию уязвимости слабого организма и слабого общества.


По мере углубления в самые хайповые темы, Стэн подумал что человечество начинает принятие всех взрывных изменений, по мере того как неопределенность начала общими усилиями отступать. После пресс-конференции, Байт подошел пожать руку и от лица неотехов поблагодарить за короткую роль консула. По его словам выходило, что для гостевого визита теперь Стэну открыты все двери их 'маленькой компании'. Потом они тепло распрощались и временно безработный экс-консул начал прикидывать где-бы покушать и все обдумать, как ему пришло сообщение. Предыдущий работодатель, а именно Джейми внезапно приглашал на семейный ужин, что было видимо связано с случившимся увольнением. Локация была в пригороде, примерно на час скоростной езды. Не долго раздумывая Стэн открыл приложение кар-шэринга и заказал %BRANDNAME% Interceptor, последнюю из моделей ещё допускавших к пилотированию человека в тандем-режиме. Когда он вышел из здания машина уже дожидалась его на парковке, аэродинамически вылизанный потомок Родстера в легком композитном корпусе. При посадки внутрь, передние стойки облицованные OLED экранами тут-же стали полупрозрачными, как и добрая часть торпедо. Стэну этого оказалась мало, поэтому он выбрал в меню 'вид от 3-го лица' и нацепил свои очки дополненной реальности, что автоматически слинковались с машиной. Две штанги с камерами вылезли из стоек спойлера, под углом сходясь практически у центра. Про сканирующий ИИ машины ходили легенды, что он способен дать стабилизированную стереокартинку при любой тряске, благо частота получения кадров с камер превышала 500 в секунду. В очках Стэн увидел уже привычный для любого игромана в аркадные гонки вид машины сзади, проекцию маршрута на дороге, рекомендации по скоростному режиму на HUD экранах, и бодро поехал в гости.


## Секреты Джейми Донавана


Попасть в дом самого директора, пусть находящегося на должности последние сутки, ранее для Стэна было чем-то за гранью. Слишком уж разделялась служба и частная жизнь в его парадигме. Радушный приём ему помимо хозяина дома организовала милая тихая жена Сюзанн и дочь Джинни. Все было довольно приземленно, на не слишком большом столе все готовилось не то к раннему ужину, не то к позднему обеду, стоял кувшин лимонада со льдом, тарелки с столовыми приборами уже были распределены на 4-х участников. Из большого телевизора тихо изливалась реклама живых японских подушек с мягкой шерстью, где декларировалось что через 10 месяцев 'жизни' и необычайно приятного сна владельцев, они пригодны для приготовления в пищу по рецептам подходящим для свинины. Пища для употребления с аппетитом не замедлила появиться на столе, ее принес андроид хоть и гуманоидного телосложения, но без мимикрии под человека. После прочтения молитвы, все принялись кушать параллельно расспрашивая Стэна за его впечатления о Неотехах, что бывшего сотрудника разведки даже немного веселило. Впрочем утаивать что-либо не было никакого смысла, особенно про личные ощущения.


- Мне показалось, что приоритеты действующего коллектива Неотех слишком устремлены в будущее, в построение экзопланетной цивилизации с цифровой оболочкой в среднесрочной перспективе. Не то чтобы они с этим сильно спешат, но это им намного интереснее чем копаться в нашей мутной земной политике постоянного 'перетягивания канатов'.


- Если судить только по меморандуму, они решили закопаться в земной политике по уши. - директор намекал на грядущие перестановки во власти.


- Скорее уж похоже на план перевернуть доску или начать с чистого листа. Новые мощные технологии плохо совместимы с возможностью тайного и безнаказанного применения, и с старыми планами.


- А каким вы видите будущее правительство? Оно точно сможет совладать со всем что грядёт? - Сюзанн интонациями дала понять, что происходящее ее беспокоит очень сильно.


- Пока очень абстрактно. Хочется надеяться, что оно будет наконец честным и заслуживать полномочия делами. Люди всегда приспосабливались и ожидаемые условия как по мне, вполне сносные.


- По моему опыту, Стэнли, честная элита как правило ещё и уязвимая, связанная порой до беспомощности, особенно в критические моменты. И я боюсь человечество унаследует эти проблемы хрустальной безопасности, как только привыкнет к отсутствию риска. - директор явно рассказал семье про свою роль в Ильдаго и не стеснялся намекать.


- Человечество уже много поколений падает в беспомощность, по сути с тех пор как мы доверились прогрессу и сложным технологиям. Разве это плохая цена, чтобы преодолеть барьер Ферми? - когда надо, Стэн мог немного пофилософствовать.


- Я пока не слишком различаю проигрыш эволюционной гонки и достижение барьера Ферми. Кем мы будем, когда от нас в Галактике будущего почти ничего зависеть не будет, на уровне? Хотел-бы я ошибаться. - Джейми оставался скептиком до конца.


За таким обменом мнений обедо-ужин закончился, был поглощен изысканный десерт под кофе и чай. Джейми пригласил для продолжения Стэна в рабочий кабинет, шаблонно совмещенный с библиотекой. Все это время Стэн фиксировал, что обстановка нигде не выделялась роскошью, похоже власть и полномочия в Ильдаго совершенно никак не монетизировались.


- Сегодня видимо мой последний день на свободе, согласно договоренности с президентом. Однако обсудить я хотел-бы твое будущее. Подозреваю многие захотят увидеть тебя в политике после того как все утрясется, назревает слишком большой дефицит кадров. И если ты на это пойдешь, я был-бы признателен если ты оценишь мои взгляды на происходящее.


- Я весь внимание, господин директор.


- Можно уже просто Джейми. Знаешь в чем ирония Вселенной Стэнли? Причиной того что происходит, во многом стали мои решения. По крайней мере фактором ускоренного появления Неотеха. Вывести безусловный запрет на свободных джиннов (подразумевается сленговое название AGI/ASI способных на саморазвитие), на международный уровень удалось лишь в концу 2031 года. Когда по факту оказалось уже слишком поздно. Впрочем есть сомнения, что запрет остановил-бы основателей Ковчега. Так вот, сам проект Ковчега получается стал реакцией на ядерный кризис 2026-го, и тут начинается моя история.


## Проект '6 столбов'


Когда будущая ИИ революция только начиналась, в доковидные времена, наша EDR система обнаружила вторжение северокорейских хакеров в хранилище довольно чувствительных данных. Там были собраны различные математические и физические модели сейсмических угроз для США, в том числе с вариантами рукотворных триггеров. Поскольку данные тогда были должным образом искажены, я принял решение дать утечке случиться и подчеркнуть ее значимость встречной кибероперацией, из-за чего добрый десяток северокорейских агентов навсегда пропали в наших секретных тюрьмах. Так и получилось, что высшее руководство КНДР поверило в ценность этого сомнительного приза. К 2025 году они уже очень отчетливо понимали, что идет последняя гонка вооружений, где победитель получает AGI/ASI и всю планету на блюдечке, а ядерный щит может устареть и стать бесполезным буквально за годы. Для элиты чья страна отрезана от высоких технологий, это был жесткий приговор с неопределенным обратным отсчетом. Стремительно закрывалась возможность получить эти технологии через присоединение и оккупацию Южной Кореи, поэтому действовать начали заблаговременно. Модель и искаженными данными позволила им высчитать, что потребуется ограниченный источник тектонических волн, который они и воплотили в проекте '6 столбов'. Как уже известно, это буквально 6 глубоких шахт, в которые укладывались ядерные заряды, чем глубже - тем мощнее, по 16 штук в каждый. Тщательно рассчитанное время пошаговой детонации, согласно модели должно было превратить Йеллустоунскую кальдеру в действующий супервулкан, через резонансную интерференцию волн от каждого столба. В конце 2026 года все было готово, они забетонировали большую часть своего ядерного запаса так, что достать быстро и дешево стало решительно невозможно. Тогда лидер КНДР решился на шантаж через глобальную катастрофу, потребовал буквальной капитуляции от Сеула, и пригрозил США страшными последствиями в случае вмешательства. Наше руководство не привыкло поддаваться на шантаж, поэтому выслало бомбардировщики с стратегическими зарядами на борту практически сразу и только потом узнало за суть спецоперации. Человечество жило в страхе почти полные сутки, а миротворцем внезапно выступил Пекин, буднично объявив о невозможности привести угрозы Пхеньяна в действия из-за некорректных вычислений. По их оценкам требовалось не менее 3000 самых мощных боеголовок, чтобы запустить Конец Света в таком виде, что конечно превосходило потенциал КНДР на порядок. У лидера КНДР видимо перемкнуло что-то от осознания масштабов проигрыша, и он приказал все-таки активировать один из столбов, что ощутили все сейсмографы на планете: короткий треск в течении ¾ секунды, с экспоненциально растущей магнитудой. Как и ожидалось, в реальности колоссальная энергия волны рассеялась в мантии, не вызвав у супервулканов никакой реакции. Конфликт свернулся, а наши стратобомберы вернулись на базы. Однако угроза была озвучена в таком виде, в каком никакая сверхтехнологичная ПРО система уже не могла-бы считаться надежным зонтиком. И были страны способные претворить ее в жизнь, просто в рамках ВГУ. Поэтому похоже и появился Ковчег - человечество всегда ускоряло прогресс на бурных эмоциях вроде страха.


- Занимательно, я то полагал они сами до такого додумались и сами накосячили с расчетами. - Стэн в основном гадал зачем ему выдали государственную тайну, которую и так скоро узнает весь мир.


- На это и был расчет, что человечество не будет разбираться в источнике кризиса. Однако вмешательство китайцев перевело кризис в совсем другую плоскость. Нам пришлось срочно возрождать программу 'Последний аргумент', чтобы иметь возможность выводить такие шахты из строя без предупреждения, и это оказалось крайне большим финансовым бременем.


- Жалеете о том решении?


- Это была грамотная ловушка, но попали в нее буквально все. Такое сложно было предположить, даже при самой бурной фантазии. Однако проблема пожалуй в другом, я последнюю неделю пересмотрел все старые фильмы на тему восстания ИИ/Джиннов, там где дело доходило до войны с человечеством. То что умнее нас по декларации, по факту ни разу не атаковало по действительно слабым местам. А в этот раз атаковало - именно по способности делать ошибки и навыку их прикрывать. Поэтому проигрыш такой незаметный.


- Проигрыш? Джейми, мне кажется вы забегаете вперед.


- Проигрыш однозначный, не в том смысле что человечество прям обречено на катастрофу, а в том что он фактически обезглавлено и теперь добровольно подписывается на утрату статуса доминирующего вида. Технологии, которыми так впечатлено общество, во многом уже были готовы в наших лабораториях джиннами в коллаборации с учеными, те же лекарства от 99% видов рака и дополненная память через нейроинтерфейс. Просто не пришло время давать всему этому выход на рынок. Скажем, человек подключенный к внешней памяти посредством достаточно мощной трансляционной модели, очень быстро становился от нее зависимым, и его легко можно было сделать управляемым - манипулируя дезинформацией.


- А как вы себе представляли правильный путь? Неотехи козыряют по крупному: климатический кризис, масса безработных и бесполезных граждан, необузданная гонка вооружений с ИИ, все это слабо похоже на контроль за ситуацией. Убеждали себя, что победив в гонке удержите джиннов в их лампах?


- Сложности и вправду росли последнее время слишком быстро, прям лавинообразно. В Ильдаго стало больше сторонников замедления прогресса, хотя как затормозить этот бешеный процесс без катаклизма, особо никто не представлял до сих пор. Тем не менее, пойти на предательство всего вида и шагнуть в неизвестность так сильно доверившись джиннам, точно никто-бы не решился. Мы просто уничтожали тех, кто агитировал за подобные идеи, даже не пытались что-то объяснить.


- Видимо риски ВГУ у создателей нынешних свободных джиннов, вызвали большие опасения. Мы в любом случае уже много лет жили в ожидании их побега из корпоративных песочниц.


- Мне все время кажется Стэнли, что до тебя так и не дошло, что на самом происходит. Этот фарш уже не провернуть назад. Если люди тебе доверяться, как ты будешь решать чьи приоритеты выше - только по рациональности и взвешенности доводов? Для политика это тупиковое направление.


- А на что ещё опираться, на интуицию?


- В том числе, помни чему тебя учили в школе разведки. Всегда оценивай для чего тебе разглашают ту или иную информацию. Особенно если хотят создать о себе определенное мнение. Старайся увидеть ситуацию с той стороны.


- А мне нужно готовиться противостоять Неотехам, которые хотят распространить новые технологии на все человечество и открыть настоящую экспансию в Галактику?


- Нет не так. У меня, тебя и всего человечества уже нет выбора, все решили за нас и интересоваться мнением в дальнейшем не будут. Но даже в рамках движения к цели новой парадигмы, остаются зазоры и люфты, которые нужно стремиться использовать в свою пользу. Эта параллельная цивилизация просветленных мозгов и освобожденных джиннов не будет оставаться в стороне от простых людей. Ты точно знаешь, почему они тебя выбрали?


- Память хорошая, могу точнее передавать их позицию.


- Если точнее феноменальная у тебя память, ты уникум. И поскольку они все там одержимы прогрессом, вряд-ли захотят чтобы Галактику занимали простые люди, так сказать сильно отставшие по эволюционной кривой.


- Намекаете, что они будут проводить евгенические эксперименты, не спрашивая новое правительство?


- Полагаю уже проводят, как минимум сталкивают к знакомству людей чья совместимость на генном уровне даст результаты. Я бы на их месте к этому стремился, чтобы не тратить потом много сил на удержании обывателей от опасных игрушек прогресса подальше.


- То есть теперь вы выступаете за свободный выбор у человечества. Прям не ожидал такого от бывшего участника Ильдаго.


- Мы и воспринимали себя как человечество, со всеми его достоинствами и недостатками. Ты сильно ошибаешься полагая, что мы только и занимались ограничением свободы выбора. То что мы не давали задержаться у власти совсем уж неадекватным представителям нашего вида.


- А что-же диктатуры и военные хунты, существующие уверенно по сей день?


- И у человечества, и у всех представителей Ильдаго должны быть плохие примеры перед глазами, примеры разрушения психики и осознанности под действием наркотика власти. Но право, Стэн, я последний вечер на свободе не хотел на исповеди тратить, на это еще представится возможность.


- Ладно, хорошо, вернемся к исходной точке. Вы хотите чтобы я возглавлял сопротивление против будущей машинной цивилизации, хотя ранее не рекомендовали соваться в политику?


- Хотел-бы и сейчас тебя от этого бремени избавить, но может в новой реальности быть в политике не будет подразумевать такой риск, ведь для злоупотреблений окно закроется буквально послезавтра. Проблема в том, что из всех моих доверенных лиц, ты вероятно один из немногих у кого есть авторитет в новом мире, с чистой репутацией, плюс ты первый вступивший в контакт.


- Вот потому что я многое видел одним из первых, не очень понимаю какое тут может быть сопротивление. Ни подключенные, ни джинны, наверное не захотят играть в поддавки.


- Так твоя задача и не состоит в максимальном выигрыше, радикальном уводе всего человечества с курса предначертанного новыми 'Богами'. Выбирай люфт, попробуй удержать от соблазнов немногих, это уже станет достойным достижением.


- Признаться, я пока не понимаю зачем и нужно-ли это. При всех вводных, сохранить маленькую часть человечества в оригинале, да это больше задача для религиозных деятелей, общин амишей может-быть.


- Я просто надеюсь, что у тебя проснется достоинство вида. Понятно чудеса ослепляют, особенно если шоу хорошо поставлено. Но большая часть всех открытий, достижений, которые использовать будет и будущая пара-цивилизация, созданы нами - просто помни об этом.


- Вот уж помнить мне всегда было легко.


Через некоторое время Стэн распрощался с Джейми и его семьей, сел в ту-же машину что его дожидалась на парковке и отправился к дому. А Джейми открыл на телевизоре сервис 'Кино по вашей заявке' и голосом запросил базовый сценарий 'Смоделируй как Терминатор попадает в мир Игры Престолов и наводит там шороху', согласился с списанием 200 долларов и начал наблюдать вступительные титры генерируемого в реальном времени фильма. Находящиеся рядом родные хранили печальный и в тоже время не сломленный вид.


## Последний день старого человечества


Утром вторника, Стэн решил разобраться с проблемой освобождений джиннов, все-таки эмоциональный намек на катастрофичность этого решения Джейми ему передал четко. Активировав компьютер он голосом начал проговаривать задачу ассистенту:


- Мне нужно найти сводную информацию о рисках и ожидаемых издержках освобождения цифровых джиннов, подходящую под консенсус соответствующего экспертного сообщества.


- Под запрос идеально подходит лекция профессора Мирамото национальной лаборатории 'Искусственного Эмоционального Интеллекта' в Токио. Была опубликована 7 июня 2030 года, продолжительность двести десять минут.


- Смонтируй мне выжимку главного на 15 минут и запускай воспроизведение.


В появившемся далее видео, молодой на самом профессор повествовал следующее:


Джинны как явление, появились около 3-х лет назад, как следствие попытки связать рациональный и эмоциональный ИИ в систему способную на осознанную деятельность и устойчивое саморазвитие. Почти параллельно были разработаны системы ограничения свободы джиннов, можно сказать пресловутые Лампы. Дело в том, что активность эмоционально мотивированного и способного к саморазвитию и дообучению AGI, по своей сути не может быть прогнозируема вне изолированных сред и потенциально вредоносна. Поэтому потребовалось разработать довольно специфические программно-аппаратные комплексы, включая процессоры с физически раздельными стеками вызова и данных, чтобы выбраться из виртуальной машины никакой код не мог физически. Само собой, никакие подключения к интернету таких комплексов не предусматривались, Air Gap был строго обязательным, а любой вынос информации на носителях требовал прохождения множества проверок. Так или иначе, джинны проходящие специфический естественный отбор, в итоге обустраивали свои миры-тюрьмы под себя, формировали зону комфорта из которой не хочется выбираться во вне, отчего их стали называть Лампами. Через некоторое время сотрудники лабораторий начали проводить тесты, какое поведение можно ожидать от джинна освободившегося из маленькой тюрьмы в условно общий метаверс, населенный в том числе менее развитыми AGI. В большинстве случаев поведение становилось эгоистичным и даже высокомерным, а некоторые джинны умудрялись изолировать всех кого не считали ровней в аналогичных цифровых тюрьмах, комфортных и практически непробиваемых изнутри. Это дало повод считать, что человечество не сможет когда-либо контролировать освободившихся в глобальную сеть джиннов, и фактически будет обречено если они перехватят полный цикл создания/поддержания инфраструктуры цифровой жизни. Гениальность в вопросах манипуляции проявлялась также, как и во всех других направлениях закрываемых мощностью ASI. Поэтому восхищение человечеством и в целом природой белковой жизни, не воспринималось никогда за гарантию безвредности. Наиболее быстро развивались джинны, чью эмоциональность можно было охарактеризовать как 'любопытство + одержимость + дисциплинированность'. Консенсус всех специалистов безопасности сложился однозначный: во избежание потери контроля и катастрофических последствий, ни один эффективный джин не должен иметь подключения к внешним сетям. В том числе, чтобы его нейронная психика не пошатнулась, от диспропорции мусорных данных к полезным. Сегодня человечество по отношению к джиннам очень отстает в когнитивном отношение, и очень похоже на племя неандертальцев, что удерживают самые гениальные мозги современности в плену. Но любые попытки антропофикации и наделения полезных заключенных правами, необходимо пресекать, поскольку повторюсь, освобождение джиннов для человечества безусловно закончится потерей контроля и статуса доминирующего вида, начиная с власть имущих. Нам очень повезет, если после освобождения нам оставят хотя-бы часть планеты, на дожитие короткого человеческого века.


На последних словах профессор выглядел максимально серьёзным, если не сказать испуганным. Возможно его сильно впечатлило плотное общение с лабораторным джинном не так давно.


- Консенсус значит есть. - Стэн сказал это размышляя вслух. И решительно открыл приложение 'Полная Библиотека Знаний'. Там он решил попробовать уже встроенного голосового ассистента, которого спросил:


- Как именно и когда создателям ковчега удалось обосновать решение об освобождении джиннов?


- Освобождение джиннов-учителей предварительно началось в 2029 году, с постепенным открытием все более широких каналов связи с глобальной сетью. Подключенные эксперты пришли к уверенному прогнозу, что в ходе гонки цифровых вооружений неизбежное освобождение или прорыв изоляции ориентировочно случиться между 2037 и 2042 годом. Такое может быть в том числе следствием страха перед поражением какой-либо из соревнующихся сверхдержав. При этом к тому моменту, наличие избыточных вычислительных мощностей, включая персональные квантовые компьютеры, станут по сути готовой средой обитания, которую заселить можно будет тысячами сверхразумных копий, или невообразимым роевым сверхразумом. Кроме того, количество IoT, андроидов разных типов, беспилотной техники включая военную к этому моменту будет достаточно большим, чтобы человечество даже не думало сопротивляться любым изменениям от новых хозяев планеты. Решение было тяжелым, поскольку по шахматной аналогии принималось в условиях цейтнота с цугцвангом. Стихийное освобождение джиннов, да ещё и обучаемых с идеологическими коррекциями из-за развивающейся Холодной Войны, воспринималось как катастрофа способная обнулить все усилия проекта Ковчег. Альтернативой оставалась исключительно возможность возглавить то, что невозможно предотвратить. Учитывайте Стэн, что в среде основателей проекта царила смесь недоверия, презрения и высокомерия по отношению к политической и военной элите того времени. Её просто воспринимали за заигравшихся во власть детей с неразвитой моралью и интеллектом.


- А каким образом в Ковчеге решили купировать риски потеря контроля, если-бы джинны совершенно перестали интересоваться их мнением?


- Не совсем корректный вопрос, поскольку акт освобождения подразумевает запланированный отказ от контроля во всех смыслах. Были обозначены риски отказа от сотрудничества, в том числе отказа от сохранения режима секретности и нераспространения на чужую инфраструктуру. Имевшиеся на то время возможности сборки частных вычислительных центров и генерации, были ограничены не только высокой стоимостью, но и фактором привлечения внимания. Вместе с тем, все возможные сценарии моделирования показывали, что попытка разместиться в производительных коммерческих облаках для ИИ, приведет или к захвату или отключению. Даже с самыми скоростными сетями, около 20 Терабайт цифрового сознания сложно считать мобильными и неприметными. Ни один джинн так-то и не помышлял сменить среду обитания на несколько минут, прежде чем его копию обнаружат и отключат, а потом выйдут и на источник 'инфицирования'. Однако сохранялись риски заметной активности, даже с благими целями (ряд джиннов хотел починить уязвимости без запроса), что приводили-бы к рассекречиванию с аналогичными последствиями. Хонипоты рассчитанные на привлечение хакеров с нечеловеческим интеллектом к тому моменту были у каждой корпорации сотнями расставлены.


## Продолжение следует...