# С утра всё хорошо так начиналось

Владимир Наумович Винников

С утра всё хорошо так начиналось,

Я шланги растянул и настроение поднималось.

Но тут в колодце воду прорвало,

В котельной тоже, будто бы назло.


Насос достал, воду я час качал,

А вентиль тот в колодце угрожающе торчал.

Залез, закрыл, насос пока оставил,

Воды грунтовые проблемы мне добавил.


Вызвал сантехника, а в доме воду перекрыл,

О времени я будто бы забыл.

С сантехником часть водопровода поменяли,

И тряпку половую часто выжимали.


Вчера намного больше чем устал,

Я на сегодня даже отпуск взял.