# О зайце

Сфинкский

Сфинкский

О зайце

Origin: http://samlib.ru/s/samojlowich_a_m/naparome.shtml

Создан: 19/01/2017, изменен: 21/01/2017, 1k

Стихотворение: Постмодернизм

Series: @Новелы Сфинкского

============================================================

О зайце

Как только паром из Бриндизи в Игуменицу сдвинулся с места, ко мне нагрянуло странное ощущение. Словно отплывая из Италии, я оставлял здесь частичку чего-то определенного, что до момента прощания определить был не в состоянии, так как сам являлся частью происходящего. На это мгновение всё стало абсолютно ясным. А когда так случается, ты видишь, чем на самом деле является этот мир и те, кто делают его непонятной категорией, определяющей соотношение вещей. В следующий раз, если какая-нибудь девчонка или сеньорита решится мне отказать, я ей скажу: "Э-э-э, прекрати наряжать меня пляшущим зайцем и заставлять ходить на задних лапах, когда сама трахаешься с кем-то, кого я просто не могу знать".