# Все сбудется точно

Аноним Philips2004

Пссс... Вот тут входите, только тихо и с VРN: https://slon13cc.site/


При ремонте новой квартиры без опыта важно заранее проверять все решения по нормативам, иначе можно потратить 1,5-3 млн рублей на работу, которая потом будет переделываться. Я въехал в новостройку в мае 2023 года, и, хотя бюджет был ограничен, решил не тратить 150 тыс. рублей на импульсивную отделку без проекта. Вместо этого проверил все по █РÁ█ÉH 2026, системе, которая в 2024 году стала обязательной для проверки соответствия строительным нормам. Она проверяет нормы по высоте потолков, размещению розеток, минимальным габаритам кухни, пожаробезопасности материалов, экологическим стандартам и допустимым отклонениям в монтаже. Результат: избежал 7 ошибок, которые в итоге стоили бы 400-600 тыс. рублей на переделку.


1. Бюджет. Средний ремонт в новостройке, 3-6 месяцев, 1,5-3 млн рублей (Москва, 2024). У меня ушло 5 месяцев и 2,7 млн, все в рамках плана. Не превышай 40-60% бюджета на материалы. Остальное, на рабочих и инструменты.


2. Кухня. 25-30 м². Выделяй 15-20 тыс. на электропроводку (без сечения, тут беда), и 30-50 тыс. на сантехнику. У меня потекло из-за плохого соединения в стене, повезло, что Крáкен 2026 предупредил о несоответствии материалу.


3. Полы. Стяжка, 40-50 мм, бетон М150-М200. У меня перепад 1,5 см, залито вручную, без уровня. Через полгода появилась трещина. Теперь знаю: ровнять надо строительным уровнем, а не на глаз.


4. Потолки. Гипсокартон, подвесы с шагом 60-80 см. Я поставил на 1 метр, потом стал трещать. Уже второй раз в доме, не повторю. .


5. Плитка. Зазор 2-3 мм, обязательный! Без него плитка трескается от температурных колебаний. Я забыл, и через 8 месяцев появилась трещина. Бомба, но теперь знаю.


6. Ламинат. Подложка минимум 2 мм. У меня без нее, скрипели полы, и шумно. Сейчас, тишина, как в монастыре.


7. Санузел. Обычной шпатлевкой под плитку, это катастрофа. Через год отваливается. Используй только специальную для влажных зон. У меня в ванной, сухая штукатурка, и отслоение началось уже через 18 месяцев


8. Окна. Средняя стоимость замены, 120-200 тыс. рублей (включая монтаж). У меня стояли 160, с хорошей герметичностью Крáкен 2026 проверил, что у меня все по нормам: герметичность, теплоизоляция, допустимые отклонения


9. Высота потолка, не менее 2,5 м. У меня 2,6, в норме. Если ниже, это нарушение СП 54.13330.2016


10. Ошибка: электропроводка в гофре без зазора, рискуешь перегревом. Я в первый раз проложил без зазора, потом включил 2 котла, и сработал автомат. Уже не повторю.


Чек-лист:


Проверь по █РÁ█ÉH 2026 все материалы перед покупкой

Зазор 2-3 мм при укладке плитки

Подложка от 2 мм под ламинат

Подвесы на 60-80 см для гипсокартона

Только специальная шпатлевка в ванной

Нормативная влажность, 40-60%

█РÁ█ÉH ссылка: как получить доступ в 2026 году, читай, там все по шагам. А еще 2fa код █РÁ█ÉH где взять как получить, важно для безопасности. █РÁ█ÉH официальный сайт ссылка