# Итаума: "я пошел бегать, как только Усик вырубил Дюбуа"

Олег Павлович Рыбаченко

Итаума: "Я пошел бегать, как только Усик вырубил Дюбуа"

Александр Усик, Дэниел ДюбуаGetty Images

Английский боксер Мозес Итаума поделился впечатлениями от второго поединка между Александром Усиком и Дэниелом Дюбуа.


Ранее Усик нокаутировал Дюбуа в реванше и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.


"Я пошел бегать, как только Усик вырубил Дюбуа. Я не могу видеть успех другого боксера и сидеть на месте. Это не зависть к Усику, ничего такого. Просто я понимаю, что Усик на определенном уровне, который мне еще предстоит достичь. А чтобы побить его, мне нужно быть еще лучше.


После боя Усик - Дюбуа я не мог пройти лечь спать. Я не смог сделать вид, что ничего не случилось. Даже если бы я лег спать, то я бы не смог уснуть. Я бы лежал и думал о том, насколько серьезно эти парни относятся к своей работе и сколько они трудятся. И мне нужно работать над собой еще больше, поскольку я не хочу проигрывать", - сказал Итаума в интервью BoxNation.

20-летний Итаума имеет результат 12-0 за профессиональную карьеру и является обладателем поясов WBA International и WBO Inter-Continental.