# Когда там метроном работать стал

Владимир Наумович Винников

Когда там метроном работать стал,

В котельной я его так быстро отыскал.

Его сигнал мне о тревоге говорил,

Он мою память в прошлое открыл.


Мама рассказывала, как в войну бомбили,

Немецкие фашисты врагом были.

Воздушную тревогу объявляли,

И метроном потом по радио включали.


На этот раз авария была,

Из водовода капля цель нашла.

И на пол капала, секунды всё считала,

Работы мне дала ещё немало.


Водопровод пришлось весь отключать,

Запчасти очень дорогие покупать.

Сгон водовода в доме быстро так прогнил,

Не бронзовый скорей всего он был.