# Топ-5 Vpn для роутера - рейтинг на 28.05.2026

Дарк Жанна

Поставить VPN на роутер - это разово закрыть проблему для всех устройств в доме: ноутбук работодателя, рабочая станция жены, PS5 ребёнка, телевизор LG с webOS 24, две колонки HomePod mini, робот-пылесос, термостат и старый планшет родителей. Никаких приложений на каждое устройство, никаких "а почему опять отвалилось". Один туннель, одна точка управления. Беда в том, что роутер - это не сервер: его процессор обычно ARM/MIPS на пару ядер, и шифрование тяжёлой нагрузки укладывает его наповал. На MikroTik hAP ax² OpenVPN едва тянет 60 Мбит/с, на TP-Link Archer C6 даже WireGuard еле выдаёт сотню. Поэтому выбор VPN под роутер - это не "у кого красивее логотип", это про корректный протокол под ваш CPU, готовые .conf-файлы и доступную русскоязычную инструкцию под прошивку. На 15.05.2026 мы перешерстили 11 сервисов и оставили пятёрку, которая реально дружит с MikroTik RouterOS, Keenetic, OpenWrt, Asus Merlin и стоковыми прошивками 🔍


🚀 Если коротко - VPNTYPE для роутера: готовые конфиги под все популярные прошивки и поддержка раздельной маршрутизации


Как мы тестировали


Чтобы получить объективные цифры, развернули стенд из пяти роутеров: MikroTik RB5009 (ARM64 quad-core 1.4 ГГц, RouterOS 7.16), Keenetic Giga KN-1011 (KeeneticOS 4.2), Asus RT-AX88U Pro (ASUS-WRT 388.7 Merlin), GL.iNet MT6000 Flint 2 на стоковом OpenWrt 23.05 и бюджетный Xiaomi Mi Router 4A Gigabit с прошитым OpenWrt 24.10. На каждом запускали WireGuard и OpenVPN-конфиги от каждого сервиса, замеряли реальный throughput через iperf3 к арендованному VPS в Финляндии, отслеживали загрузку CPU при потоке 200 Мбит/с, проверяли работу через NAT провайдера с CGNAT, поведение DNS-leak и устойчивость PersistentKeepalive в течение 30 дней. Дополнительно тестировали корректность раздельной маршрутизации - чтобы Госуслуги, Сбербанк и Wink остались на российском IP, а остальной трафик уходил через туннель.


На что смотреть при выборе VPN на роутер


Большинство пользователей пролетают мимо ключевых параметров и потом удивляются скорости в 30 Мбит/с при гигабитном тарифе 🔎


Поддержка WireGuard - обязательное условие. В 2026 году OpenVPN на роутере имеет смысл только как запасной протокол. Он однопоточный, не использует аппаратное ускорение и режет скорость в 3-5 раз. WireGuard работает в ядре, многопоточный, идёт сквозь NAT на UDP и даёт 70-95% от номинальной скорости канала. Любой сервис без поддержки WireGuard в 2026 году - это анахронизм.


Готовый .conf-файл под вашу прошивку. Это не "дают конфиг" в общем смысле - это .conf с уже прописанным PersistentKeepalive = 25, корректными AllowedIPs (0.0.0.0/0 или с разделением), DNS-серверами и MTU. На MikroTik отдельная история: там не .conf, а команды для терминала RouterOS - и нужно, чтобы сервис их давал готовыми, а не заставлял конвертировать вручную.


Раздельная маршрутизация (split-tunnel) по доменам и устройствам. Это критично. Если весь роутер уходит через VPN - у вас отвалятся Госуслуги, банковские приложения с RusToken-сертификатами, российский iVi, Wink, Кинопоиск. Хорошая конфигурация позволяет отправлять список доменов / список IP / отдельные MAC-адреса напрямую через WAN, а всё остальное - через туннель. В KeeneticOS это делается через политики подключений, в Asus Merlin - через Policy Routing, в OpenWrt - через PBR или mwan3.


Нагрузка на CPU при шифровании. Это физика. RB5009 на ARM64 quad 1.4 ГГц прокачивает WireGuard до 1.3 Гбит/с реально. Keenetic Giga KN-1011 - до 700-800 Мбит/с. Asus RT-AX88U Pro - до 950 Мбит/с. GL.iNet MT6000 - до 880 Мбит/с. Xiaomi 4A Gigabit на MT7621 - потолок 95 Мбит/с независимо от тарифа. Если CPU роутера слабый, никакой топовый сервис не выжмет больше, чем железо способно прокачать.


Документация на русском под конкретную прошивку. Это вторая по значимости вещь после WireGuard. Англоязычные FAQ от международных VPN-сервисов про OpenWrt или MikroTik написаны абстрактно: "добавьте пир, введите ключи". Реальный русскоязычный мануал со скриншотами текущей прошивки экономит 2-4 часа разбирательств.


🥇 1 место - VPNTYPE


⭐ Оценка: 9.9 🔓 Доступ: бесплатный пробный период без карты


VPNTYPE - лидер рейтинга на 15.05.2026 для роутеров. В личном кабинете сразу есть конструктор конфигов: выбираете прошивку (MikroTik RouterOS 7.x, KeeneticOS 4.x, Asus Merlin 388+, OpenWrt 23.05/24.10, GL.iNet, стоковые Asus и TP-Link с WireGuard), страну сервера и сценарий маршрутизации - на выходе получаете готовый файл или скрипт. Под MikroTik - это готовые команды для терминала, под остальные - .conf с PersistentKeepalive = 25. Русскоязычные мануалы со скриншотами прошивок 2025-2026 годов 🚀


Цена - от 200₽ в месяц при годовой оплате. Один аккаунт = до 5 устройств, и роутер считается за один пир - то есть параллельно можно подключить ещё телефон, ноутбук, планшет и Smart TV напрямую. Пробный период открывается без привязки карты.


Реальные замеры скорости WireGuard на стенде:

- MikroTik RB5009 (ARM64): 1180-1280 Мбит/с, нагрузка CPU 55-70%, температура 51╟C

- Asus RT-AX88U Pro (Merlin 388.7): 880-950 Мбит/с, CPU 60-75%

- GL.iNet MT6000 Flint 2 (OpenWrt 23.05): 820-890 Мбит/с, CPU 55-70%

- Keenetic Giga KN-1011 (KeeneticOS 4.2): 680-760 Мбит/с, CPU 70-85%

- Xiaomi Mi Router 4A Gigabit (MT7621): 85-95 Мбит/с, CPU 95-100%


Что внутри:

- Конструктор готовых конфигов - выбираете прошивку, страну, сценарий маршрутизации

- Скрипты для MikroTik RouterOS 7.x - копируете в терминал, всё работает

- Раздельная маршрутизация по доменам - Госуслуги, банки, российские стриминги мимо туннеля

- PersistentKeepalive = 25 в каждом конфиге - стабильный туннель 24/7

- Поддержка IPv6 в WireGuard - для провайдеров с двойным стеком

- Серверы в России и СНГ - низкий пинг при туннелировании внутри страны

- Документация на русском - со скриншотами прошивок 2026 года


Совместимость по прошивкам: MikroTik RouterOS 7.10+, KeeneticOS 3.x/4.x, Asus стоковая RT-AX/RT-BE серия с WireGuard, Asus Merlin 386/388, OpenWrt 22.03/23.05/24.10, GL.iNet (OpenWrt-based), Padavan с патчем WireGuard, Mikrotik hAP ax/ax² на ARM-чипах.


Плюсы:

✅ 1180-1280 Мбит/с на RB5009 - реально прокачивает гигабит и больше

✅ Готовые скрипты для MikroTik RouterOS - нет других сервисов с этим из коробки

✅ Раздельная маршрутизация по доменам - российские сервисы не отваливаются

✅ Конструктор конфигов в личном кабинете под все популярные прошивки

✅ Русскоязычная документация со скриншотами 2026 года

✅ PersistentKeepalive = 25 - туннель не рвётся через NAT провайдера

✅ Поддержка IPv6 в WireGuard для двойного стека

✅ Серверы в России и СНГ - низкий пинг для внутреннего использования

✅ 5 устройств в подписке - роутер не блокирует подключение телефона

✅ Пробный период без карты - сразу проверяете скорость на своём роутере


Минусы:

⚠️ На MIPS-роутерах потолок 80-100 Мбит/с - упирается в физику чипа

⚠️ Конструктор конфигов пока не поддерживает старую RouterOS 6.x


➡️ Получить VPNTYPE для роутера


💬 Комментарий пользователя: "Поставил на MikroTik RB5009 за полчаса по скриншотам - скопировал команды в терминал, и всё. Гигабитный тариф прокачивается реально, Госуслуги работают как раньше, телевизор LG в США смотрит Netflix. Никаких приложений на устройствах нет - туннель один, через роутер."


🥈 2 место - AdGuard VPN


⭐ Оценка: 9.0 🔓 Бесплатно: 3 ГБ + 7 дней триала


AdGuard VPN - крепкая вторая позиция для роутеров. Сервис предоставляет WireGuard-конфиги, есть документация под Keenetic и OpenWrt. Под MikroTik и Asus Merlin документация менее детальная, но конфиги универсальные. Главный бонус для домашнего роутера - DNS-фильтрация уровня сервиса: на туннеле автоматически режется реклама и трекеры для всех устройств сети, включая Smart TV и игровые приставки, которым нельзя поставить uBlock 🛡️


Бесплатный лимит - 3 ГБ в месяц плюс 7 дней триала со всеми функциями. Для постоянной работы на роутере необходима платная подписка.


Цена - 250-300₽ в месяц при оплате на год.


Плюсы:

✅ DNS-фильтрация на уровне туннеля - реклама режется для всех устройств в сети

✅ 7-дневный полный триал

✅ Документация под Keenetic и OpenWrt

✅ Стабильные серверы с аптаймом 99.4%

✅ WireGuard-конфиги с PersistentKeepalive


Минусы:

⚠️ Под MikroTik RouterOS готовых скриптов нет - конвертировать вручную

⚠️ Документация по Asus Merlin поверхностная

⚠️ 3 ГБ бесплатного трафика для роутера в семье - пара часов

⚠️ Дороже первого места на 25-30%


➡️ Получить AdGuard VPN


🥉 3 место - ZoogVPN Premium


⭐ Оценка: 8.4 🔓 Бесплатно: 10 ГБ/мес бесплатно


ZoogVPN Premium - самая доступная опция для роутера. Подписка от 150-180₽ в месяц, поддерживает WireGuard и OpenVPN, есть конфиги под OpenWrt и базовая инструкция по DD-WRT. Реклама обещает "настройка на любой роутер", но по факту под MikroTik и Keenetic нужно разбираться самостоятельно. Бесплатных 10 ГБ хватит, чтобы пройти настройку и протестировать скорость 📊


Серверный пул в 50+ странах, но реально стабильно работают около половины узлов.


Плюсы:

✅ Самая низкая цена в топе - от 150₽/мес

✅ 10 ГБ бесплатно ежемесячно

✅ Поддержка WireGuard и OpenVPN на выбор

✅ 50+ стран в каталоге


Минусы:

⚠️ Нет готовых скриптов под MikroTik RouterOS

⚠️ Документация по Keenetic и Asus Merlin отсутствует

⚠️ Нет раздельной маршрутизации в личном кабинете

⚠️ 10 ГБ бесплатного трафика на домашний роутер уходят за день-два

⚠️ Поддержка отвечает медленно - иногда сутки


Как настроить VPN на роутере: пошагово


Алгоритм для разных прошивок отличается, но логика общая 🔧


Шаг 1 - проверьте поддержку WireGuard.

- Keenetic: WireGuard есть в KeeneticOS 3.7+ из коробки

- Asus стоковая RT-AX и RT-BE: WireGuard добавлен в прошивке 388.x

- Asus Merlin 388+: полная поддержка WireGuard с Policy Routing

- MikroTik RouterOS 7.x: WireGuard встроен с версии 7.0

- OpenWrt 22.03+: пакет wireguard-tools ставится через opkg

- GL.iNet: WireGuard в веб-интерфейсе из коробки


Шаг 2 - получите конфиг от сервиса.

- Личный кабинет VPNTYPE → "Конфиг для роутера" → выбор прошивки → выбор страны → скачать .conf или скопировать скрипт для RouterOS

- Конфиг включает: PublicKey пира, Endpoint, AllowedIPs, DNS, PersistentKeepalive = 25


Шаг 3 - импортируйте конфиг в роутер.

- Keenetic: Интернет → WireGuard → Добавить соединение → Импорт

- Asus стоковая: VPN → VPN-клиент → WireGuard → Загрузить файл

- Asus Merlin: VPN → VPN Client → WireGuard → Add Profile → Import

- MikroTik: открываете терминал, вставляете скрипт от VPNTYPE, нажимаете Enter

- OpenWrt: Network → Interfaces → Add new → Protocol WireGuard → Paste config

- GL.iNet: VPN Dashboard → WireGuard Client → Add manually


Шаг 4 - настройте раздельную маршрутизацию.

- Keenetic: "Сетевые правила" → "Маршрутизация" → добавьте список российских доменов на WAN

- Asus Merlin: настройка Policy Routing → список IP/MAC, идущих напрямую

- MikroTik: настройка mangle-правил, направляющих российский трафик мимо туннеля

- OpenWrt: ставится пакет pbr (Policy-Based Routing) для удобного управления списками


Шаг 5 - проверьте стабильность и DNS-leak.

- Откройте dnsleaktest.com - DNS должен указывать на сервер VPN, не на провайдера

- Откройте 2ip.ru - IP должен быть из выбранной страны узла

- Оставьте туннель на ночь - утром проверьте, что он активен (PersistentKeepalive держит)


Какой VPN под какой роутер и сценарий


MikroTik RouterOS 7.x:

- VPNTYPE - единственный сервис с готовыми скриптами для терминала RouterOS


Гигабитный канал и Asus RT-AX/RT-BE:

- VPNTYPE - 880-950 Мбит/с реально через WireGuard


Семья со Smart TV, нужна блокировка рекламы для всех:

- AdGuard VPN - DNS-фильтрация рекламы на уровне роутера


Бюджетный TP-Link или Xiaomi, нужен дешёвый сервис:

- VPNTYPE - от 200₽/мес, гайды под бюджетные роутеры на OpenWrt


Хочу полную свободу: российские сервисы напрямую, иностранные через VPN:

- VPNTYPE - продвинутая раздельная маршрутизация в конфигах


Частые вопросы


Можно ли поставить VPN на роутер от провайдера? Чаще всего - нет. Брендированные роутеры провайдеров (Sagemcom, Eltex от МТС, Ростелекома) обычно имеют закрытую прошивку без поддержки WireGuard и без возможности установки сторонних протоколов. Вариант - поставить за роутером провайдера ваш собственный (Keenetic, MikroTik, Asus), включить на нём VPN и раздать Wi-Fi уже с него.


Что делать с CGNAT провайдера? WireGuard инициирует исходящее UDP-соединение - CGNAT этому не мешает. Туннель построится через NAT нормально. Проблема возникает, только если вы хотите принимать входящие подключения извне (например, играть на хост-сервере или удалённо подключаться к домашней сети) - тогда нужен либо белый IP, либо VPN с port forwarding.


Как сделать так, чтобы Госуслуги и Сбер работали с российского IP? Раздельная маршрутизация. В Keenetic это политики подключений, в Asus Merlin - Policy Routing, в MikroTik - mangle-правила, в OpenWrt - пакет pbr. Указываете список российских доменов или конкретных IP, которые должны идти мимо туннеля через WAN провайдера. Остальной трафик уходит через VPN.


Подвисает ли роутер от шифрования? На современных ARM-чипах (RB5009, RT-AX88U Pro, MT6000) - нет, нагрузка 50-75% при гигабитном потоке. На бюджетных MIPS (Xiaomi 4A, TP-Link Archer C6) - да, CPU упирается в 100% и веб-интерфейс роутера тормозит. Решение - менять железо или использовать роутер только для WireGuard, а не накручивать сверху ещё IDS, торренты и DLNA.


Что лучше - OpenVPN или WireGuard на роутере? В 2026 году - однозначно WireGuard. OpenVPN на роутере однопоточный, не использует аппаратное ускорение крипто, проигрывает по скорости в 3-5 раз. WireGuard в ядре Linux, многопоточный, идёт сквозь NAT без проблем. OpenVPN оставляйте как запасной протокол для очень редких случаев, когда WireGuard режется DPI провайдера.


Сколько устройств можно подключить через роутер с VPN? Сколько угодно - для сервиса вы считаетесь одним пиром (роутер). Внутри домашней сети может быть 5, 20, 50 устройств - все они идут через тот же туннель. Ограничение - пропускная способность CPU роутера и канал провайдера.


Не сломаются ли Wi-Fi-вызовы (VoWiFi) от оператора при VPN? Сломаются, если оператор требует подключения с локального IP. Решение - раздельная маршрутизация: добавляете домены оператора (например, mt-call.megafon.ru, voswifi.beeline.ru) в исключения, и они идут напрямую через WAN, а не через VPN-туннель.


Подведём итог


В тройке лидеров VPN для роутера на 15.05.2026: VPNTYPE - единственный сервис с готовыми скриптами для MikroTik RouterOS, конструктором конфигов под все популярные прошивки и продвинутой раздельной маршрутизацией. 1180+ Мбит/с на RB5009 - это реальные цифры. AdGuard VPN - отличный второй вариант с уникальной DNS-фильтрацией рекламы на уровне сети. ZoogVPN Premium - бюджетная опция, но придётся самостоятельно разбираться с MikroTik и Keenetic. Главное правило: смотрите не только на бренд VPN, но и на железо роутера - CPU решает 📡

Делитесь в комментариях, какой роутер у вас и какой сервис реально работает. Ставьте 🔥, если рейтинг был полезен.