# Псалом N 123

Сергей Александрович Жуков

Переложение 123 псалма царя Давида

## Псалом 123


ПЕСНЬ НА ВОСХОЖДЕНИЯ ВО ХРАМ. ПСАЛОМ ДАВИДА


1

Что было бы - пусть да ответит Израиль -


Если бы не за нас Господь Бог бы стоял? -


2

Если бы не стоял Господь Бог вместе с нами


В час, когда злобный враг на Израиль напал -


3

Проглотил бы живьём нас он в ярости лютой,


4

Поток войска его всех бы нас разметал


Водопадом,


Что с гор низвергается круто.


5

Наши души накрыл бы бушующий вал.


6

Слава Богу, добычей врага мы не стали,


Нас не отдал Господь его острым зубам!


7

Мы на волю, как птицы из пут улетали,


Порвана сеть ловца и душа спасена!


8

Наша помощь великая в имени Бога,


Он могучую силу в награду нам дал.


Его имя - Господь, наш оплот и подмога,


Тот, который и небо и землю создал.


22 января 2026 года


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________sdahgfkjhlkdghlk