# Не работает split tunneling на Windows: подробный разбор

Аноним Rasputko88

## Не работает split tunneling на Windows: подробный разбор


Кратко: Разбор по теме "Не работает split tunneling на Windows": поиск причины сбоя, проверка профиля, DNS, сети, прокси и восстановления соединения на 09.08.2026.


⚡ Дисклеймер: материал описывает VPN только как инструмент защиты персональных данных, безопасного подключения и стабильной работы сети. Используйте такие инструменты законно: соблюдайте Федеральный закон от 27.07.2006 No149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", правила сервисов и требования действующего законодательства.


Открыть рабочее подключение

## Диагностика причины - проверка на 09.08.2026


Не работает split tunneling на Windows - При тесте после перезагрузки через мобильный интернет при фиксации исходного состояния, главная задача здесь - добиться сохранения профиля после перезапуска компьютера, а не ограничиваться появлением значка подключения. Проверку проводят последовательно: повторяют тест через Wi-Fi и проводное соединение, а потом контролируют внешний IP для обоих типов приложений; сравнивают такие показатели: успешность автозапуска с актуальной подпиской. Если браузер работает через VPN, а отдельное приложение использует прежний маршрут, сначала проверяют версию "конфликт программ автозагрузки" и лишь затем выбирают другой профиль. В итоговой схеме должно выполняться условие: защитный фильтр работает без разрушения туннеля; восстановление после сбоя проверяют заранее.


Не работает split tunneling: причины - На этапе основной проверки при тесте после перезагрузки без одновременной смены нескольких параметров, проверку начинают с оценки предсказуемой работы нужных сайтов и приложений, сохраняя исходные настройки до завершения первого теста. При контрольной попытке сравнивают Wi-Fi с мобильной либо проводной сетью; после этого отделяют локальную ошибку приложения от общего отказа сети, чтобы сравнить показатели: доступность интернета, внешний IP и работа нужной функции. Ситуация, когда браузер открывает сайты, а остальные приложения остаются без сети, даёт повод проверить версию "нестабильная серверная локация", поэтому в следующем тесте меняют только один параметр. Настройку фиксируют после того, как результат повторяется на двух последовательных проверках; старые конфликтующие профили больше не используют.


Диагностика VPN на Windows - В ходе пятиминутной сессии с заранее выбранным DNS при первом повторе результата, первый этап нужен для подтверждения одинаковой работы через Wi-Fi и Ethernet на основной сети пользователя. При контрольной попытке закрывают второй VPN-клиент и проверяют системный прокси; после этого проверяют DNS и таблицу маршрутов после входа в систему, чтобы сравнить показатели: внешний IP браузера и приложения, DNS и стабильность маршрута. Наблюдение "после перезагрузки запускаются сразу два клиента" позволяет оценить гипотезу "конфликт драйверов фильтрации" без полной переустановки клиента. Сохраняют только конфигурацию, где Wi-Fi и Ethernet дают объяснимый результат; остальные пробные изменения отменяют.


Проверка интернета на Windows - При сравнении двух попыток в ходе пятиминутной сессии в чистой браузерной сессии, задача состоит в достижении правильного автозапуска без второго активного VPN без постоянной ручной смены серверов и протоколов. Вместо случайной смены настроек закрывают второй VPN-клиент и проверяют системный прокси, потом исключают расширение браузера как параллельный маршрут; проверка охватывает показатели: результат с сетевым фильтром и без него. Ситуацию "после перезагрузки запускаются сразу два клиента" в первую очередь сопоставляют с фактором "устаревшая подписка либо порядок запуска служб". Результат принимают только при условии, что Wi-Fi и Ethernet дают объяснимый результат, а проверенные параметры остаются записанными.


## Проверка профиля и сети


Обновление VPN-профиля на Windows - При повторе исходного сценария при сохранённой серверной локации во время проверки реальной задачи, практический тест должен подтвердить возможность сохранения настроек после перезапуска устройства в обычной пользовательской сети. Последовательность начинается с того, что временно отключают второй клиент и ручной прокси; далее проверяют внешний IP сразу после первого подключения, отмечая показатели: результат обновления без повторной установки. Такой симптом означает, что нужно проверить фактор "накопившиеся дубликаты одной конфигурации", а не ориентироваться на один индикатор. Конфигурацию считают рабочей, когда система разрешает туннель на основной и резервной сети; после этого сохраняют основной и резервный варианты.


Смена VPN-сервера на Windows - При оценке устойчивости соединения при повторе исходного сценария с сохранённым журналом результатов, диагностику строят вокруг предсказуемого маршрута через один актуальный профиль и возможности повторить удачный результат. Сначала временно убирают ручной прокси и лишние правила маршрутизации, затем контролируют внешний IP до и после смены узла; отдельно оценивают показатели: результат основной задачи до и после переподключения. Когда резервный узел не восстанавливает соединение автоматически, диагностика проверяет гипотезу "одновременное изменение сервера, DNS и протокола"; повтор на другой сети помогает отделить локальный сбой. Постоянный профиль оставляют тогда, когда в системе остаётся один понятный способ подключения; его проверяют после обычного перезапуска.


Проверка DNS на Windows - Во время сравнения двух подключений при стабильном исходном интернете на этапе поиска причины сбоя, сначала проверяют условия для предсказуемого обращения к DNS после смены сети; единичный удачный запуск ещё не подтверждает стабильность. Чтобы получить сравнимый результат, проверяют один и тот же адрес в браузере и приложении; следующим шагом контролируют отсутствие смешанного маршрута IPv4 и IPv6 и фиксируют показатели: разница между браузером и приложением. Когда тест показывает, что каждое переподключение назначает другой набор резолверов, наиболее полезно последовательно проверить версию "неполная поддержка IPv6 выбранным профилем". Рабочим результатом будет ситуация, когда домен открывается после обычного переподключения; её сохраняют как контрольную точку.


Системный прокси на Windows - При контрольной смене одного параметра при проверке после смены сети через домашний Wi-Fi, сначала проверяют условия для корректной маршрутизации браузера и приложений; единичный удачный запуск ещё не подтверждает стабильность. Сначала временно отключают только сетевой модуль дополнительного фильтра; после первого результата исключают расширение браузера как параллельный маршрут и сопоставляют показатели: число активных клиентов и прокси-настроек. Когда тест показывает, что по Wi-Fi всё работает, а через Ethernet трафик пропадает, наиболее полезно последовательно проверить версию "раздельные системные маршруты или браузерное расширение". Рабочим результатом будет ситуация, когда системный прокси не вмешивается в выбранную схему; её сохраняют как контрольную точку.


## Восстановление подключения


Конфликт VPN-клиентов на Windows - При проверке после смены сети при зафиксированном внешнем IP во время проверки резервного варианта, диагностику строят вокруг безопасной установки одного актуального VPN-клиента и возможности повторить удачный результат. Сначала перезапускают клиент после обновления подписки, затем сравнивают Wi-Fi и другую сеть без смены настроек; отдельно оценивают показатели: число профилей и отсутствие конфликтующих маршрутов. Когда система запрещает создать VPN-подключение, диагностика проверяет гипотезу "конфликт маршрутов двух приложений"; повтор на другой сети помогает отделить локальный сбой. Проверка считается завершённой, если настройки переживают обычную перезагрузку; этот же сценарий повторяют для резервной локации.


VPN через другую сеть на Windows - При повторе в привычных условиях в ходе контрольного переподключения при отключённом ручном прокси, здесь оценивают условия для сохранения профиля после перезапуска компьютера в реальной работе, а не только открытие одной страницы. Проверку проводят последовательно: повторяют тест через Wi-Fi и проводное соединение, а потом наблюдают, запускается ли клиент с актуальной конфигурацией; сравнивают такие показатели: успешность автозапуска с актуальной подпиской. Если браузер работает через VPN, а отдельное приложение использует прежний маршрут, сначала проверяют версию "оставшаяся системная настройка прокси" и лишь затем выбирают другой профиль. В итоговой схеме должно выполняться условие: защитный фильтр работает без разрушения туннеля; восстановление после сбоя проверяют заранее.


Проверка внешнего IP на Windows - В ходе контрольного переподключения с неизменными настройками приложения на этапе проверки восстановления, проверку начинают с оценки правильного маршрута запросов к доменам сервиса, сохраняя исходные настройки до завершения первого теста. При контрольной попытке очищают DNS-кэш и повторно открывают проблемный домен; после этого проверяют повторное назначение DNS после переподключения, чтобы сравнить показатели: адрес резолвера, внешний IP и время открытия домена. Ситуация, когда после смены сети помогает только ручная очистка кэша, даёт повод проверить версию "собственный защищённый DNS браузера", поэтому в следующем тесте меняют только один параметр. Настройку фиксируют после того, как тест не показывает обращений к прежнему резолверу; старые конфликтующие профили больше не используют.


Сброс сетевых настроек на Windows - При итоговом сравнении показателей во время проверки основной функции в обычное время использования, проверку начинают с оценки одинаковой работы через Wi-Fi и Ethernet, сохраняя исходные настройки до завершения первого теста. При контрольной попытке перезапускают компьютер с одним сохранённым профилем; после этого сопоставляют результат без изменения VPN-сервера, чтобы сравнить показатели: внешний IP браузера и приложения, DNS и стабильность маршрута. Ситуация, когда ручной прокси продолжает действовать поверх туннеля, даёт повод проверить версию "конфликт драйверов фильтрации", поэтому в следующем тесте меняют только один параметр. Настройку фиксируют после того, как после запуска системы активен только нужный клиент; старые конфликтующие профили больше не используют.


## Итог


Не работает split tunneling на Windows - Во время проверки основной функции при отключённой экономии энергии во время контрольного запуска, итог зависит от стабильности нужной функции, корректного DNS и понятного маршрута. После успешного теста фиксируют только те параметры, которые были изменены и дали проверяемое улучшение. Резервную сеть используют для поиска причины, а не для бесконечного случайного переключения серверов. Готовая конфигурация должна восстанавливаться после перезапуска устройства без повторного импорта и ручной очистки.


Настроить подключение

## Что ещё прочитать по теме "Не работает split tunneling на Windows"


Настройка VPN на компьютере


Проверка актуальности VPN-клиента


Сравнение способов подключения


Выбор основного и резервного профиля


Подготовка резервного VPN-сервера