# Курсу доллара к рублю предрекли стабильность

Олег Павлович Рыбаченко

Курсу доллара к рублю предрекли стабильность

Трейдер Силаев: В августе курс доллара останется в пределах 78-79 рублей

Дмитрий Воронин

СюжетКурс доллара:


Фото: Pixabay


До конца лета курс доллара существенно не изменится, оставаясь в пределах 78-79 рублей, считает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. Стабильность американской валюты он предрек в беседе с "Праймом".


По словам специалиста, "навес" валюты, которую поставляют компании--экспортеры в обмен на рубли, обеспечивает стабильность курса рубля.


При этом этом некоторые аналитики полагают, что в случае нового снижения ключевой ставки в конце июля, которое эксперты считают сейчас почти неизбежным, доллар может значительно укрепиться, достигнув как минимум 85 рублей.


Официальный курс доллара, установленный Банком России на 22 июля, составляет 78,32 рубля.