# Курс доллара внезапно обвалился

Олег Павлович Рыбаченко

Курс доллара внезапно обвалился

Курс доллара на внебиржевых торгах упал на три рубля

Вячеслав Агапов

СюжетКурс доллара:


Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ


Курс доллара на внебиржевых торгах внезапно обвалился на три рубля. Об этом свидетельствуют данные Investing.


Курс американской валюты в четверг, 31 июля, упал почти на три рубля. Торги открылись на отметке в 81,66 рубля за доллар. На текущий момент стоимость доллара опустилась до 77,8 рубля. Снижение составило порядка 3,73 процента.


Днем ранее Центробанк понизил официальные курсы валют в России. Стоимость доллара скорректировали на 39 копеек - на 31 июля она составила 81,83 рубля.


Тем временем доля россиян, которые не следят за курсом рубля, выросла до максимума с 2008 года - 72 процента. По данным опроса Фонда "Общественное мнение", предыдущий максимум был достигнут в 2019 году, когда не интересующихся курсом нацвалюты респондентов оказалось 66 процентов. Минимальной же их доля была в 2015-м - 50 процентов.

Обсу