# Куйбышевское водохранилище

Владимир Наумович Винников

Я город Болгар всегда помнить буду,

Его историю открою всему люду.

Мы ехали к нему чуть больше двух часов,

И с небольшими остановками, я рассказать готов,


О водохранилищах немного,

Можайское есть в Подмосковье, а вот по дороге,

Куйбышевское на реке Волге, третье в мире,

Создано в 1955-56, смотрите, оно всех шире.


Волжская ГЭС имени Ленина, вот Жигулёвской называют,

Долину всю перегородили у Тольятти, все об этом знают.

Не все знают, он назывался Ставрополь - на - Волге, говорят,

Что называют Жигулёвским морем много лет подряд.


Его длинна по Волге пятьсот десять километров,

А ширина сорок четыре и без сантиментов.

Площадь огромного зеркала очень большая,

6450 квадратных километров занимает.


Полный объём воды кубические километры - 58-мь,

Подпор уровня воды назвать попросим,

Есть крупные заливы по долинам рек,

Камы, Свияги, Большого Черемыша видит человек.