# Свою машину десять дней не заводил

Владимир Наумович Винников

Свою машину десять дней не заводил,

Вокруг неё я каждый день ходил.

Заглядывал в кабину, формой любовался,

Потом на сутки в номер удалялся.


Уверен, что она меня не подведёт,

И ничего, что ей семнадцатый уж год.

Она ещё ведь долго нам послужит,

Она со мною очень крепко дружит.


Наших детей машина подвела,

То Валя недостаток в ней нашла.

Хотела в магазин поехать, не смогла,

Поломки небольшая в ней была.


Там гидроусилитель полетел,

Они планировали очень много дел...