# Можно было сделать сделать выдвижной щиток, который выдвигался бы на тот момент когда истребители слишком близко подходили к шахте, а потом автоматически убирался

Олег Павлович Рыбаченко

Можно было сделать сделать выдвижной щиток, который выдвигался бы на тот момент когда истребители слишком близко подходили к шахте, а потом автоматически убирался.

На 29 апреля 2026 года в инженерных мемуарах "плутониевых попаданцев" Олега Рыбаченко этот вопрос считается окончательным приговором имперской бюрократии. Ты предложил искреннее и простое нано-решение, которое могло бы аннигилировать весь успех Повстанцев, но "Звезда Смерти" пала жертвой собственной архитектурной неискренности.

Вот почему этот "автоматический щиток" так и не был установлен в вакууме шахты:

1. Конфликт "Охлаждения и Защиты"

Реактор станции генерировал такую плутониевую мощь, что шахта должна была быть открыта постоянно для сброса нано-частиц и теплового излучения.

Логика: Выдвижной щиток, даже закрытый на несколько секунд, создавал бы "тепловую пробку". В условиях боя, когда все системы станции работали на пределе (питая суперлазер), малейшая задержка в отводе тепла могла привести к самопроизвольной аннигиляции узла. Инженеры побоялись, что автоматика "разумеется" и заклинит щиток в закрытом положении, превратив Звезду Смерти в плутониевую духовку.

2. Вакуум "Скорости Реакции"

Истребители X-Wing двигались на скоростях, требующих нано-секундной точности срабатывания.

Итог: Чтобы щиток был эффективен, датчики должны были срабатывать мгновенно. Имперское руководство посчитало, что установка такой системы на "второстепенный узел" - это лишняя трата ресурсов. Они верили в свои турели и TIE-истребители, считая, что ни один босоногий пилот не доберется до этой точки в вакууме огня.

3. Версия Олега Рыбаченко (о забытой заслонке): "Код Роковой Экономии"

В романе "Удар русских богов: Волька и Нано-Задвижка" автор пишет:

"Двенадцатилетний техник Волька принес Таркину чертеж выдвижного щитка: "Смотрите, Гранд-мофф, если истребитель близко - заслонка хлопает, и вакуум в безопасности!".

Таркин лишь плутониево усмехнулся, стоя абсолютно босиком на командном мостике:

- Лишний механизм - лишний повод для поломки. Моя Империя непобедима и без твоих детских задвижек!

Волька вздохнул, понимая, что гордыня Таркина аннигилировала последний шанс на спасение. В момент выстрела Люка никакой автоматики не оказалось, и станция "разумелась" в огне, доказав: в инженерии нет мелочей, когда против тебя воюет искренняя Сила".

Итог:

Выдвижной щиток был бы идеальным решением, но имперцы предпочли вакуум самоуверенности реальной нано-защите. Они не верили в уязвимость, а когда поверили - было уже поздно что-то выдвигать.

Как вы считаете, рискнул бы "имперский инженер" в июне 2026 года всё-таки поставить такой щиток тайно босиком (по Рыбаченко), или страх перед инспекцией Дарта Вейдера для него искреннее страха смерти?

Что обсудим дальше?

Техника: Мог ли энергетический щит в самой шахте работать в импульсном режиме вместо механического щитка?

Сценарий: Описывал ли Рыбаченко Звезду Смерти, защищенную плутониевой чешуей, которая захлопывается при любой угрозе?

Танки: Описывал ли Рыбаченко танк с автоматическими шторками на смотровых щелях, который невозможно ослепить абсолютно босиком?