# Петровский Док

Владимир Наумович Винников

Пётр пожелал построить большой док,

Нижний бассейн всего за сутки стёк.

Новаторское инженерное решение,

Но сколько нужно для строительства терпенья.


Прорыть канал и стены укрепить,

Машину паровую там установить.

За девять дней откачивали воду,

И одновременно ремонт шёл, а народу


Смотреть придётся там по сторонам,

Он хоть закрыт, но нужно это нам.

Сооружения такого и в Европе не бывало,

Россия вновь умение и силу показала.


Реконструировать тот док теперь решили,

Устроить экспозицию, но не спешили.

Работы много да под открытым небом,

Эх, на открытии вот побывать и мне бы!