# Пока единому покою я доверял рассудок мой

Сергей Стрельцов

+++

пока единому

покою

я доверял

рассудок мой

я понимал

что я не стою

найти божественный

покой

но вот растратой

шумных лет

я отлучился

от молений

то понял я

что бог поэт

и вещей славы

вечный гений

17.06.2026. 18:06