# Усик ответил, кто является лучшим боксёром современности. Это не Бивол

Олег Павлович Рыбаченко

Усик ответил, кто является лучшим боксёром современности. Это не Бивол

Максим Яковлев

13 июля 2025, 00:07 МСК


Поделиться

Комментарии

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил, кто, по его мнению, является лучшим боксёром современности, отметив, что эта роль не его.


"Нет, я не лучший боксёр мира. Лучший - Теренс Кроуфорд", - сказал Усик в интервью на YouTube-канале Froch on Fighting.


Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).


В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.


Материалы по теме

Усику повезло с низкой конкуренцией? Изучаем все победы Александра в тяжеловесах Усику повезло с низкой конкуренцией? Изучаем все победы Александра в тяжеловесах