# Обмеление Невы, 1910 год

Владимир Наумович Винников

Свист ветра, голоса не слышно,

И беспрерывные гудки судов всё тише.

Дуло на девять баллов, вот беда,

Падение воды такое, не видали никогда.


Фонтанка, Мойка сильно обмелели,

От труб канализации запах такой, жить не хотели.

Подув три дня норд-ост, вдруг стал стихать,

А море стало возвращаться и всё заливать.


Был уровень минус сто двадцать четыре сантиметра,

А что потом? Год семидесятый минус больше метра.

Две тысячи десятый минус, аж сто два,

Голые камни на Неве, кружиться голова.


Фонтанка, та на метр обмелела,

А время ведь стремительно летело.

И были случаи суда сели на мель,

Река Нева пустилась вспять, столько потерь.


Для радости и поводов то нет,

А спад воды всё чаще, где ответ?

В 2012-ом году сильного ветра не бывало,

Но в чём причина? Есть беды немало.


Все тридцать лет леса нещадно вырубали,

Давным-давно об этом уже знали.

Коль вырубить леса на берегах реки,

Годы дальнейшие все будут нелегки.


Жив лес, жива река, грунтовые есть воды,

Мы сами губим матушку природу.

На тот режим влияет и наличие болот,

А мы их осушаем уж который год.


Всё осушают в области для садоводов, дач,

Леса там вырубают, ты хоть плач.

Предпочитают жить сегодня и сейчас,

Лишь для себя, калифы мы на час...