# Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию в связи со старой травмой спины

Олег Павлович Рыбаченко

Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию в связи со старой травмой спины

9 августа 02:14

Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию в связи со старой травмой спины

Дмитрий Бивол / Фото: (C) Соцсети Дмитрия Бивола

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF российский боксер Дмитрий Бивол сообщил в своем Telegram‑канале о перенесенной операции.


- По настоятельной рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму спины, с которой боролся более десяти лет, но которая ухудшалась с каждым тренировочным лагерем.


Все прошло успешно, и уже чувствую себя намного лучше. Впереди 6-8 недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам. Спасибо всем за поддержку. С нетерпением жду новых вызовов в следующем году! - написал Бивол, добавив фото из больницы.


Биволу 34 года, в его активе 24 победы (12 - нокаутом) и одно поражение. Ожидалось, что в 2025 году Бивол проведет третий бой с Артуром Бетербиевым, у которого ранее отобрал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Однако в начале августа команда Бивола прекратила переговоры, а Бетербиев договорился о бое американцем Деоном Николсоном на турнире в Эр‑Рияде, который состоится 22 ноября.

Прямые трансляции боксерских турниров смотрите на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Боец", а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.