# А в своём доме есть всегда работа

Владимир Наумович Винников

А в своём доме есть всегда работа,

А моя Лидочка нашла и мне в субботу.

Полотенцесушитель в ванне муфту потерял,

Моё умение он так вот проверял.


Возможно, в том стиральная машинка виновата,

И от вибрации та муфта ослабела в эту дату.

Тогда из-под неё закапала вода,

Хотя и небольшая в том беда.


Взял ключ я разводной и плотно затянул,

Недолго после этого я отдохнул.

Лида заметила, что один вентиль подтекает,

У радиатора, жена мне помогает.


Из вентиля вода по капле всё сочилась,

И по трубе к бревну так торопилась.