# Реанимат

Ким Риона

Риона Ким

Реанимат

Origin: http://samlib.ru/r/riona_kim/reanimat.shtml

Создан: 20/06/2007, изменен: 19/03/2008, 4k

Рассказ: Фантастика

Series: Рассказы: Фантастика

____________________________________________________________

Реанимат

Стремительным движением Боб схватил со стола пластиковый стаканчик и сжал его одетыми в металл пальцами. Контрольная панель расцвела предупредительными оранжевыми огоньками - резкие нагрузки были не на пользу ни пациенту, ни реанимационному комплексу - однако Боба это мало волновало. Главное, что при необходимости он может выжать из себя достаточную скорость, даже если это окончательно его угробит - а значит, всё было не напрасно.

- Обвинение вызывает основного свидетеля. Временно восстановленный в правах гражданин Боб Уайлдер, расскажите уважаемому суду обстоятельства своей смерти.

На лицах многих из присутствующих в зале суда появилась плохо скрываемая брезгливость. "Временно восстановленный в правах гражданин" - хороший эвфемизм для зомби, но от человеческой, так скажем, нелюбви к бродячим трупам словесные обороты не спасали. Однако, Боба это обстоятельство тоже мало волновало. Он и не собирался заслуживать расположение суда.

Боб не стал садиться на предназначенное для свидетелей место - пусть сервомоторы поработают, ему их не жалко. Собственное тело, сотрясаемое непрерывными электрическими разрядами, заставляющими биться его сердце и работать мышцы, Бобу была жалко ещё меньше.

Вместо этого Боб принялся прохаживаться перед судьями - те, как и все в зале, заворожённо следили за облачённым в костюм-реаниматроник человеком, взятым взаймы у смерти.

Натужно вдыхая стерилизованный воздух непослушными лёгкими, Боб начал рассказывать - как они с Фрэнком Беккером встретились, как заключили сделку, как Фрэнк обманул его, а потом заманил в ловушку и убил. На лице самого Фрэнка, сидящего на скамье подсудимых, был написан ужас в сочетании с недоумением. Похоже, он искренне считал себя невиновным.

И Боб ему искренне верил.

Реанимационный комплекс внешне напоминал космический скафандр жёсткого типа, и по своему предназначению не сильно от него отличался. Он позволял реанимированному телу дышать, думать, ходить и говорить - и обвинять, естественно. Правда, позволял недолго. К тому времени, как тело Боба было обнаружено, Боб уже несколько часов был мёртв - так что даже лучший реанимационный комплекс мог вернуть его к "жизни" лишь на несколько часов. Как раз хватит провести заседание суда. Боб беззвучно рассмеялся.

Наконец, прекратив расхаживать, Боб остановился перед скамьёй подсудимых и обвиняюще указал на Фрэнка вытянутой рукой:

- Там он меня и убил.

- Бред!! - не выдержав, Фрэнк вскочил на ноги. - Мне незачем было тебя убивать, да я и не мог этого сделать! - судья застучал молотком, а адвокат пихнул Фрэнка в бок - но обвиняемый не обратил на них никакого внимания. - Ты наверняка сам себя убил, и теперь вернулся, чтобы оклеветать меня! Не знаю, правда, какая польза с этого трупу.

Боб смотрел на искажённое яростью и страхом лицо Фрэнка через стекло шлема - и улыбался. Контрольная панель полыхнула красными огоньками - Боб увеличил мощность и перевёл комплекс в режим форсированной реанимации. Врачи, отслеживающие все показания комплекса, наверняка заметались и сейчас что-то предпримут, но это тоже уже неважно.

- Ты прав, Фрэнк. Польза небольшая. Всего-навсего отсутствие у твоих телохранителей оружия, которое нельзя проносить в зал суда, - и тот факт, что они сидят аж в двух метрах за твоей спиной.

И, рванувшись вперёд, отработанным движением свернул своему заклятому врагу шею.

Оригинал рассказа 'Реанимат' в журнале Шутёнка.

____________________________________________________________

© Риона Ким. Реанимат

Origin: http://samlib.ru/r/riona_kim/reanimat.shtml

Создан: 20/06/2007, изменен: 19/03/2008, 4k

Рассказ: Фантастика

Series: Рассказы: Фантастика