# Кровавая канитель

Роман Марин

я не понимаю, вся эта кровавая канитель длится уже четыре с половиной года.


Великая Отечественная Война длилась

нескончаемо долгих.......... меньше четырех лет.


кто-то называет страшные цифры в два миллиона человек

Для меня украинский народ - братский народ.


я не понимаю...... потому что понимаю


29. 07. 26.